Contents

Introduction

Portas padrão

Tabela de serviços de porta reversa

Introduction

Este documento descreve as portas TCP e UDP que a plataforma Cisco CGR2010 usa para aplicativos e comunicações de intranet.

Portas padrão

O Cisco CGR2010 tem essas portas habilitadas por padrão:

Router#show control-plane host open-ports

Active internet connections (servers and established)

Prot               Local Address             Foreign Address                  Service    State

tcp                        *:23                         *:0                   Telnet   LISTEN

Router#

Caso o SSH esteja ativado no roteador, a porta 22 está aberta no CGR 2010:

Router#show control-plane host open-ports

Active internet connections (servers and established)

Prot               Local Address             Foreign Address                 Service    State

tcp                        *:22                         *:0              SSH-Server   LISTEN

tcp                        *:23                         *:0                  Telnet   LISTEN

Use o Nmap para verificar as portas que estão habilitadas no roteador.

C:\Program Files (x86)\Nmap>nmap -sS -p1-10000 10.31.126.137

Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-12-06 20:05 Central Standard Time (Mexico)

Nmap scan report for 10.31.126.137

Host is up (0.0054s latency).

Not shown: 9998 closed ports

PORT STATE SERVICE

22/tcp open ssh

23/tcp open telnet

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.23 seconds

C:\Program Files (x86)\Nmap>

Quando um módulo de switch é instalado no CGR2010, o roteador abre as portas 2003, 4003, 6003 e 9003. Dê uma olhada na mesa.

C:\Program Files (x86)\Nmap>nmap -sS -p1-10000 10.31.126.137

Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2018-12-06 20:22 Central Standard Time (Mexico)

Nmap scan report for 10.31.126.137

Host is up (0.0067s latency).

Not shown: 9994 closed ports

PORT STATE SERVICE

22/tcp open ssh

23/tcp open telnet

2003/tcp open finger

4003/tcp open pxc-splr-ft

6003/tcp open X11:3

9003/tcp open unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.54 seconds

C:\Program Files (x86)\Nmap>

Tabela de serviços de porta reversa

Nome do serviço

Intervalo de portas reservadas

Telnet normal

2000-2xxx

TCP bruto

4000-4xxx

Modo binário Telnet

6000-6xxx

Xremote inverso

9000-9xxx

Este comportamento é abordado nos CDETS: https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsh95539