Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Topologia

Adicionar mais um nó

Configuração final

ML 1

ML 2

ML 3

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o procedimento para adicionar um ou mais nós ao RPR (Resilient Packet Ring) em placas ML para Cisco ONS 15454.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco ONS 15454

- Placas Ethernet Cisco ONS 15454 ML-Series

- Cisco IOS® Software

- Bridging e roteamento IP

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco ONS 15454 que executa o ONS versão 4.1.3.

- ML (incluído como parte da versão ONS 4.1.3) que executa o Cisco IOS Software Release 12.1(19) EO1.

Observação: as configurações neste documento são baseadas em uma solução Bridging over RPR.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Topologia

RPR (Resilient Packet Ring) é uma arquitetura de camada 2 baseada em padrões, otimizada para tráfego de dados em surtos. O RPR permite uma arquitetura baseada em anel sem a necessidade de Ethernet Spanning Tree ou o esquema de proteção SONET/SDH e ainda fornece um tempo de convergência de anel de menos de 50 ms para serviços Ethernet e IP. O RPR fornece o tipo de proteção SONET sem a necessidade de reservar a largura de banda. O RPR pode funcionar com ou sem proteção SONET. O RPR em placas ML introduz outro ponto entre as interfaces de Pacote sobre SONET (POS) e as interfaces Ethernet. Uma interface SPR (Shared Packet Ring) é uma interface virtual que fornece esse link. Para RPR, ambas as portas POS atuam como membros da interface SPR. A interface SPR executa automaticamente o encapsulamento de proteção.

A Figura 1 indica dois circuitos entre portas POS em nós ONS 15454 sobre SONET. Uma única interface SPR1 em cada placa ML lida com a função RPR.

Figura 1: anel de pacote resiliente de dois nós

Com a adição de um terceiro nó, há três circuitos entre portas POS em 15454 nós sobre SONET (consulte a Figura 2).

Figura 2: Anel de pacote resiliente de três nós

Adicionar mais um nó

Conclua estes passos para adicionar mais um nó ao RPR:

1. Desligue a porta POS no ML1 que enfrenta o intervalo onde você deseja adicionar o novo nó. A porta é POS 1 aqui:

ML1#configuration terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ML1(config)#interface POS 1

ML1(config-if)#shutdown

ML1(config-if)#^Z

2. Desligue a porta POS no ML2 que enfrenta o intervalo onde deseja adicionar o novo nó. A porta é POS 0 neste caso:

ML2#configuration terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ML2(config)#interface POS 0

ML2(config-if)#shutdown

ML2(config-if)#^Z

3. Exclua o caminho do Sinal de Transporte Síncrono (STS) entre os nós adjacentes para RPR (consulte a Figura 3).

Figura 3: Excluir o caminho STS

4. Verifique se a conectividade Ethernet ainda existe em RPR (com conjunto de testes e tabelas de roteamento do cliente).

5. Adicione o novo nó (suponha que o nó já esteja provisionado para identificador de destino (TID), endereço IP, portas SONET IS, SONET Data Communications Channel (SDCC) habilitado e assim por diante).

6. Carregue a configuração do ML no novo nó (ML 3). Consulte a configuração do ML 3 na seção Configuração final.

7. Construir dois novos circuitos (e assegurar que seleciona IS como o estado do circuito) de POS 0 do ML2 para POS 1 do ML3 e de POS 0 do ML3 para POS 1 do ML1 (ver figura 4). Verifique o log de auditoria para ver se o circuito vai para ADMIN_IS ou ADMIN_OOS.

Figura 4: Adicionar dois novos circuitos

8. Execute no shutdown na porta POS 1 no ML 1 que enfrenta o novo nó:

ML1#configuration terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ML1(config)#interface POS 1

ML1(config-if)#no shutdown

ML1(config-if)#^Z

9. Execute no shutdown na porta POS 0 no ML 2 que enfrenta o novo nó:

ML2#configuration terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ML2(config)#interface POS 0

ML2(config-if)#no shutdown

ML2(config-if)#^Z

10. Verifique se a conectividade Ethernet ainda existe em RPR (com conjunto de testes e tabelas de roteamento do cliente)

11. Monitore o tráfego Ethernet por pelo menos uma hora após a inserção do nó.

Configuração final

Esta seção fornece a configuração final para os pontos ML 1, ML 2 e ML3.

ML 1

ML1#show run

Building configuration...

Current configuration : 1238 bytes

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname ML1

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

bridge irb

!

!

interface SPR1

no ip address

no keepalive

spr station-id 1

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

hold-queue 150 in

!

interface FastEthernet0

no ip address

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet1

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet2

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet3

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet4

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet5

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet6

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet7

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet8

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet9

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet10

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet11

no ip address

shutdown

!

interface POS0

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

!

line con 0

exec-timeout 5 5

password ww

line vty 0 4

exec-timeout 50 0

password ww

login

!

end

ML 2

ML2#show run

Building configuration...

Current configuration : 1238 bytes

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname ML2

!

enable password CISCO15

!

ip subnet-zero

!

!

bridge irb

!

!

interface SPR1

no ip address

no keepalive

spr station-id 2

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

hold-queue 150 in

!

interface FastEthernet0

no ip address

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet1

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet2

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet3

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet4

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet5

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet6

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet7

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet8

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet9

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet10

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet11

no ip address

shutdown

!

interface POS0

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

!

line con 0

exec-timeout 5 5

password cisco

line vty 0 4

exec-timeout 50 0

password cisco

login

!

end

ML 3

ML3#show run

Building configuration...

Current configuration : 1238 bytes

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname ML3

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

bridge irb

!

!

interface SPR1

no ip address

no keepalive

spr station-id 3

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

hold-queue 150 in

!

interface FastEthernet0

no ip address

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet1

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet2

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet3

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet4

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet5

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet6

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet7

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet8

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet9

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet10

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet11

no ip address

shutdown

!

interface POS0

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

!

line con 0

exec-timeout 5 5

password cisco

line vty 0 4

exec-timeout 50 0

password cisco

login

!

end

Informações Relacionadas

- Configurando o anel de pacote resiliente

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems