Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Especificações de cabo

Pinagem da porta Ethernet (AUI) (DB-15)

Características físicas de Ethernet Versão 2 e IEEE 802.3

Limites de conexão do tipo coaxial Ethernet para transmissão de 10 Mbps

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento explica a porta Ethernet AUI, as especificações de cabeamento e as pinagens de porta.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas versões de software e hardware:

- Cabo do adaptador AUI: CAB-3CE18=

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Informações de Apoio

Para flexibilidade, alguns roteadores Cisco fornecem um conector AUI genérico para portas Ethernet. Essas portas AUI são projetadas para se conectarem a um transceptor externo para conversão em um tipo de mídia específico (como par trançado, coaxial ou fibra). O transceiver pode ser diretamente conectado à porta AUI ou por meio de um cabo AUI, conforme ilustrado a seguir:

Especificações de cabo

Esta seção explica as especificações da porta Ethernet e dos cabos.

Pinagem da porta Ethernet (AUI) (DB-15)

A tabela a seguir lista os diferentes pinos e os sinais adequados correspondentes.

Pino1

Circuito Ethernet

Sinal

3

DO-A

Circuito de saída de dados A

10

DO-B

Circuito B de saída de dados

11

DO-S

Blindagem de circuito de saída de dados

5

DI-A

Dados no Circuito A

12

DI-B

Dados no Circuito B

4

DI-S

Blindagem de dados em circuito

2

CI-A

Controle no Circuito A

9

CI-B

Controle no Circuito B

1

CI-S

Controle em blindagem de circuito

6

VC

Tensão comum

13

VP

Tensão positiva

14

VS

Blindagem de voltagem (L25 e M25)

Shell

PG

Protective Ground

1 Qualquer pino não referenciado não está conectado.

Características físicas de Ethernet Versão 2 e IEEE 802.3

A tabela abaixo lista as características físicas do Ethernet Version 2 e do IEEE 802.3 do cabo Ethernet.

Ethernet

IEEE 802.3

10Base5

10Base2

10BaseT

Taxa de dados (Mbps)

10

10

10

10

Método de sinalização

Banda base

Banda base

Banda base

Banda base

Comprimento máximo de segmento (em metros)

500

500

185

100 (par não-blindado - UTP)

Mídia

50-ohm coax (thick)

50-ohm coax (thick)

Coaxial de 50 ohms (fino)

UTP

Topologia

Barramento

Barramento

Barramento

Estrela

Limites de conexão do tipo coaxial Ethernet para transmissão de 10 Mbps

A tabela a seguir lista os limites de conexão Ethernet tipo coaxial para transmissões de 10 Mpbs.

Parâmetro

10Base5

10Base2

Diâmetro do cabo

1 cm (0,4 pol.)

0,6 cm (0,25 pol)

Comprimento máximo de segmento

500 m (1640 ft.)

152 m (500 pés)

Comprimento máximo da rede (com quatro repetidores)

2.500 m (8.200 pés)

762 m

Máximo de conexões (toques por segmento)

100

30

Espaçamento mínimo de conexão (toque)

2,5 m

0,5 m (1,64 pés)

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico - Cisco Systems