Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Nome de usuário e senha padrão

ONS 15454 Versão 4.1.x e 4.5

ONS 15454 versão 4.6.x e posterior

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece o nome de usuário e a senha padrão que você pode usar para fazer login no Cisco Transport Controller (CTC) durante a configuração inicial no Cisco ONS 15454.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco ONS 15454

- CTC

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ONS 15454 versão 4.1.x e posterior

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Nome de usuário e senha padrão

Esta seção fornece os valores de login padrão para diferentes versões do ONS 15454.

ONS 15454 Versão 4.1.x e 4.5

Use estes valores de login padrão para fazer login no CTC para o ONS 15454 versões 4.1.x e 4.5:

- Nome de usuário = CISCO15

- Senha =

O CISCO15 é fornecido sem uma senha no ONS 15454 versão 4.1.x e 4.5.

ONS 15454 versão 4.6.x e posterior

Use estes valores de login padrão para fazer login no CTC para ONS 15454 versão 4.6.x e posterior:

- Nome de usuário = CISCO15

- Senha = otbu+1

Os valores de login padrão diferenciam maiúsculas e minúsculas em todas as versões do ONS 15454. O nome de usuário CISCO15 tem privilégios de SuperUsuário. Você pode usar CISCO15 para criar outros usuários. Você deve criar outro SuperUsuário antes de excluir CISCO15.

Problema

Embora CISCO15 deva ser entregue sem uma senha no ONS 15454 versão 4.1.x e 4.5, algumas placas TCC2 fornecidas com ONS 15454 versão 4.1.x ou 4.5 são carregadas com otbu+1 como senha padrão. Isso contradiz as informações fornecidas na página 3-27 no Guia de Procedimento do Cisco ONS 15454, R4.1.x e R4.5.

Solução

Quando você faz login no CTC para a configuração inicial no ONS 15454 versão 4.1.x ou 4.5.x, use CISCO15 primeiro sem uma senha. Se o seu login falhar, use otbu+1 como senha para CISCO15. Se você ainda não conseguir fazer login, entre em contato com o Cisco Technical Assistance Center (TAC) para obter assistência.

Informações Relacionadas

- Guia de procedimento do Cisco ONS 15454, versão 8.0

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems