Contents

Introduction

Veja abaixo alguns conceitos básicos e uma visão geral do conector Cisco Secure Endpoint Linux.

Requisitos do sistema

Os seguintes sistemas operacionais são suportados: Compatibilidade do SO do Cisco Secure Endpoint Linux Connector

- É necessário um mínimo de 1,5 GB de espaço disponível no disco rígido para o funcionamento adequado do conector Secure Endpoint.

Requisitos de conectividade de rede

Consulte Necessário-Server-Addresses-for-Advanced-Malware-Protection-AMP

Instalação

Resultados da instalação local bem-sucedida no CentOS versão 6.4 (Final)

/var/log/messages

Mar  3 14:47:34 vmc stabulic: cisco-amp: starting rpm pre scriptlet (1)

Mar  3 14:47:34 vmc stabulic: cisco-amp: rpm pre scriptlet done

Mar  3 14:47:35 vmc stabulic: cisco-amp: starting rpm post scriptlet (1)

Mar  3 14:47:35 vmc stabulic: cisco-amp: skip installing redirfs since it is already installed

Mar  3 14:47:35 vmc stabulic: Mar 03 14:47:35 vmc AMPInstaller[2107]: Info: executing post

Mar  3 14:47:35 vmc stabulic: Mar 03 14:47:35 vmc AMPInstaller[2107]: Info: sending event

Mar  3 14:47:35 vmc ampinsthelper: Set minimum reported log level to error

Mar  3 14:47:36 vmc ampinsthelper: Shutdown file logger for module:ampsupport

Mar  3 14:47:36 vmc stabulic: Mar 03 14:47:36 vmc AMPInstaller[2107]: Info: event sent

Mar  3 14:47:36 vmc stabulic: Mar 03 14:47:36 vmc AMPInstaller[2107]: Info: starting connector

Mar  3 14:47:36 vmc kernel: Kernel logging (proc) stopped.

Mar  3 14:47:36 vmc rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.10" x-pid="1133" x-info="http://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.

Mar  3 14:47:37 vmc kernel: imklog 5.8.10, log source = /proc/kmsg started.

Mar  3 14:47:37 vmc rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.10" x-pid="2136" x-info="http://www.rsyslog.com"] start

Mar  3 14:47:37 vmc init: /etc/init.conf: Unable to load configuration: No such file or directory

Mar  3 14:47:37 vmc init: cisco-amp pre-start: redirfs already loaded

Mar  3 14:47:37 vmc init: cisco-amp pre-start: loading avflt

Mar  3 14:47:37 vmc kernel: Cisco Anti-Virus Filter for the RedirFS Framework 1.0. Based on RedirFS AVFlt 0.6 <www.redirfs.org>

Mar  3 14:47:37 vmc init: cisco-amp pre-start: avflt loaded

Mar  3 14:47:37 vmc init: cisco-amp pre-start: loading ampnetworkflow

Mar  3 14:47:37 vmc init: cisco-amp pre-start: ampnetworkflow loaded

Mar  3 14:47:37 vmc init: cisco-amp pre-start: done

Mar  3 14:47:37 vmc ampdaemon: Set minimum reported log level to notice

Mar  3 14:47:37 vmc stabulic: Mar 03 14:47:37 vmc AMPInstaller[2107]: Info: connector started

Mar  3 14:47:37 vmc stabulic: cisco-amp: rpm post scriptlet done

Mar  3 14:47:37 vmc yum[1995]: Installed: ciscoampconnector-1.0.0.184-1.el6.x86_64 [root@vmc cisco]# ps aux | grep -i amp root        825  0.0  1.1 203376 11532 ?        Ssl  13:47   0:00 /opt/cisco/amp/bin/ampmon -addr=

root       2166  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:47   0:00 [csco_amp_msg_wq]

root       2167  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:47   0:00 [csco_amp_prc_wq]

root       2170  1.4  3.7 814824 37540 ?        Ssl  14:47   0:02 /opt/cisco/amp/bin/ampdaemon

root       2264  0.0  0.0 103240   884 pts/0    S+   14:50   0:00 grep -i amp

[root@vmc amp]# lsof -p 825 COMMAND PID USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF   NODE NAME

ampmon  825 root  cwd    DIR  253,0     4096      2 /

ampmon  825 root  rtd    DIR  253,0     4096      2 /

ampmon  825 root  txt    REG  253,0  6775183 262792 /opt/cisco/amp/bin/ampmon (deleted)

ampmon  825 root  mem    REG  253,0  1921216 654097 /lib64/libc-2.12.so

ampmon  825 root  mem    REG  253,0   142640 654121 /lib64/libpthread-2.12.so

ampmon  825 root  mem    REG  253,0   154664 654085 /lib64/ld-2.12.so

ampmon  825 root    0u   CHR    1,3      0t0   4418 /dev/null

ampmon  825 root    1u   CHR    1,3      0t0   4418 /dev/null

ampmon  825 root    2u   CHR    1,3      0t0   4418 /dev/null

ampmon  825 root    3r   REG  253,0    26555 393043 /var/log/cisco/ampdaemon.log (deleted)

ampmon  825 root    5r   DIR   0,10        0      1 inotify

ampmon  825 root    6w   REG  253,0     1508 393591 /var/log/cisco/ampmon.log [root@vmc amp]# lsof -p 2170 COMMAND    PID USER   FD   TYPE             DEVICE SIZE/OFF   NODE NAME

ampdaemon 2170 root  cwd    DIR              253,0     4096      2 /

ampdaemon 2170 root  rtd    DIR              253,0     4096      2 /

ampdaemon 2170 root  txt    REG              253,0  7717228 262795 /opt/cisco/amp/bin/ampdaemon

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0    27424 654111 /lib64/libnss_dns-2.12.so

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0    65928 654113 /lib64/libnss_files-2.12.so

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0  1921216 654097 /lib64/libc-2.12.so

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0    67592 654184 /lib64/libbz2.so.1.0.4

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0   110960 654123 /lib64/libresolv-2.12.so

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0   596272 654105 /lib64/libm-2.12.so

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0   142640 654121 /lib64/libpthread-2.12.so

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0    16304 654201 /lib64/libuuid.so.1.3.0

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0    19536 654103 /lib64/libdl-2.12.so

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0    43880 654125 /lib64/librt-2.12.so

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0    88600 654152 /lib64/libz.so.1.2.3

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0   206672 654199 /lib64/libidn.so.11.6.1

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0   154664 654085 /lib64/ld-2.12.so

ampdaemon 2170 root    0u   CHR                1,3      0t0   4418 /dev/null

ampdaemon 2170 root    1u   CHR                1,3      0t0   4418 /dev/null

ampdaemon 2170 root    2u   CHR                1,3      0t0   4418 /dev/null

ampdaemon 2170 root    3u  unix 0xffff88003d8e1c80      0t0  17076 socket

ampdaemon 2170 root    4w   REG              253,0     1871 393045 /var/log/cisco/ampdaemon.log

ampdaemon 2170 root    5r   CHR                1,9      0t0   4423 /dev/urandom

ampdaemon 2170 root    6u   REG              253,0    46080 262812 /opt/cisco/amp/etc/cloud_query.cache

ampdaemon 2170 root    7u   REG              253,0     2048 262813 /opt/cisco/amp/etc/events.db

ampdaemon 2170 root    8u  sock                0,6      0t0  17096 can't identify protocol

ampdaemon 2170 root    9r  FIFO                0,8      0t0  17118 pipe

ampdaemon 2170 root   10w  FIFO                0,8      0t0  17118 pipe

ampdaemon 2170 root   11r   REG                0,3        0  17119 /proc/2170/mounts

ampdaemon 2170 root   12u   CHR              248,0      0t0  17062 /dev/ampavflt

ampdaemon 2170 root   13u   REG              253,0     8192 262819 /opt/cisco/amp/etc/quarantine/quarantine.db

ampdaemon 2170 root   14u   REG              253,0    27648 262844 /opt/cisco/amp/etc/quarantine/retrospective.db

ampdaemon 2170 root   15u  unix 0xffff88003b5503c0      0t0  17121 /var/run/sfampd

ampdaemon 2170 root   17r  IPv4              17549      0t0    TCP 172.16.168.139:48668->ec2-46-51-181-139.eu-west-1.compute.amazonaws.com:https (ESTABLISHED)

ampdaemon 2170 root   18r  IPv4              17182      0t0    TCP 172.16.168.139:49661->ec2-52-16-63-115.eu-west-1.compute.amazonaws.com:https (CLOSE_WAIT)

ampdaemon 2170 root   19u  sock                0,6      0t0  17194 can't identify protocol

root@vmc cisco]# ls -al /var/log/cisco/ total 16

drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Mar  3 14:47 .

drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Mar  3 14:47 ..

-rw-------. 1 root root    0 Mar  3 14:47 ampcli.log

-rw-------. 1 root root 1871 Mar  3 14:47 ampdaemon.log

-rw-------. 1 root root    0 Mar  3 14:47 ampinstaller.log

-rw-------. 1 root root 1256 Mar  3 14:50 ampmon.log binaries in /opt/cisco/amp/bin/

[root@vmc ~]# initctl start cisco-amp

cisco-amp start/running, process 1567

[root@vmc ~]# /opt/cisco/amp/bin/ampcli status

[logger] Set minimum reported log level to notice

Trying to connect...

Connected.

Status: Connected

Scan: Ready for scan

Last Scan: 2016-05-02 08:01 PM

Policy: Protect Policy for FireAMP Linux (#446)

[root@vmc ~]# initctl stop cisco-amp

cisco-amp stop/waiting

Desativar serviço amp no rhel 6

# initctl stop cisco-amp

# mv /etc/init/cisco-amp.conf /etc/init/cisco-amp.conf.disabled

# mv /etc/init/cisco-ampupdater.conf /etc/init/cisco-ampupdater.conf.disabled

# chmod -x /etc/cron.hourly/cisco-ampupdater.cron

Política do conector

Os clientes verão duas políticas criadas automaticamente em sua lista Cisco Secure Console Policy.

Política de auditoria para o Cisco Secure Endpoint Linux Connector

Política de proteção para o Cisco Secure Endpoint Linux Connector

A única diferença entre as duas políticas é o modo de condenação de arquivo

File -> Modes -> File Conviction

Auditoria - Auditoria

Proteger - Quarentena

Os clientes podem editar essas políticas, copiar as políticas para configuração ou criar uma nova política completamente.

Principais diferenças de configuração de outros conectores

Nenhuma configuração de interface de usuário cliente

Porta somente de comunicação 443

File -> Mode -> On Execute Mode é "Passive" Only

Rede -> DFC -> A ação de detecção é apenas "Auditoria"

Políticas - Modo de Arquivo

Modo On Execute

Não permite o modo "Ativo" que pode causar degradação extrema do desempenho.

No modo "Passivo", a execução é permitida enquanto a disposição é determinada - o processo é encerrado se a disposição for mal-intencionada.

Tamanho máximo do arquivo de digitalização - 5 MB

Tamanho máximo do arquivo de digitalização - 50 MB

Nota:Estes tamanhos podem mudar no futuro. Esses tamanhos são os mesmos das configurações de política do Mac/OSX.

Políticas - DFC (Device Flow Correlation)

A ação de detecção é padronizada como "Auditoria" e não é configurável. Os eventos de DFC serão gerados quando houver uma detecção, mas o fluxo da rede não será encerrado neste momento. Isso é projetado

Políticas - Mecanismos off-line

ClamAV

O ClamAV é um mecanismo off-line integrado ao conector Linux - é ativado por padrão.

No total, isso significa que é necessário ter aproximadamente 200 MB de espaço em disco para instalação e estar disponível para garantir que haja espaço suficiente para as definições de ClamAV.

Recursos atualmente não disponíveis

TETRA

Não há mecanismo TETRA, pois ele é apenas para Windows.

SPERO e Ethos

Os mecanismos SPERO e Ethos também se aplicam apenas a arquivos Windows e não são implementados no conector Linux.

A inteligência desses mecanismos será traduzida para correspondências de 1:1 na nuvem da AMP — o conector Linux terá cobertura para esses mecanismos, já que 1:1 é usado para fazer muito do trabalho pesado.

Perguntas mais freqüentes:

P: Haverá suporte para versões adicionais do Linux?

R: Haverá versões adicionais do Linux adicionadas no futuro.

P: A nuvem privada é compatível?

R: Sim, já que o VPC 2.4.1 Mac e o Linux são suportados.

P: Os kernels personalizados são suportados?

R: Yes. O conector Secure Endpoint Linux pode ser capaz de compilar módulos de kernel personalizados para kernels não suportados no momento. Consulte Criação de módulos de Kernel do Cisco Secure Endpoint Linux Connector para obter mais informações. O conector Secure Endpoint Linux pode não ser instalado corretamente em kernels personalizados. Se você tiver um kernel personalizado, entre em contato com o Suporte antes de tentar instalar.