Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Metodologia de solução de problemas

Os parâmetros de link da interface devem corresponder nas duas extremidades do link

Configurar a interface no loopback local

Teste as portas e os cabos com VRF

Exemplos de solução de problemas

Os parâmetros de link da interface devem corresponder nas duas extremidades do link

Configurar a interface no loopback local

Teste as portas e os cabos com VRF

Introdução

Este documento descreve como solucionar problemas de interfaces que estão inoperantes em links ethernet do roteador.

Pré-requisitos

Requisitos

Este artigo exige conhecimento de Virtual Routing and Forwarding (VRF).

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

Os problemas de link são bastante comuns quando a rede é ativada pela primeira vez ou com interconexões que envolvem dispositivos diferentes da Cisco/fornecedor.

Metodologia de solução de problemas

Há muitas razões pelas quais uma interface não aparece em um roteador Cisco. Troubleshootingpode ser tedioso e doloroso quando a falha ocorre em campo com muitas variáveis - o problema pode ser devido à Camada 1 - Small Form-Fator Pluggable (SFP)/cabos/conectores/patch panel ou à Camada 2 - a porta no roteador (uma extremidade ou uma extremidade do link). Esta seção discute uma maneira mais fácil de isolar a falha na Camada 1 ou na Camada 2 ou em qual dispositivo de endpoint.

Os parâmetros de link da interface devem corresponder nas duas extremidades do link

Use a saída show interface ou equivalente para garantir que a velocidade do link, o duplex, a autonegociação e o tipo de mídia sejam suportados e correspondam em ambos os lados do link. Para encontrar os transceptores suportados para o módulo de interface usado, este é o link.

Matriz de Compatibilidade dos Módulos de Transceptor de Ethernet de Gigabit Cisco

Configurar a interface no loopback local

Esse teste verifica o caminho do pacote dentro do roteador até o Módulo de Interface de Camada Física (PLIM). Se os ASICs do roteador e da porta forem inicializados corretamente, a interface deverá ser ativada e o autoping deverá funcionar. Com o loopback local, o TX é conectado ao RX no nível da porta dentro do roteador. Esse teste exclui o SFP e os cabos no caminho do pacote. A falha de ativação da porta, ou o ping em si com um loop local, indica um problema com o Cisco Router. Se esse for o caso, entre em contato com o TAC da Cisco para fazer mais troubleshooting.

Teste as portas e os cabos com VRF

Esse teste é particularmente útil quando o teste de loopback é bem-sucedido para identificar qual extremidade do link está com falha ou se é um problema de interoperabilidade entre os dispositivos. Isso também ajuda nos cenários em que um conector de loopback não está disponível para teste.

Use uma porta sobressalente no mesmo roteador e conecte a porta a ser testada nele com o mesmo cabo e conectores/SFP. O roteador agora tem loopback para si mesmo. Configure as duas portas/interfaces em dois VRFs diferentes e na mesma sub-rede. Faça ping de um VRF para o outro VRF.

- Se o ping falhar, ele aponta para um problema de cabo ou SFP. Altere os cabos e o SFP.

- Se o ping funcionar, indica que o nó local, as portas/conectores locais e o cabo estão em boas condições. A falha provavelmente ocorre na extremidade remota ou é um problema de interoperabilidade entre os dois dispositivos. Faça os mesmos testes no dispositivo remoto e entre em contato com o Cisco TAC para verificar se há problemas de compatibilidade entre os dois dispositivos.

Exemplos de solução de problemas

Esses exemplos são extraídos para um link ethernet no roteador ASR1000. No entanto, o mesmo conceito pode ser usado para outros roteadores Cisco e tecnologias de Camada 1.

Os parâmetros de link da interface devem corresponder nas duas extremidades do link

GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-10X1GE-V2, address is 0023.33ee.7c00 (bia 0023.33ee.7c00)

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is LX

output flow-control is off, input flow-control is off

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:01, output 00:02:31, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

314 packets input, 24637 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 314 multicast, 0 pause input

1 packets output, 77 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 6 interface resets

17 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Configurar a interface no loopback local

Router#show ip interface brief | include GigabitEthernet0/0/1

GigabitEthernet0/0/1 192.168.0.1 YES manual down down

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

STLD1-630-03.04-ASR1(config)#interface gigabitEthernet 0/0/1

STLD1-630-03.04-ASR1(config-if)#loopback mac

Loopback is a traffic-affecting operation

IPv6 self ping is not supported

STLD1-630-03.04-ASR1(config-if)#

*Aug 29 17:12:21.259: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

*Aug 29 17:12:20.652: %LINK-3-UPDOWN: SIP0/0: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

*Aug 29 17:12:22.259: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

STLD1-630-03.04-ASR1(config-if)#

STLD1-630-03.04-ASR1(config-if)#end

Router#

*Aug 29 17:12:28.684: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show run interface gigabitEthernet 0/0/1

Building configuration...

Current configuration : 106 bytes

!

interface GigabitEthernet0/0/1

ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

loopback mac

negotiation auto

end

Router#ping 192.168.0.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Router#

Teste as portas e os cabos com VRF

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#vrf definition RED

Router(config-vrf)#address-family ipv4

Router(config-vrf-af)#exit

Router(config-vrf)#vrf definition BLUE

Router(config-vrf)#address-family ipv4

Router(config-vrf-af)#exit

Router(config-vrf)#end

*May 16 03:41:04.173: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleinter

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/3

Router(config-if)#vrf forwarding RED

Router(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

Router(config-if)#cdp enable

Router(config-if)#interface gigabitEthernet 0/0/2

Router(config-if)#vrf forwarding BLUE

Router(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

Router(config-if)#cdp enable

Router(config-if)#end

*May 16 03:42:02.070: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#ping vrf BLUE 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Router#ping vrf BLUE 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

.!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Router#ping vrf RED 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Router#ping vrf RED 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Router#

Router#show run interface gigabitEthernet 0/0/2

Building configuration...

Current configuration : 154 bytes

!

interface GigabitEthernet0/0/2

description Looped to 0/0/3

vrf forwarding BLUE

ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

negotiation auto

cdp enable

end

Router#show run interface gigabitEthernet 0/0/3

Building configuration...

Current configuration : 153 bytes

!

interface GigabitEthernet0/0/3

description Looped to 0/0/2

vrf forwarding RED

ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

negotiation auto

cdp enable

end

Router#