Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Conjunto de cabos X.21

Pinagens de cabo X.21 DTE (DB-60 para DB-15)

Pinagens de cabo X.21 DCE (DB-60 para DB-15)

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve a montagem e pinagens do cabo X.21 (Equipamento de Terminal de Dados - DTE e Comunicação de Dados - DCE).

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Conjunto de cabos X.21

Pinagens de cabo X.21 DTE (DB-60 para DB-15)

As setas nesta tabela indicam a direção do sinal:

- —> indica DTE para DCE

- <— indica DCE para DTE

- — significa direção não aplicável

60 pinos*1*

Sinal

Descrição

Direção

Pino 15

Sinal

J1-48 J1-47

GND MODE_2

Grupo de curto

—

—

—

J1-51 J1-52

GND MODE_DCE

Grupo de curto

—

—

—

J1-46

Shield_GND--

Único

—

J2-1

Shield GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD—

Par trançado nº 3

—> —>

J2-2 J2-9

Transmitir+ Transmitir—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS—

Par trançado nº 2

—> —>

J2-3 J2-10

Controle + Controle—

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

Par trançado nº 6

<— <—

J2-4 J2-11

Receber+ recepção—

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS—

Par trançado nº 1

<— <—

J2-5 J2-12

Indicação + Indicação—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

Par trançado nº 5

<— <—

J2-6 J2-13

Temporização + cronometragem—

J1-15 blindado

Control_GND--

Par trançado nº 4

—

J2-8 blindado

GND de controle--

*1* Qualquer pino não referenciado não é conectado.

Pinagens de cabo X.21 DCE (DB-60 para DB-15)

60 pinos*1*

Sinal

Descrição

Direção

Pino 15

Sinal

J1-48 J1-47

GND MODE_2

Grupo de curto

—

—

—

J1-46

Shield_GND

Único

—

—

—

J1-46

Shield_GND--

Único

—

J2-1

Shield GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

Par trançado nº 6

<— <—

J2-2 J2-9

Transmitir+ Transmitir—

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS—

Par trançado nº 1

<— <—

J2-3 J2-10

Controle + Controle—

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD—

Par trançado nº 3

—> —>

J2-4 J2-11

Receber+ recepção—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS—

Par trançado nº 2

—> —>

J2-5 J2-12

Indicação + Indicação—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC—

Par trançado nº 4

—> —>

J2-6 J2-13

Temporização + cronometragem—

J1-15 blindado

Control_GND--

Par trançado nº 5

—

J2-8 blindado

GND de controle--

*1* Qualquer pino não referenciado não é conectado.

Informações Relacionadas

- Conectando módulos de rede serial

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems