Contents

Introduction

Antes de Começar

Conventions

Prerequisites

Componentes Utilizados

Números de produto

Recursos

Cabos

Suporte à plataforma

Problemas conhecidos

Falhas de hardware

Configuração de exemplo

Informações Relacionadas

Introduction

As placas de interface WAN de porta com serial duplo (WICs) para as séries Cisco 2600 e 1700 oferecem o novo conector compacto de alta densidade Smart Serial para fornecer suporte a uma variedade de interfaces elétricas quando usado com o cabo de transição apropriado. São necessários dois cabos para suportar as duas portas no WIC. Cada porta em um WIC é uma interface física diferente e pode suportar protocolos diferentes tais como o protocolo ponto-a-ponto (PPP) ou o Frame Relay e o Equipamento de Terminal de Dados/Equipamento de Comunicação de Dados (DTE/DCE).

Antes de Começar

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Prerequisites

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Números de produto

WIC-2T

Placa de interface WAN serial de 2 portas

Recursos

A WIC-2T fornece duas portas seriais usando o conector Smart Serial.

- Suporte assíncrono com velocidade máxima (por porta) de 115,2 Kbps, mínimo de 600 bps. Para operar em velocidades abaixo de 600 bps, use a porta auxiliar (AUX).

- Suporte síncrono com uma velocidade máxima de 8 Mbps por porta.

- Suporta uma porta a 8 Mbps quando usada em NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W ou NM-2W ou slots WIC de chassi Cisco 2600. Todas as outras portas WIC nesse módulo de rede ou no chassi Cisco 2600 não devem ser usadas.

- Suporta duas portas a 4 Mbps cada quando usadas em slots WIC de chassi NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W ou NM-2W ou Cisco 2600. Todas as outras portas WIC nesse módulo de rede ou no chassi Cisco 2600 não devem ser usadas.

- Suporta 8 Mbps em todas as portas simultaneamente em 2691, 3725 e 3745. Sem restrições. Máximo de seis portas a 8 Mbps cada.

Observação: o protocolo de interface X.21 não é recomendado para velocidades de clock superiores a 4 MHz. Para taxas de clock além de 4 MHz, recomenda-se a interface V.35.

Cabos

As portas seriais WIC-2T exigem cabos seriais inteligentes. A tabela a seguir lista o número de peça dos cabos que podem ser usados com a placa WIC-2T.

Tipo de cabo

Número de produto

Duração

Macho/fêmea

V.35 DTE

CAB-SS-V35MT(=)

10 pés/3 metros

Macho

V.35 DCE

CAB-SS-V35FC(=)

10 pés/3 metros

Fêmea

RS-232 DTE

CAB-SS-232MT(=)

10 pés/3 metros

Macho

RS-232 DCE

CAB-SS-232FC(=)

10 pés/3 metros

Fêmea

RS-449 DTE

CAB-SS-449MT(=)

10 pés/3 metros

Macho

RS-449 DCE

CAB SS-449FC(=)

10 pés/3 metros

Fêmea

X.21 DTE

CAB-SS-X21MT(=)

10 pés/3 metros

Macho

X.21 DCE

CAB-SS-X21FC(=)

10 pés/3 metros

Fêmea

EIA-530 DTE

CAB-SS-530MT(=)

10 pés/3 metros

Macho

EIA-530A DTE

CAB-SS-530AMT(=)

10 pés/3 metros

Macho

Suporte à plataforma

Platform

Cisco 1600

Cisco 1700

Cisco 2600

Cisco 2600XM

Cisco 3620, 3640, 3660

Cisco 3631

3745

Módulo portador

Não exigido

Não exigido

interno

NM-2W

interno

NM-2W

NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Não exigido

interno

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W,

Suporte do Cisco IOS®

Not Supported

todas as versões do Cisco IOS

todas as versões do Cisco IOS

Cisco IOS versões 12.0(7)XK, 12.1(1)T, 12.2, 12.2T

todas as versões do Cisco IOS

Cisco IOS versões 12.2(8)T1

Not Supported

Cisco IOS versões 12.0(7)XK, 12.1(1)T, 12.2, 12.2T

todas as versões do Cisco IOS

todas as versões do Cisco IOS

todas as versões do Cisco IOS

A série Cisco 1600 não é capaz de suportar a WIC-2T devido à falta de controladores de comunicações seriais.

Os módulos de rede NM-1E2W, NM-1E1R2W e NM-2E2W não têm potência de desempenho suficiente para suportar a WIC-2T devido a limitações de hardware.

Problemas conhecidos

O comando show version mostra WIC-2T como "low-speed". Este é um problema somente de exibição (cosmético).

Falhas de hardware

A WIC-2T e a WIC-2A/S podem ser danificadas por descarga eletrostática excessiva. Você pode minimizar essa descarga eletrostática de várias maneiras.

- Use um cabo blindado de ponta a ponta.

- Use um protetor contra sobrecarga que proteja contra impulsos acima de +/- 18V.

- Use um isolador óptico (a melhor proteção).

Configuração de exemplo

Esta é uma configuração de exemplo para a placa de interface WIC-2T.

Observação: não há enquadramento, temporização ou linecode parâmetros ou comandos sendo usados aqui. Isso ocorre porque essa placa não tem uma unidade de serviço de canal/unidade de serviço de dados (CSU/DSU) integrada. Você precisa utilizar um CSU/DSU externo.

Configuração

maui-soho-02(config)#interface Serial 2/0

maui-soho-02(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-02(config-if)#encapsulation ppp

maui-soho-02(config-if)#no shutdown

Consulte Configurando Interfaces Seriais para obter mais informações sobre como configurar a placa WIC-2T.

Informações Relacionadas

- Placas de interface WAN serial de uma e duas portas

- Visão geral dos módulos de rede Cisco