Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Cabos

Cabo vermelho

Cabo preto

Configuração em funcionamento KG84A/Avanti

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento contém informações de configuração sobre a conexão de cabos KG-84A em portas seriais Sun e Cisco Gateways usando modems síncronos Codex LSI 24/24 e do Avanti 2200 Series.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas versões de software e hardware abaixo:

- Cabos KG-84A

- Modems Síncronos Avanti 2200 Series

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Cabos

Esta seção descreve os cabos necessários para conectar o KG-84A às portas seriais da Cisco ou da Sun usando o modem do Codex. A porta Cisco está funcionando em uma conexão síncrona e a porta Sun é assíncrona.

Cabo vermelho

Lado RS 232

KG Lado (conector J3 vermelho) fêmea

Pino

Nome

Pino #

1

Chassi terra (FG)

2

2

TD

--->

17

3

RD

<---

6

4

RTS

--->

11

5

CTS

<---

19

6

DSR

<---

51

7

Sinal terra

1 + 9 + 18 + 46

8

DCD

<---

40

20

DTR

--->

38

Os dois seguintes são necessários para o cabo síncrono (KG para Cisco):

15

Tx Clk

15

17

Rx Clk

20

Notas:

- O KG-84A usa entradas diferenciais para muitos dos sinais. É imperativo que os pinos 9, 18 e 46 sejam vinculados ao pino 1 no conector KG (conforme mostrado acima). Os pinos 9, 18 e 46 são o outro lado (não utilizado) de certos sinais. Além disso, não conecte os pinos 7, 22, 41 ou 53 no lado KG. Estas são saídas de amplificadores diferenciais e devem ser deixadas em circuito aberto.

- Não faça o cabeamento das conexões 15-15 e 17-20 para o link assíncrono entre as portas seriais KG e Sun.

Cabo preto

Lado RS 232

Lado KG (conector J2 preto) fêmea

Pino

Nome

Pino #

1

Chassi terra (FG)

2

2

TD

<---

15

3

RD

--->

13

4

RTS

<---

29

5

CTS

--->

27

6

DSR

--->

51

7

Sinal terra

1+12+28+35+53+22+20+30+18

8

DCD

--->

34

20

DTR

<---

17

Relógios para operação síncrona:

15

Tx Clk

--->

21

17

Rx Clk

--->

19

24

Ext TC

<---

32

Configuração em funcionamento KG84A/Avanti

Esta seção tem um resumo de um cabo/configuração em funcionamento para conectar um KG-84A e um modem Avanti para formar um link síncrono. As configurações e cabos têm demonstrado funcionar ao conectar duas portas seriais Sun, de acordo com o diagrama abaixo. As informações de enlace abaixo são para um circuito síncrono.

Sun <==> KG-84A <=> Avanti Modem <==> Avanti Modem <==> KG-84A <=> Sun

RS-232C

Lado vermelho, KG-84A

1

2

Tx

2

17

Rx

3

6

RTS

4

11

CTS

5

19

DSR

6

51

Gnd

7

1-9-18-46

DCD

8

40

TxC

15

15

RxC

17

20

DTR

20

38

RS-232C

Lado vermelho, KG-84A

1

2

Tx

2

15

Rx

3

13

RTS

4

29

CTS

5

27

DSR

6

51

Gnd

7

1-12-20

DCD

8

34

RxC

17

19

DTR

20

17

24

32

As configurações do painel frontal no KG-84A são as seguintes (para as configurações do Switch de decodificação, consulte a documentação do KG84A ou a parte intera do painel frontal da unidade):

Parâmetro

Configuração

Relógio

1 - num lado 2 - no outro lado

Modo de dados

2

Taxa de dados, Rx

B4 (alterar para o valor apropriado)

Taxa de dados, Rx

B4 (alterar para o valor apropriado)

Step Pulse Intvl

1, +0

Intfc (Interface)

1

Sync. Modo

5

Modo Tty

1

Extensão dos dados

Sincronizar (alterar para o valor apropriado)

Modo Comm

1

Os modems Avanti têm uma série de switches dip dentro do gabinete. Consulte a documentação do modem para obter detalhes de cada opção. Algumas destas opções são essenciais para o funcionamento adequado do link síncrono; outros podem ser variados de acordo com a necessidade individual. Estes Switches são configurados como a seguir:

Switch

Configuração

S5

HD ativado (não configuração RTS)

S6

CC Int TC

S7

2 (velocidade de verificação das configurações KG e Sun)

S8

Nível de potência = -30 kb (switch 6, pode ser definido de forma diferente) Atraso CTS = 0 (switch 4)

S9

Med. Intervalo (essas configurações podem ser diferentes para outros aplicativos) 4W baixo

Jumper do equalizador: IN

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico - Cisco Systems