Contents

Introdução

Pré-requisitos

IDs de modelo

Elementos padrão do NetFlow

Elementos específicos da empresa

Formatos de Modelo

Primeiro fluxo de IPv4 - Modelo 317

Primeiro fluxo profundo do IPv4 - Modelo 318

Fluxo IPv4 - Modelo 319

Evento IPv4 - Modelo 320

Primeiro fluxo de IPv6 - Modelo 321

Primeiro fluxo detalhado de IPv6 - Modelo 322

Fluxo IPv6 - Modelo 323

Evento IPv6 - Modelo 324

Contagem de Email de Origem IPv4 - Modelo 325

Monitoramento do Tempo de Resposta do Primeiro Fluxo IPv4 - Modelo 326

Monitoramento de Tempo de Resposta Profundo do Primeiro Fluxo IPv4 - Modelo 327

Monitoramento de Tempo de Resposta de Fluxo IPv4 - Modelo 328

Monitoramento de Tempo de Resposta de Primeiro Fluxo IPv6 - Modelo 329

IPv6 First Flow Deep Response Time Monitoring - Modelo 330

Monitoramento de Tempo de Resposta de Fluxo IPv6 - Modelo 331

Contagem de Email de Destino IPv4 - Modelo 332

Contagem de Email de Origem IPv6 - Modelo 333

Contagem de e-mails de destino IPv6 - Modelo 334

IPv4 First Flow IPFIX Template 335

IPFIX profundo do primeiro fluxo do IPv4 - Modelo 336

IPFIX de fluxo IPv4 - Modelo 337

Evento IPv4 IPFIX - Modelo 338

IPFIX do primeiro fluxo do IPv6 - Modelo 339

IPv6 First Flow Deep IPFIX - Modelo 340

Fluxo IPv6 IPFIX - Modelo 341

Evento IPv6 IPFIX - Modelo 342

Contagens de Email de Origem IPv4 IPFIX - Modelo 343

Monitoramento do Tempo de Resposta do Primeiro Fluxo IPv4 - Modelo 344

Monitoramento de Tempo de Resposta Profundo do Primeiro Fluxo IPv4 - Modelo 345

Monitoramento de Tempo de Resposta de Fluxo IPv4 IPFIX - Modelo 346

Monitoramento de Tempo de Resposta de Primeiro Fluxo IPv6 IPFIX - Modelo 347

IPv6 First Flow Deep RTM IPFIX - Modelo 348

Monitoramento de Tempo de Resposta de Fluxo IPv6 - Modelo 349

Contagens de e-mail de destino IPv4 IPFIX - Modelo 350

Contagens de e-mail de origem IPv6 IPFIX - Modelo 351

Contagens de e-mail de destino IPv6 IPFIX - Modelo 352

Modelo ETTA 353-372

Introdução

Este documento descreve os modelos do NetFlow usados pelo SNA Flow Sensor, incluindo informações sobre elementos específicos da empresa.

Pré-requisitos

As IDs de elemento do NetFlow usadas aqui são o protocolo NetFlow padrão, no entanto, as informações do modelo e quais elementos incluídos em cada modelo estão sujeitos a alterações a qualquer momento.

IDs de modelo

Dica: a partir da versão 7.3 do SNA, o Flow Sensor parece enviar apenas os IDs de modelo 335-352 por padrão, que são os modelos IPFIX. Todos os modelos IPFIX são enviados juntos a cada 60 segundos, independentemente do tipo de tráfego visto pela porta de monitoramento do Flow Sensor (por exemplo, IPv4 vs IPv6).

Observação: os modelos com um asterisco (*) ao lado deles contêm os campos básicos NetFlow v9/IPFIX encontrados na lista IANA para criação e análise de fluxo padrão.

IPV4_FIRST_FLOW_TEMPLATE_ID 317*

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_TEMPLATE_ID 318*

IPV4_FLOW_TEMPLATE_ID 319*

IPV4_EVENT_TEMPLATE_ID 320

IPV6_FIRST_FLOW_TEMPLATE_ID 321*

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_TEMPLATE_ID 322*

IPV6_FLOW_TEMPLATE_ID 323*

IPV6_EVENT_TEMPLATE_ID 324

IPV4_SRC_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID 325

IPV4_FIRST_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID 326*

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_TEMPLATE_ID 327*

IPV4_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID 328*

IPV6_FIRST_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID 329*

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_TEMPLATE_ID 330*

IPV6_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID 331*

IPV4_DST_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID 332

IPV6_SRC_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID 333

IPV6_DST_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID 334

IPV4_FIRST_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID 335*

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_IPFIX_TEMPLATE_ID 336*

IPV4_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID 337*

IPV4_EVENT_IPFIX_TEMPLATE_ID 338

IPV6_FIRST_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID 339*

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_IPFIX_TEMPLATE_ID 340*

IPV6_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID 341*

IPV6_EVENT_IPFIX_TEMPLATE_ID 342

IPV4_SRC_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID 343

IPV4_FIRST_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID 344*

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID 345*

IPV4_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID 346*

IPV6_FIRST_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID 347*

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID 348*

IPV6_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID 349*

IPV4_DST_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID 350

IPV6_SRC_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID 351

IPV6_DST_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID 352

IPV4_ETTA_IDP_TEMPLATE_ID                           353

IPV4_ETTA_IDP_IPFIX_TEMPLATE_ID                     354

IPV4_ETTA_SPLT_TEMPLATE_ID                          355

IPV4_ETTA_SPLT_IPFIX_TEMPLATE_ID                    356

IPV4_ETTA_BD_TEMPLATE_ID                            357

IPV4_ETTA_BD_IPFIX_TEMPLATE_ID                      358

IPV4_ETTA_TLS_TEMPLATE_ID                           359

IPV4_ETTA_TLS_IPFIX_TEMPLATE_ID                     360

IPV4_ETTA_SALT_TEMPLATE_ID                          361

IPV4_ETTA_SALT_IPFIX_TEMPLATE_ID                    362

IPV6_ETTA_IDP_TEMPLATE_ID                           363

IPV6_ETTA_IDP_IPFIX_TEMPLATE_ID                     364

IPV6_ETTA_SPLT_TEMPLATE_ID                          365

IPV6_ETTA_SPLT_IPFIX_TEMPLATE_ID                    366

IPV6_ETTA_BD_TEMPLATE_ID                            367

IPV6_ETTA_BD_IPFIX_TEMPLATE_ID                      368

IPV6_ETTA_TLS_TEMPLATE_ID                           369

IPV6_ETTA_TLS_IPFIX_TEMPLATE_ID                     370

IPV6_ETTA_SALT_TEMPLATE_ID                          371

IPV6_ETTA_SALT_IPFIX_TEMPLATE_ID                    372

Elementos padrão do NetFlow

NF_F_IN_BYTES 1

NF_F_IN_PKTS 2

NF_F_PROTOCOL 4

NF_F_SRC_TOS 5

NF_F_TCP_FLAGS 6

NF_F_L4_SRC_PORT 7

NF_F_SRC_ADDR_IPV4 8

NF_F_SRC_INTF_ID 10

NF_F_L4_DST_PORT 11

NF_F_DST_ADDR_IPV4 12

NF_F_DST_INTF_ID 14

NF_F_LAST_SWITCHED 21

NF_F_FIRST_SWITCHED 22

NF_F_SRC_ADDR_IPV6 27

NF_F_DST_ADDR_IPV6 28

NF_F_MIN_TTL 52

NF_F_IN_SRC_MAC 56

NF_F_OUT_DST_MAC 57

NF_F_SRC_VLAN 58

NF_F_MPLS_LABEL_1 70

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS 160

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT 218

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT 219

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT 220

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT 222

NF_F_IP_SECTION_HEADER 313

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD 314

Elementos específicos da empresa

Observação: o Flow Sensor usa Definições do Identificador de Elemento de Informação da Lancope: Número Corporativo Privado (PEN) - 8712

Mais informações sobre esses elementos estão disponíveis no guia Secure Analytics Information Elements

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR 29794

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT 29795

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT 29796

NF_F_FLOWSENSOR_RTT 29797

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP 29798

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS 29799

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT 29800

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_FRAG_TOTAL_COUNT 29801

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN 29802

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT 29803

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS 29804

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS 29805

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRYS 29806

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRYS 29807

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN 29808

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT 29809

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS 29810

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS 29811

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRYS 29812

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRYS 29813

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES 29814

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL 29817

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE 29818

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE 29819

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID 29820

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS 29821

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN 29822

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST 29823

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK 29824

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG 29825

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG 29826

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE 29827

NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK 29828

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT 29829

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG 29830

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES 29831

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS 29832

Formatos de Modelo

Observação: cada modelo inclui o Nome do modelo e a contagem de campos, seguida pelos campos NetFlow/IPFIX individuais e o tamanho de cada campo (em bytes).

Observe que os elementos IPFIX específicos da empresa são armazenados com 0x8000 para ativar o bit alto, de modo que o coletor sabe que o campo Private Enterprise Number (PEN) está presente.

Um exemplo com o NetFlow v9 e elementos IPFIX específicos da empresa é incluído.

TEMPLATE_NAME, ## <-- Field Count (Total number of NF_F fields in the template)

FIELD_NAME_V9, # <-- Field size (in bytes)

ENTERPRISE_FIELD_NAME_IPFIX | 0x8000, # <-- Field size (in bytes)

0000, 8712 <-- Private Enterprise Number (PEN)

Primeiro fluxo de IPv4 - Modelo 317

Observação: este modelo é usado para a exportação v9 inicial de informações de fluxo IPv4 de um slot de fluxo no mecanismo Flow Sensor.

IPV4_FIRST_FLOW_TEMPLATE_ID, 31

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

Primeiro fluxo profundo do IPv4 - Modelo 318

Observação: esse modelo é usado para a exportação v9 inicial de informações de fluxo IPv4 de um slot de fluxo no mecanismo Flow Sensor quando a caixa de seleção Export Packet Payload é marcada.

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_TEMPLATE_ID, 33

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

Fluxo IPv4 - Modelo 319

Observação: este modelo é usado para exportações subsequentes de informações de fluxo IPv4 do v9 de um slot de fluxo no mecanismo Flow Sensor.

IPV4_FLOW_TEMPLATE_ID, 25

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

Evento IPv4 - Modelo 320

Observação: esse modelo é usado para exportações v9 de contagens de combinação de fragmentos e sinalizadores inválidos IPv4 detectadas pelo mecanismo Flow Sensor.

IPV4_EVENT_TEMPLATE_ID, 18

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE, 2

NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK, 2

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG, 2

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES, 2

Primeiro fluxo de IPv6 - Modelo 321

Observação: este modelo é usado para a exportação v9 inicial de informações de fluxo IPv6 de um slot de fluxo no mecanismo Flow Sensor.

IPV6_FIRST_FLOW_TEMPLATE_ID, 31

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

Primeiro fluxo detalhado de IPv6 - Modelo 322

Observação: esse modelo é usado para a exportação v9 inicial de informações de fluxo IPv6 de um slot de fluxo no mecanismo Flow Sensor quando a caixa de seleção Export Packet Payload é marcada.

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_TEMPLATE_ID, 33

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

Fluxo IPv6 - Modelo 323

Observação: este modelo é usado para exportações subsequentes de informações de fluxo IPv6 de um slot de fluxo no mecanismo Flow Sensor.

IPV6_FLOW_TEMPLATE_ID, 25

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

Evento IPv6 - Modelo 324

Observação: esse modelo é usado para exportações v9 de contagens de combinação de fragmentos e sinalizadores inválidos IPv6 detectadas pelo mecanismo Flow Sensor.

IPV6_EVENT_TEMPLATE_ID, 18

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE, 2

NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK, 2

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG, 2

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES, 2

Contagem de Email de Origem IPv4 - Modelo 325

Observação: esse modelo é usado para exportações v9 de informações de contagens de e-mail IPv4 originadas do endereço IP de origem, conforme detectado pelo mecanismo Flow Sensor.

IPV4_SRC_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRYS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRYS, 4

Monitoramento do Tempo de Resposta do Primeiro Fluxo IPv4 - Modelo 326

Observação: este modelo é usado para a exportação v9 inicial de informações de fluxo IPv4 de um slot de fluxo no mecanismo Flow Sensor quando os dados RTM foram computados.

IPV4_FIRST_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID, 34

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

Monitoramento de Tempo de Resposta Profundo do Primeiro Fluxo IPv4 - Modelo 327

Observação: este modelo é usado para a exportação v9 inicial de informações de fluxo IPv4 de um slot de fluxo no mecanismo Flow Sensor quando a caixa de seleção Export Packet Payload é marcada e os dados RTM foram calculados.

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_TEMPLATE_ID, 36

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

Monitoramento de Tempo de Resposta de Fluxo IPv4 - Modelo 328

Observação: este modelo é usado para exportações subsequentes v9 de informações de fluxo IPv4 de um slot de fluxo no mecanismo Flow Sensor quando os dados RTM foram computados.

IPV4_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID, 28

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

Monitoramento de Tempo de Resposta de Primeiro Fluxo IPv6 - Modelo 329

Observação: este modelo é usado para a exportação v9 inicial de informações de fluxo IPv6 de um slot de fluxo no mecanismo Flow Sensor quando os dados RTM foram computados.

IPV6_FIRST_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID, 34

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

IPv6 First Flow Deep Response Time Monitoring - Modelo 330

Observação: este modelo é usado para a exportação inicial v9 de informações de fluxo IPv6 de um slot de fluxo no mecanismo Flow Sensor quando a caixa de seleção Export Packet Payload é marcada e os dados RTM foram calculados.

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_TEMPLATE_ID, 36

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

Monitoramento de Tempo de Resposta de Fluxo IPv6 - Modelo 331

Observação: este modelo é usado para exportações subsequentes de informações de fluxo IPv6 de um slot de fluxo no mecanismo Flow Sensor quando os dados RTM foram computados.

IPV6_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID, 28

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

Contagem de Email de Destino IPv4 - Modelo 332

Observação: esse modelo é usado para exportações v9 de informações de contagens de e-mail IPv4 recebidas pelo endereço IP de destino, conforme detectado pelo mecanismo Flow Sensor.

IPV4_DST_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRYS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRYS, 4

Contagem de Email de Origem IPv6 - Modelo 333

Observação: esse modelo é usado para exportações v9 de informações de contagens de e-mail IPv6 originadas do endereço IP de origem, conforme detectado pelo mecanismo Flow Sensor.

IPV6_SRC_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRYS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRYS, 4

Contagem de e-mails de destino IPv6 - Modelo 334

Observação: esse modelo é usado para exportações v9 de informações de contagens de e-mail IPv6 recebidas pelo endereço IP de destino, conforme detectado pelo mecanismo Flow Sensor.

IPV6_DST_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRYS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRYS, 4

IPv4 First Flow IPFIX Template 335

Observação: este modelo é usado para a exportação IPFIX inicial de informações de fluxo IPv4 de um slot de fluxo no mecanismo Flow Sensor.

IPV4_FIRST_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID, 33

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPFIX profundo do primeiro fluxo do IPv4 - Modelo 336

Observação: esse modelo é usado para a exportação IPFIX inicial de informações de fluxo IPv4 de um slot de fluxo no mecanismo Flow Sensor quando a caixa de seleção Export Packet Payload é marcada.

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_IPFIX_TEMPLATE_ID, 35

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPFIX de fluxo IPv4 - Modelo 337

Observação: este modelo é usado para exportações IPFIX de acompanhamento de informações de fluxo IPv4 de um slot de fluxo no mecanismo Flow Sensor.

IPV4_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID, 27

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

Evento IPv4 IPFIX - Modelo 338

Observação: esse modelo é usado para exportações IPFIX de contagens de combinação de fragmentos e sinalizadores inválidos IPv4 detectadas pelo mecanismo Flow Sensor.

IPV4_EVENT_IPFIX_TEMPLATE_ID, 19

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES | 0x8000, 2

0000, 8712

IPFIX do primeiro fluxo do IPv6 - Modelo 339

Observação: esse modelo é usado para a exportação IPFIX inicial de informações de fluxo IPv6 de um slot de fluxo no mecanismo Flow Sensor.

IPV6_FIRST_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID, 33

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPv6 First Flow Deep IPFIX - Modelo 340

Observação: esse modelo é usado para a exportação IPFIX inicial de informações de fluxo IPv6 de um slot de fluxo no mecanismo Flow Sensor quando a caixa de seleção Export Packet Payload é marcada.

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_IPFIX_TEMPLATE_ID, 35

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

Fluxo IPv6 IPFIX - Modelo 341

Observação: este modelo é usado para exportações subsequentes de IPFIX de informações de fluxo IPv6 de um slot de fluxo no mecanismo Flow Sensor.

IPV6_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID, 27

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

Evento IPv6 IPFIX - Modelo 342

Observação: esse modelo é usado para exportações IPFIX de contagens de combinação de sinalizador e fragmento inválido IPv6 detectadas pelo mecanismo Flow Sensor.

IPV6_EVENT_IPFIX_TEMPLATE_ID, 19

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES | 0x8000, 2

0000, 8712

Contagens de Email de Origem IPv4 IPFIX - Modelo 343

Observação: esse modelo é usado para exportações IPFIX de informações de contagens de e-mail IPv4 originadas do endereço IP de origem, conforme detectado pelo mecanismo Flow Sensor.

IPV4_SRC_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

Monitoramento do Tempo de Resposta do Primeiro Fluxo IPv4 - Modelo 344

Observação: este modelo é usado para a exportação IPFIX inicial de informações de fluxo IPv4 de um slot de fluxo no mecanismo Flow Sensor quando os dados RTM foram computados.

IPV4_FIRST_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 36

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

Monitoramento de Tempo de Resposta Profundo do Primeiro Fluxo IPv4 - Modelo 345

Observação: esse modelo é usado para a exportação IPFIX inicial de informações de fluxo IPv4 de um slot de fluxo no mecanismo Flow Sensor quando a caixa de seleção Export Packet Payload é marcada.

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 38

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

Monitoramento de Tempo de Resposta de Fluxo IPv4 IPFIX - Modelo 346

Observação: este modelo é usado para exportações IPFIX de acompanhamento de informações de fluxo IPv4 de um slot de fluxo no mecanismo Flow Sensor quando os dados RTM foram computados.

IPV4_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 30

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

Monitoramento de Tempo de Resposta de Primeiro Fluxo IPv6 IPFIX - Modelo 347

Observação: este modelo é usado para a exportação IPFIX inicial de informações de fluxo IPv6 de um slot de fluxo no mecanismo Flow Sensor quando os dados RTM foram computados.

IPV6_FIRST_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 36

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPv6 First Flow Deep RTM IPFIX - Modelo 348

Observação: esse modelo é usado para a exportação IPFIX inicial de informações de fluxo IPv6 de um slot de fluxo no mecanismo Flow Sensor quando a caixa de seleção Export Packet Payload é marcada.

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 38

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

Monitoramento de Tempo de Resposta de Fluxo IPv6 - Modelo 349

Observação: este modelo é usado para exportações IPFIX de acompanhamento de informações de fluxo IPv6 de um slot de fluxo no mecanismo Flow Sensor quando os dados RTM foram computados.

IPV6_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 30

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

Contagens de e-mail de destino IPv4 IPFIX - Modelo 350

Observação: esse modelo é usado para exportações IPFIX de informações de contagens de e-mail IPv4 recebidas pelo endereço IP de destino, conforme detectado pelo mecanismo Flow Sensor.

IPV4_DST_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

Contagens de e-mail de origem IPv6 IPFIX - Modelo 351

Observação: esse modelo é usado para exportações IPFIX de informações de contagens de e-mail IPv6 originadas do endereço IP de origem, conforme detectado pelo mecanismo Flow Sensor.

IPV6_SRC_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

Contagens de e-mail de destino IPv6 IPFIX - Modelo 352

Observação: esse modelo é usado para exportações IPFIX de informações de contagens de e-mail IPv6 recebidas pelo endereço IP destino, conforme detectado pelo mecanismo Flow Sensor.

IPV6_DST_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

Modelo ETTA 353-372

Observação: esses modelos são usados para o envio de dados ETA do Flow Sensor. O conteúdo desses modelos não estava disponível para a redação deste artigo.