Contents

Introduction

Problema

Solução

Introduction

Este documento descreve um problema encontrado ao tentar atualizar o Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) para a versão 8.4.7 ou posterior ou para a versão 9.1.3 ou posterior. Ele também fornece o caminho de atualização que resolve o problema.

Problema

Ao tentar fazer uma atualização do ASA para estas versões:

- Versão 8.4.7 ou versões posteriores na sequência de códigos 8.4

- Versão 9.1.3 ou posterior

você recebe esta mensagem de erro:

No Cfg structure found in downloaded image file

Essa mensagem de erro é gerada porque a estrutura de arquivos das imagens binárias do ASA foi alterada na versão 8.4.7 e na versão 9.1.3. Há um caminho de atualização específico que você deve seguir.

Solução

Siga este processo de atualização de versão:

1. Localize sua versão atual na coluna Imagem atual do ASA.

2. Atualize para a versão listada na coluna Primeira atualização.

3. Atualize para uma das versões listadas na coluna Atualização final:

Imagem atual do ASA

Primeira atualização

Atualização final

8.2.x

8.4.6

8.4.7 ou posterior, 9.1.3 ou posterior

8.3.x

8.4.6

8.4.7 ou posterior, 9.1.3 ou posterior

8.4.1 até 8.4.4.10

8.4.6, 9.0.2

8.4.7 ou posterior, 9.1.3 ou posterior

8.5.x

9.0.2

9.1.3 ou posterior

8.6.1

9.0.2

9.1.3 ou posterior

9.0.1

9.0.2

9.1.3 ou posterior

9.0.1.1 e posterior

(para incluir a versão 9.0.2 e posterior)

Não aplicável

9.1.3 ou posterior

9.1.1

9.1.2

9.1.3 ou posterior

9.1.1.1 e posterior

Não aplicável

9.1.3 ou posterior

Note: Se você atualizar para uma versão final posterior à versão 8.4.7 ou 9.1.3, o mesmo processo se aplica. Basta substituir a imagem 8.4.7 ou 9.1.3 na coluna Atualização final pela versão final para a qual você atualizará.