Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar o tempo no nível do nó

Cronometragem geral

Instalações de BITS

Listas de referência

Configurar o tempo no nível da placa E/S óptica

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como você pode provisionar a temporização no ONS 15454 através do Cisco Transport Controller (CTC). O CTC fornece dois métodos para que você provisione a temporização e modifique as configurações:

- No nível do nó, você pode configurar a temporização na guia Provisionamento/Temporização. Aqui, você pode provisionar diferentes modos de temporização e referências para todo o nó.

- Em cada porta óptica, você pode alterar as configurações padrão de SMART (Synchronous Status Message).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco ONS 15454

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ONS 15454

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configurar o tempo no nível do nó

O nível do nó compreende três seções de configuração:

- Cronometragem geral

- Criação de instalações de BITS (Integrated Timing Supply, Fonte de tempo integrada)

- Listas de referência

Cronometragem geral

A seção Tempo geral define:

- O modo de cronometragem para o NE.

- A mensagem SSM definida.

- A qualidade das FER.

- Se a temporização revertiva é usada.

Algumas opções em outras seções dependem do modo de temporização selecionado nesta seção. A Figura 1 mostra as configurações padrão.

Figura 1: Provisionar cronometragem geral

A TCC (Timing Control Card, placa de controle de tempo) sempre atua como um dispositivo compatível com SSM Generation 2 (Gen2) para SSM recebido, independentemente das configurações aqui. Através do provisionamento, o TCC pode converter mensagens Gen2 em mensagens de Geração 1 (Gen1). O TCC ou as saídas usam as mensagens traduzidas. Por exemplo, suponha que o Conjunto de Mensagens SSM seja provisionado para ser Gen1 e que uma mensagem Gen2 entre. O TCC exibe a mensagem Gen2 para a interface de entrada na guia Condições. No entanto, o TCC converte a mensagem em uma mensagem equivalente Gen1 para o NE-SYNC e as saídas. Durante a tradução Gen2 para Gen1, o TCC sempre usa uma mensagem de qualidade inferior mais próxima para uma mensagem de qualidade mais alta. Por exemplo, o TCC converte o ST3E (nível de qualidade 5) em ST3 (nível de qualidade 4).

A temporização reversiva significa que o TCC reverte para a referência de prioridade mais alta com o melhor nível de qualidade do SSM. O tempo não revertivo significa que o CCT escolhe a melhor referência de qualidade disponível e não muda no que diz respeito à prioridade. Você pode definir a prioridade na seção Listas de referência.

Instalações de BITS

Use a seção BITS Facilities para provisionar duas portas de entrada e duas portas de saída de BITS. Para habilitar uma porta BITS, altere o estado de OOS (fora de serviço) para IS (em serviço). A Figura 2 mostra as configurações padrão.

Figura 2: Provisionar instalações de BITS para SONET

A Cisco recomenda dois dispositivos de temporização externos para redundância. O sinal BITS de entrada é um DS-1 de 1,544 MHz (para sistemas SONET) formatado como Superframe (SF) ou Extended Superframe (ESF). O SSM requer ESF. A codificação e o enquadramento de BITS são aplicáveis às portas de Entrada e Saída em versões anteriores à versão 5.0.

Para sistemas SDH, as instalações de BITS podem ser E1, 2,048 MHz ou 64 kHz. Você deve provisionar a codificação e o enquadramento apropriados para corresponder à origem.

Certifique-se de que o BITS In source seja Primary Reference Source (PRS) ou Primary Reference Clock (PRC). Além disso, certifique-se de que uma fonte de temporização metálica, por exemplo, um relógio GPS (Global Positioning System) ou um T1 de temporização, forneça diretamente o BITS In source. A Cisco não recomenda um T1 de dados regular porque a densidade de 1s não pode ser garantida. Um T1 de temporização é um T1 com todos os 1s.

Quando você marca a caixa de seleção Habilitado para Sincronização. Mensagens, o TCC espera receber SSM de BITS em portas. Aqui, a origem do BITS fornece SSM. Se uma fonte de BITS não fornecer o recurso SSM, não marque a caixa de seleção Habilitado. Quando você não habilita o SSM, uma mensagem Sync Traceability Unknown (STU) é exibida para BITS In quando o sinal do relógio está dentro dos limites. Caso contrário, a mensagem Do Not Use (DUS) será exibida. Na versão 5.0 e posterior, a opção Admin SSM está disponível quando a fonte de tempo não suporta SSM. Em vez do STU padrão, você pode definir outras mensagens, por exemplo, PRS.

Quando você não habilita o BITS no SSM, a opção Limite de AIS está disponível para alertar os dispositivos externos cronometrados de BITS Out para falhas de temporização. Quando a qualidade do relógio de linha está abaixo do limite selecionado, o AIS é enviado em BITS Out. O limite padrão é SMC (S1 = 1100) para DS1 e G812L (S1 = 1000) para 2 MHz. A Cisco recomenda o SETS (Synchronous Equipment Timing Supply, fonte de tempo de equipamentos síncronos) para que qualquer sinal com qualidade superior ou igual ao SETS não resulte em ausência de sinal. O AIS é um sinal 1s não enquadrado para DS1 e nenhum sinal para 2 MHz.

O BITS Out SSM deriva do SSM da linha ativa e sempre envia SSM se o recurso suportar SSM. Se os valores SSM das linhas forem DUS, BITS Out enviará DUS. Se você desabilitar o SSM para a linha ativa (no nível da porta), o BITS Out enviará STU.

Listas de referência

A seção Listas de referência permite configurar referências de temporização e origem de saída de BITS. Você pode configurar a prioridade de cada referência. A prioridade pode variar de Ref-1, também chamado de Referência Primária, com a prioridade mais alta, até Ref-3 ou Terceira Referência, com a prioridade mais baixa (consulte a Figura 3).

Figura 3: Provisionar listas de referência

Esta tabela indica que as opções disponíveis nas referências dependem do Modo de cronometragem selecionado anteriormente:

Modo de cronometragem

Opções de referência

Externos

BITS1, BITS2, relógio interno

Linha

Qualquer porta(s) de E/S síncrona(s), relógio interno

Misto

BITS1, BITS2, qualquer porta(s) de E/S síncrona(s), relógio interno

Observação: ao provisionar a proteção 1+1 entre duas portas ópticas, você pode provisionar somente a porta de trabalho como referência de temporização. A porta de proteção é selecionada automaticamente durante um switch.

Quando uma porta é selecionada para temporização, EnableSyncMsg é verificado nessa porta de E/S (consulte a seção Configurar temporização no nível da placa de E/S óptica). Observe também que para excluir uma placa do chassi, não é possível provisionar as portas dessa placa como referência.

Para referências de saída de BITS, selecione as portas de E/S síncronas como origem. As opções para BITS Out são portas IO, NE Reference ou None.

Use a guia Manutenção/Temporização para monitorar o status e as condições das referências. A Figura 4 mostra um exemplo de saída.

Figura 4: Relatório de status de referência

O relatório exibe o Modo de cronometragem da linha na parte superior. A seção de relógio NE indica que o status atual do relógio é Holdover. A seção de referência contém um X na coluna Selecionado para indicar a referência NE atual. A coluna Condição exibe a qualidade de referência atual como OK. Se a qualidade de referência não estiver OK, esta coluna exibirá OOB (Fora dos limites). A coluna SSM mostra o status de processamento do SSM e a coluna Qualidade do SSM indica o tipo de mensagem. O relógio interno não processa SSM de entrada. Portanto, a coluna SSM exibe o valor 'disabled'.

Você também pode executar a comutação de referência manual na guia Manutenção/Tempo. Os comandos de solicitação de proteção iniciados pelo usuário podem ser de dois tipos:

- Switch Forçado—Uma solicitação de Switch Forçado em relação aos switches de referência ativos para uma referência válida, mesmo que a nova referência tenha um valor SSM pior.

- Comutador manual—Uma solicitação de comutador manual em relação à referência ativa (ou selecionada) faz com que um comutador de referência faça referência à referência em standby. No entanto, o switch só ocorre se a referência de standby estiver saudável e tiver o mesmo nível de qualidade da referência ativa.

Configurar o tempo no nível da placa E/S óptica

Cada placa de E/S óptica tem quatro configurações relevantes para a sincronização de cada porta (consulte a Figura 5):

- ForneceSincronização: A caixa de seleção ProvidesSync será marcada automaticamente se você configurar essa porta como uma das referências temporizadas da linha. Nesse caso, não é possível desmarcar essa opção na janela Provisionamento de porta (somente exibição).

- EnableSyncMsg: A caixa de seleção EnableSyncMsg está marcada por padrão. Você pode desmarcar essa opção para desativar o SSM. O SSM de entrada é processado por padrão. Essa configuração não afeta o SSM de saída (sempre habilitado).

- Enviar DoNotUse: A caixa de seleção Enviar NãoUsar não está marcada por padrão. Você pode marcar essa opção para sempre enviar DUS.

- Estado: A coluna Estado indica se uma porta é IS ou OOS. Se uma porta for OOS, a porta não será usada para referência de cronometragem de linha.

Figura 5: Provisionar cronometragem no nível da porta

Se você desmarcar EnableSyncMsg, uma condição SSM-OFF ocorrerá para a porta. Você pode observar a alteração na guia Manutenção/tempo. A condição SSM-STU ocorre se a referência for boa. O DUS ocorre se a referência falhar. Quando você desabilita o SSM, podem ocorrer loops de temporização. Se a porta remota for para enviar DUS, a porta de recebimento continuará a considerar a porta remota como uma referência potencial quando você desabilitar o SSM. A Cisco recomenda que você mantenha a configuração padrão (SSM ativado), a menos que haja motivos específicos que exijam que o SSM seja desabilitado.

Se duas portas ópticas estiverem em um grupo de proteção 1+1, você poderá alterar as configurações de temporização no nível da placa somente na porta em funcionamento. A porta de proteção reflete automaticamente todas as alterações feitas na porta de trabalho.

Sempre que você seleciona uma porta como a referência de temporização ativa para um nó, a referência é sempre enviada de volta ao nó upstream automaticamente. Isso faz parte do mecanismo SSM e não requer configuração.

Um nó downstream pode relatar DUS quando Send DoNotUse está habilitado na porta de envio de um nó upstream e EnableSyncMsg está habilitado na porta de recebimento. Se você habilitar Send DoNotUse, a porta nunca será usada como uma origem de temporização para o nó de downstream. Portanto, não habilite o recurso Enviar NãoUsar, a menos que você use uma configuração de laboratório ou alguma configuração especial em que precise cruzar os limites da rede. Por exemplo, a Cisco recomenda que você transmita DUS entre duas operadoras e de clientes para operadoras.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems