Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Topologia

Crie um RPR de quatro nós

Verificação

Passo 1

Passo 2

Etapa 3

Passo 4

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve a configuração para criar um RPR (Resilient Packet Ring) com quatro nós através de placas de várias camadas (ML) no Cisco ONS 15454.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco ONS 15454

- Placas Ethernet Cisco ONS 15454 ML-Series

- Cisco IOS® Software

- Bridging e roteamento IP

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ONS 15454 que executa o ONS versão 5.02

- ML (incluído como parte do ONS 5.02 release) que executa o Cisco IOS Software Release 12.2.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Topologia

Este documento usa uma configuração de laboratório com quatro nós ONS 15454, ou seja, Studio Node 1, Studio Node 2, Studio Node 3 e Studio Node 4 (consulte a Figura 1). Esses quatro nós formam um OC48 Unidirectional Path Switched Ring (UPSR).

Observação: para facilitar o entendimento, o resto deste documento se refere a esses nós como nó 1, nó 2, nó 3 e nó 4.

Figura 1 - Topologia

Cada nó tem uma placa ML 100T instalada no slot 6 (consulte a Figura 2).

Figura 2: Visão do nó: Placa ML 100T no slot 6

A Figura 3 mostra a topologia RPR Ring. A configuração do RPR é baseada nessa topologia.

Figura 3 - Topologia RPR Ring

Crie um RPR de quatro nós

Conclua estes passos para criar um RPR com quatro nós:

1. Monte um circuito entre POS 1 no nó 1 e POS 0 no nó 2.

Conclua estes passos:

1. Escolha Circuito > Criar.

A caixa de diálogo Criação de circuito é exibida:

Figura 4: Criação de circuito

2. Selecione STS e clique em Avançar.

A janela Atributos de circuito é exibida (consulte a Figura 5).

3. Digite o nome do circuito no campo Nome.

Figura 5: Janela de atributos do circuito

4. Selecione o tamanho relevante do circuito na lista Tamanho e o estado apropriado na lista Estado.

5. Clique em Next.

A janela Fonte é exibida (consulte Figura 6).

6. Selecione Studio Node 1 como o nó de origem na lista Node.

7. Selecione 6 (ML100T) na lista de slots e escolha 1 (POS) na lista de portas.

Observação: sempre inicie o anel de pos 0 para pos 1.

Figura 6: Janela de origem

8. Clique em Next.

A janela Destino é exibida (consulte a Figura 7).

9. Selecione Studio Node 2 como o nó de destino na lista Node.

10. Selecione 6 (ML100T) na lista de slots e escolha 1 (POS) na lista de portas.

Figura 7 - Janela de destino

11. Clique em Next.

A janela Preferências de roteamento de circuito é exibida (consulte a Figura 8).

Desmarque a caixa de seleção Caminho totalmente protegido quando a proteção for executada pelo RPR. Você pode verificar Rota automaticamente ou rotear manualmente o circuito. Se você optar por rotear manualmente, vá para a etapa m.

12. Desmarque a caixa de seleção Caminho totalmente protegido.

Figura 8: Janela Preferências de roteamento de circuito

13. Clique em Next.

A janela Route Review/Edit é exibida (consulte a Figura 9).

14. Selecione o nó de origem e clique em Add Span.

15. Clique em Finish.

A criação do circuito está concluída. A Figura 9 mostra o circuito entre POS 1 no nó 1 e POS 0 no nó 2.

Figura 9 - Circuito entre POS1 no Nó 1 e POS0 no Nó 2

2. Monte um circuito entre POS 1 no nó 2 e POS 0 no nó 3.

Use o mesmo procedimento detalhado descrito na Etapa 1. A Figura 10 mostra o circuito entre POS 1 no nó 2 e POS 0 no nó 3.

Figura 10 - Circuito entre POS 1 no nó 2 e POS 0 no nó 3

3. Da mesma forma, crie um circuito entre POS 1 no nó 3 e POS 0 no nó 4.

Use o mesmo procedimento detalhado descrito na Etapa 1. A Figura 11 mostra o circuito entre POS 1 no nó 3 e POS 0 no nó 4.

Figura 11 - Circuito entre POS 1 no nó 3 e POS 0 no nó 4

4. Finalmente, crie um circuito entre POS 1 no nó 4 e POS 0 no nó 1.

Use o mesmo procedimento detalhado descrito na Etapa 1. A Figura 12 mostra o circuito entre POS 1 no nó 4 e POS 0 no nó 1.

Figura 12 - Circuito entre POS 1 no nó 4 e POS 0 no nó 1

5. Configure a placa ML100T no nó 1.

Conclua estes passos:

1. Ative o Integrated Bridging and Routing (IRB).

bridge irb

2. Configure a interface SRP:

interface SPR1

ip address 10.1.1.1 255.0.0.0

carrier-delay msec 50

no keepalive

spr station-id 1

spr wrap delayed

hold-queue 150 in

3. Configure a interface POS0:

interface POS0

no ip address

carrier-delay msec 50

spr-intf-id 1

crc 32

4. Configurar a interface POS1:

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

6. Configure a placa ML100T no nó 2.

Conclua estes passos:

1. Ative o Integrated Bridging and Routing (IRB).

bridge irb

2. Configure a interface SRP:

interface SPR1

ip address 10.1.1.2 255.0.0.0

carrier-delay msec 50

no keepalive

spr station-id 2

spr wrap delayed

hold-queue 150 in

3. Configure a interface POS0:

interface POS0

no ip address

carrier-delay msec 50

spr-intf-id 1

crc 32

4. Configurar a interface POS1:

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

7. Configure a placa ML100T no nó 3.

Conclua estes passos:

1. Ative o Integrated Bridging and Routing (IRB).

bridge irb

2. Configure a interface SRP:

interface SPR1

ip address 10.1.1.3 255.0.0.0

carrier-delay msec 50

no keepalive

spr station-id 3

spr wrap delayed

hold-queue 150 in

3. Configure a interface POS0:

interface POS0

no ip address

carrier-delay msec 50

spr-intf-id 1

crc 32

4. Configurar a interface POS1:

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

8. Configure a placa ML100T no nó 4.

Conclua estes passos:

1. Ative o Integrated Bridging and Routing (IRB).

bridge irb

2. Configure a interface SRP:

interface SPR1

ip address 10.1.1.4 255.0.0.0

carrier-delay msec 50

no keepalive

spr station-id 4

spr wrap delayed

hold-queue 150 in

3. Configure a interface POS0:

interface POS0

no ip address

carrier-delay msec 50

spr-intf-id 1

crc 32

4. Configurar a interface POS1:

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

Verificação

Para verificar a configuração, você deve fazer ping com êxito em todos os nós de todos os outros nós. Esta seção fornece um procedimento de verificação passo a passo para garantir que a configuração esteja correta.

Passo 1

Conclua estes passos:

1. Faça ping no nó 2, nó 3 e nó 4 do nó 1:

Node_1_Slot_6#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/11/32 ms

Node_1_Slot_6#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/8/24 ms

Node_1_Slot_6#ping 10.1.1.4

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.4, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/8 ms

2. Emita o comando show cdp neighbor.

Node_1_Slot_6#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID       Local Intrfce    Holdtme   Capability  Platform  Port ID

Node_4_Slot_6   SPR1              137          R       ONS-ML100TSPR1

Node_3_Slot_6   SPR1              162         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_2_Slot_6   SPR1              128          R       ONS-ML100TSPR1

Passo 2

Em seguida, faça o seguinte:

1. Do nó 2, faça ping com êxito no nó 1, nó 3 e nó 4.

Node_2_Slot_6#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/12 ms

Node_2_Slot_6#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/8 ms

Node_2_Slot_6#ping 10.1.1.4

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.4, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/8 ms

2. Emita o comando show cdp neighbor.

Node_2_Slot_6#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID       Local Intrfce    Holdtme   Capability  Platform  Port ID

Node_4_Slot_6   SPR1              175          R       ONS-ML100TSPR1

Node_1_Slot_6   SPR1              171         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_3_Slot_6   SPR1              141         R T      ONS-ML100TSPR1

Etapa 3

Conclua estes passos:

1. Do nó 3, faça ping com êxito no nó 1, nó 2 e nó 4.

Node_3_Slot_6#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/8/12 ms

Node_3_Slot_6#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/12 ms

Node_3_Slot_6#ping 10.1.1.4

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.4, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 4/5/8 ms

2. Emita o comando show cdp neighbor.

Node_3_Slot_6#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID       Local Intrfce    Holdtme   Capability  Platform  Port ID

Node_4_Slot_6   SPR1              170          R       ONS-ML100TSPR1

Node_1_Slot_6   SPR1              166         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_2_Slot_6   SPR1              161          R       ONS-ML100TSPR1

Passo 4

Por fim, faça o seguinte:

1. Do nó 4, faça ping com êxito no nó 1, nó 2 e nó 3.

Node_4_Slot_6#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/12 ms

Node_4_Slot_6#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/8 ms

Node_4_Slot_6#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/6/12 ms

2. Emita o comando show cdp neighbor.

Node_4_Slot_6#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID       Local Intrfce    Holdtme   Capability  Platform  Port ID

Node_1_Slot_6   SPR1              152         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_3_Slot_6   SPR1              122         R T      ONS-ML100TSPR1

Node_2_Slot_6   SPR1              147          R       ONS-ML100TSPR1

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems