Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Convenções

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento fornece a informação que você pode se usar a fim pesquisar defeitos configurações de firewall de Cisco IOS®.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Troubleshooting

Note: Consulte Informações Importantes sobre Comandos de Debugação antes de usar comandos debug.

- A fim inverter (para remover) uma lista de acessos, põe “não” na frente do comando access-group no modo de configuração da interface:

int <interface>

no ip access-group # in|out

- Se demasiado tráfego é negado, estude a lógica de sua lista ou tente-a definir uma lista ampla adicional, e aplique-a então pelo contrário. Por exemplo:

access-list # permit tcp any any

access-list # permit udp any any

access-list # permit icmp any any

int <interface>

ip access-group # in|out

- O comando show ip access-lists mostra que Listas de acesso são aplicadas e que tráfego é negado por elas. Se você olha o contagem de pacote de informação negado antes e depois de que a operação falhada com o endereço IP de origem e de destino, este número aumenta se a lista de acessos obstrui o tráfego.

- Se o roteador não estiver muito carregado, a depuração pode ser feita em um nível de pacote na lista de acesso de inspeção de ip ou estendida. Se o roteador é carregado pesadamente, o tráfego está retardado através do roteador. Use a discreção com comandos debugging.

Adicionar temporariamente o comando no ip route-cache à relação:

int <interface>

no ip route-cache

Então, permita dentro (mas não configuração) o modo:

term mon

debug ip packet # det

produz a saída similar a esta:

*Mar 1 04:38:28.078: IP: s=10.31.1.161 (Serial0), d=171.68.118.100 (Ethernet0),

g=10.31.1.21, len 100, forward

*Mar 1 04:38:28.086: IP: s=171.68.118.100 (Ethernet0), d=9.9.9.9 (Serial0), g=9.9.9.9,

len 100, forward

- As listas de acesso estendidas também podem ser usadas com a opção "log" no final das várias instruções.

access-list 101 deny ip host 171.68.118.100 host 10.31.1.161 log

access-list 101 permit ip any any

Você vê consequentemente mensagens na tela para permitido e tráfego negado:

*Mar 1 04:44:19.446: %SEC-6-IPACCESSLOGDP: list 111 permitted icmp 171.68.118.100

-> 10.31.1.161 (0/0), 15 packets

*Mar  1 03:27:13.295: %SEC-6-IPACCESSLOGP: list 118 denied tcp 171.68.118.100(0)

-> 10.31.1.161(0), 1 packet

- Se o IP inspeciona a lista é suspeita, o comando debug ip inspect <type_of_traffic> produz a saída tal como esta saída:

Feb 14 12:41:17 10.31.1.52 56: 3d05h: CBAC* sis 258488 pak 16D0DC TCP P ack 3195751223

seq 3659219376(2) (10.31.1.5:11109) => (12.34.56.79:23)

Feb 14 12:41:17 10.31.1.52 57: 3d05h: CBAC* sis 258488 pak 17CE30 TCP P ack 3659219378

seq 3195751223(12) (10.31.1.5:11109) <= (12.34.56.79:23)

Para estes comandos, junto com a outra informação de Troubleshooting, refira pesquisando defeitos o Proxy de autenticação.

Informações Relacionadas

- Sustentação do produto do Cisco IOS Firewall

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems