Índice

Introdução

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introdução

Este capas de documento como endereçar falhas da integração do dispositivo do Gerenciamento de segurança (S A) e da ferramenta de segurança do email (ESA) tendo por resultado erros: “(3, “não poderiam encontrar as trocas de chave de harmonização algorithm.") ou “EOF inesperado sobre para conectar” e sintomas adicionais.

Informações de Apoio

A conexão S A ao ESA ao primeiramente integrar, S A oferece as seguintes cifras/algoritmos das trocas de chave ao ESA:

kex_algorithms string: diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521

encryption_algorithms_client_to_server string: aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,rijndael-cbc@lysator.liu.se

encryption_algorithms_server_to_client string: aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,rijndael-cbc@lysator.liu.se

Após a conexão S A e ESA é estabelecido, o S A oferece as seguintes cifras/algoritmos das trocas de chave ao ESA:

kex_algorithms string: curve25519-sha256@libssh.org,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sha1

encryption_algorithms_client_to_server string [truncated]: aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,arcfour256,arcfour128,aes128-gcm@openssh.com,aes256-gcm@openssh.com,chacha20-poly1305@openssh.com,aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,arcfour,rijndael-cbc@lysator.liu.se

encryption_algorithms_server_to_client string [truncated]: aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,arcfour256,arcfour128,aes128-gcm@openssh.com,aes256-gcm@openssh.com,chacha20-poly1305@openssh.com,aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,arcfour,rijndael-cbc@lysator.liu.se

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

A edição existe ao integrar o S A ao ESA do O GUI > o dispositivo do Gerenciamento > centralizaram dispositivos do > segurança dos serviços ou CLI > applianceconfig. A edição alertará um erro na conexão, isto é devido ao ESA que falta alguns dos algoritmos do kex/algoritmos da cifra.

1. (3, 'Could not find matching key exchange algorithm.')

2. Error — Unexpected EOF on connect.

Solução

Para resolver isto, a configuração da cifra do ssh ESA precisa de ser comprada de volta aos valores padrão fornecidos:

lab.esa.com> sshconfig

Choose the operation you want to perform:

- SSHD - Edit SSH server settings.

- USERKEY - Edit SSH User Key settings

- ACCESS CONTROL - Edit SSH whitelist/blacklist

[]> sshd

ssh server config settings:

Public Key Authentication Algorithms:

rsa1

ssh-dss

ssh-rsa

Cipher Algorithms:

aes128-ctr

aes192-ctr

aes256-ctr

aes128-cbc

3des-cbc

blowfish-cbc

cast128-cbc

aes192-cbc

aes256-cbc

rijndael-cbc@lysator.liu.se

MAC Methods:

hmac-md5

hmac-sha1

umac-64@openssh.com

hmac-ripemd160

hmac-ripemd160@openssh.com

hmac-sha1-96

hmac-md5-96

Minimum Server Key Size:

1024

KEX Algorithms:

diffie-hellman-group-exchange-sha256

diffie-hellman-group-exchange-sha1

diffie-hellman-group14-sha1

diffie-hellman-group1-sha1

ecdh-sha2-nistp256

ecdh-sha2-nistp384

ecdh-sha2-nistp521

A saída do CLI > sshconfig > sshd na instalação passo a passo:

[]> setup

Enter the Public Key Authentication Algorithms do you want to use

[rsa1,ssh-dss,ssh-rsa]>

Enter the Cipher Algorithms do you want to use

[aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,rijndael-cbc@lysator.liu.se]>

Enter the MAC Methods do you want to use

[hmac-md5,hmac-sha1,umac-64@openssh.com,hmac-ripemd160,hmac-ripemd160@openssh.com,hmac-sha1-96,hmac-md5-96]>

Enter the Minimum Server Key Size do you want to use

[1024]>

Enter the KEX Algorithms do you want to use

[diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sha1,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521]>

Informações Relacionadas

- Cisco envia por correio eletrónico a ferramenta de segurança - Guias do utilizador final

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems

- Melhor pratica para a quarentena centralizada do vírus e da manifestação da política

- O guia abrangente para a quarentena do Spam ESA setup com S A