Índice

Introdução

Problema

Solução

Introdução

Este documento descreve um problema que seja encontrado na ferramenta de segurança do email de Cisco (ESA) após uma migração da versão 2003 de Microsoft Exchange Server à versão 2010 de Microsoft Exchange Server (SP3) onde a autenticação do Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) da versão 7.5.1-102 de AsyncOS para o server de câmbio falha.

Problema

Note: Este documento supõe que o ESA está configurado corretamente com um perfil do encaminhamento de autenticação S TP e um mecanismo do início de uma sessão da camada da autenticação simples e da Segurança (SASL).

Se um usuário remoto conecta ao ESA e usa a autenticação S TP, o ESA usa-as as credenciais e para a frente ao servidor SMTP interno. Neste caso, o servidor SMTP não aceita as credenciais de autenticação S TP e os erros de autenticação S TP ocorrem no arquivo de registro do correio:

Mon Feb 24 12:42:10 2014 Info: New SMTP ICID 20207685 interface Data 1A

(172.17.1.56) address 30.98.71.119 reverse dns host unknown verified no

Mon Feb 24 12:42:10 2014 Info: ICID 20207685 ACCEPT SG AUTHENTICATED match

10.98.0.0/16 SBRS 5.1

Mon Feb 24 12:42:10 2014 Info: SMTP Auth: (ICID 20207685) could not reach

forwarding server 172.17.1.248

Mon Feb 24 12:42:10 2014 Warning: SMTP Auth: could not reach forwarding server

172.17.1.248 with reason: No ESMTP AUTH keyword was presented.

Mon Feb 24 12:42:10 2014 Info: ICID 20207685 lost

Mon Feb 24 12:42:10 2014 Info: ICID 20207685 close

Solução

Este problema é causado pelas configurações do conector da recepção no server de câmbio. A fim resolver este problema, assegure-se de que a autenticação e os conectores da recepção no server de câmbio estejam configurados como anônimos.

Tip: Refira o relé anônimo reservar em um  artigo do Microsoft Exchange do conector da recepção  para mais informação.