Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Meça o nível óptico

Determine a estimativa de energia

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento discute as opções de medição do nível óptico de um sinal para links ópticos entre Cisco routers. Ele descreve qual comando usar para medir o nível do sinal e fornece uma referência para determinar a atenuação e o orçamento de energia.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Meça o nível óptico

Apenas placas de ingresso Gigabit Switch Router (GSR) Engine 4 1xOC192 e 4xOC48 têm recursos de monitoramento de energia embutidos. Emita o comando show controllers optics para visualizar os valores medidos de transmissão e recepção.

Este exemplo de saída foi capturado na placa de linha 4xOC48 para o GSR.

LC-Slot1#show controllers optics

Rx AC+DC optical power in mWs or dBms

Port 0 =   0.000 mW

Port 1 =   0.000 mW

Port 2 =   0.000 mW

Port 3 =   0.000 mW

Tx laser diode forward bias current I(F) in milliamps

Port 0 =   0.000 mA

Port 1 =   0.000 mA

Port 2 =   0.000 mA

Port 3 =   0.000 mA

Este exemplo de saída foi capturado na placa de linha 1xOC192 para o GSR.

LC-Slot4#show controllers optics

Rx AC+DC optical power in mWs or dBms

AC+DC = -  1.611 dBm

Rx AC optical power in mWs or DBMS

AC =   0.000 mW

Tx optical power in mWs or DBMS

power = -  8.239 dBm

TX laser diode forward bias current I(F) in milliamps

current = 105.830 mA

TX laser diode temperature in degrees centigrade

temperature =  61.889 C

Além disso, o POS 1xOC-48c/STM-16 e as placas de linha canalizadas de Internet Services Engine (ISE) 1xOC-48 de STS-12c/STM-4, STS-3c/STM-1 ou o POS DS3/E3 do Cisco série 12000 suportam monitoramento de energia. Use o comando show controllers <interface> para exibir os níveis atuais.

12404#show diag sum

SLOT 1  (RP/LC 1 ): 1 Port ISE Packet Over SONET OC-48c/STM-16 Single

Mode/SR SC connector

12404#show controller pos 1/0

POS1/0

SECTION

LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 0

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B2) = 0

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B3) = 0

LOP = 0          NEWPTR = 0          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Framing: SONET

APS

COAPS = 0          PSBF = 0

State: PSBF_state = False

ais_shut = FALSE

Rx(K1/K2): 00/00  S1S0 = 03, C2 = FF

Remote aps status (none); Reflected local aps status (none)

CLOCK RECOVERY

RDOOL = 0

State: RDOOL_state = False

PATH TRACE BUFFER : UNSTABLE

Remote hostname :

Remote interface:

Remote IP addr  :

Remote Rx(K1/K2):   /    Tx(K1/K2):   /

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

Optical Power Monitoring

Laser Bias = 2.8 mA

Receive Power = -32.04 dBm (+/- 2 dBm)

O benefício do monitoramento de energia embutido é que é possível ver o nível ótico real visto pela placa em lugar de apenas o valor medido antes da fibra ser anexada à placa de linha. Em circunstâncias raras, uma interface de recebimento suja pode levar a valores diferentes na placa do que no fio e, por sua vez, a altas taxas de erro.

Para todas as outras placas, verifique se o receptor está limpo. Certifique-se de usar o mesmo cabo de queda com o testador e a placa.

Observação: com o tempo, a potência do remetente (ou do último repetidor) e a sensibilidade do receptor podem flutuar e cair fora do intervalo. Além disso, o manuseio freqüente da conexão pode aumentar as chances de degradação de sinal.

Determine a estimativa de energia

Essas publicações contêm informações sobre como determinar a atenuação e o orçamento de energia (PB).

- T1E1.2/92-020R2 ANSI, o Rascunho do Padrão Nacional Americano para Telecomunicações intitulado Cliente ISDN de Banda Larga

- Interfaces de instalação: Especificação de Camada Física

- Análise da margem de alimentação, nota técnica da AT&T, TN89-004LWP, maio de 1988

Informações Relacionadas

- Páginas de Suporte do Produto Ótico

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems