Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Números de produto

Recursos

Suporte à plataforma

Configuração

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve os módulos de rede assíncrona/síncrona de quatro e oito portas.

Os módulos de rede de 4 portas (NM-4A/S) e de 8 portas (NM-8A/S) assíncronos/síncronos fornecem conectividade assíncrona com velocidades de até 112,5 kbps e conectividade síncrona com velocidades de até 128 kbps. Esses módulos usam os cabos "5-em-1" de 60 pinos, similares àqueles usados nos roteadores Cisco séries 2500 e 7000.

Figura 1 – Módulo de Rede Síncrono/Assíncrono

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Consulte a seção Suporte à Plataforma.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Números de produto

Esta seção explica o que os números de produto representam.

- NM-4A/S — Módulo de Rede Assíncrona/Síncrona de Quatro Portas

- NM-8A/S — Módulo de Rede Assíncrona/Síncrona de Oito Portas

Recursos

Aqui estão os recursos do módulo de rede assíncrono/síncrono de 4 (NM-4A/S) e de 8 portas (NM-8A/S):

- Ele tem quatro ou oito portas assíncronas/síncronas.

- Ele usa conectores Cisco de 60 pinos "5-em-1" (iguais aos do Cisco 2500 e Cisco 7000).

- Ele usa o mesmo cabeamento do Cisco 2500 e do Cisco 7000.

- A velocidade máxima é de 115,2 kbps para assíncrono, 128 kbps para o clock externo síncrono e 125 kbps para o clock interno.

Suporte à plataforma

Esta tabela lista as plataformas suportadas:

Suporte a Cisco IOS® Software

Cisco 2600, 2600XM

Cisco 3620, 3640

Cisco 3631

Cisco 3660

Cisco 2691, 3725, 3745

NM-4A/S

todas as versões do Cisco IOS

todas as versões do Cisco IOS

todas as versões do Cisco IOS

todas as versões do Cisco IOS

todas as versões do Cisco IOS

NM-8A/S

todas as versões do Cisco IOS

todas as versões do Cisco IOS

todas as versões do Cisco IOS

todas as versões do Cisco IOS

todas as versões do Cisco IOS

Observação: as versões do software Cisco IOS fornecidas normalmente são a versão mínima necessária para suportar a plataforma, o módulo ou o recurso em questão. Use o Software Advisor (apenas para clientes registrados) para escolher o software apropriado ao seu dispositivo de rede, fazer a correspondência entre os recursos de software e as releases do Cisco IOS e do CatOS, comparar as releases do IOS ou encontrar as releases de software que dão suporte ao seu hardware.

Configuração

Nos módulos de rede síncronos/assíncronos de 4 e de 8 portas, as interfaces são endereçadas como interface serial <slot>/<unit>. As unidades são numeradas da direita para a esquerda, de baixo para cima.

A configuração padrão para estes módulos é síncrona. Para configurar os módulos para comunicação assíncrona, use o comando physical-layer async. Aqui está uma seção de uma configuração assíncrona:

maui-soho-01(config)#interface Serial 2/0

maui-soho-01(config-if)#physical-layer async

!--- Places the interface in asynchronous mode. !--- Continue to configure this Serial interface as you would configure !--- an Async Interface.

maui-soho-01(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-01(config-if)#async mode interactive

maui-soho-01(config-if)#async default routing

maui-soho-01(config-if)#dialer in-band

maui-soho-01(config-if)#dialer map ip 10.0.0.2 name maui-nas-01 broadcast 5551111

!--- These commands are part of a broader DDR configuration.

Para conectar um modem a essa interface, consulte Configuração de Discagem Usando um Modem na Porta Auxiliar (AUX). Este documento usa a porta auxiliar (AUX). Contudo, a configuração é muito similar.

Para mapear o número de interface para um número de linha, multiplique primeiro o número de slot por 32, adicione o número de unidade e adicione 1: número de linha = (<slot> * 32) + <unit> + 1.

Use o comando physical-layer sync ou no physical-layer async para reverter para o modo síncrono padrão. Para configurar a interface para a operação serial normal, consulte Configuração de Interfaces Seriais.

Informações Relacionadas

- Configurando interfaces seriais

- Configuração de Dialout com um modem na porta AUX

- Suporte a produtos de gateways universais e servidores de acesso

- Discar - Acesso: Página de suporte de tecnologia

- Suporte técnico e documentação - Cisco Systems