Contents

Introduction

Exclusão de conectores Linux Secure Endpoint em F-Secure 11.10.68 no CentOS 7.4.1708

Introduction

Alguns produtos antivírus precisam ser configurados para serem compatíveis com o conector Linux Secure Endpoint.

Exclusão de conectores Linux Secure Endpoint em F-Secure 11.10.68 no CentOS 7.4.1708

1. Configure a linha de comando F-Secure para o modo autônomo.

2. Configure F-Secure para excluir /opt/cisco/amp e todos os subdiretórios da verificação.

3. Configure F-Secure para adicionar operações de acesso a arquivos pelos seguintes programas a uma lista de permissões:

- /opt/cisco/amp/bin/ampdaemon

- /opt/cisco/amp/bin/ampupdater

- /opt/cisco/amp/bin/ampcli

- /opt/cisco/amp/bin/ampsigncheck

- /opt/cisco/amp/bin/ampsupport

4. Configure o Endpoint Seguro para excluir os seguintes diretórios e subdiretórios:

- /etc/opt/f-secure

- /opt/f-secure

- /var/opt/f-secure