Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Como a multissite é útil?

Outros benefícios

Topologias suportadas

Topologia

Configurar

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como configurar e verificar no ambiente multisite Ethernet VPN/Virtual Extensible LAN (EVPN/VxLAN) com switches Cisco Nexus 9000 Series.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- VPN de Camada 3 Multiprotocol Label Switching (MPLS)

- Protocolo de gateway de borda multiprotocolo (MP-BGP)

- EVPN

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

leaf1#

N5K-C5672UP-16G-SUP

sistema: versão 7.3(0)N1(1)

leaf2#

N9K-C92160YC-X

NXOS: versão 9.2(3)

spine1#

N9K-C9396PX

NXOS: versão 9.2(3)

spine2#

N9K-C9396PX

NXOS: versão 9.2(3)

Nº BG1 multisite

N9K-C93108TC-EX

NXOS: versão 9.2(3)

Nº BG2 multisite

N9K-C93108TC-FX

NXOS: versão 9.3(1)

multisitespine2#

N9K-C9372TX-E

NXOS: versão 9.2(3)

Multistespine1#

N9K-C92160YC-X

NXOS: versão 9.2(3)

MultisteLeaf1#

N9K-C93108TC-EX

NXOS: versão 7.0(3)I7(5)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Produtos Relacionados

Requisitos mínimos de software e hardware Gateway de borda de múltiplos locais EVPN

Item

Requisito

hardware do Cisco Nexus

● Plataforma Cisco Nexus 9300 EX

● Plataforma Cisco Nexus 9300 FX

● Plataforma Cisco Nexus 9332C

● Plataforma Cisco Nexus 9364C

● Plataforma Cisco Nexus 9500 com placa de linha X9700-EX

● Plataforma Cisco Nexus 9500 com placa de linha X9700-FX

Software Cisco NX-OS

Software Cisco NX-OS versão 7.0(3)I7(1) ou posterior

Os requisitos de hardware e software para os nós internos do site de um site VXLAN BGP EVPN permanecem os mesmos sem o BGW multi-site EVPN

Informações de Apoio

O data center é um pool de recursos que contém - potência computacional, armazenamento e aplicativos necessários para oferecer suporte a qualquer ambiente de negócios. O planejamento adequado do projeto da infraestrutura do data center é vital. Agora, veja quais são os requisitos críticos e como eles são superados. As implantações modernas de infraestrutura de TI e data center precisam de HA, capacidade de dimensionamento a uma taxa mais rápida, alto desempenho, sempre ACESO.

Alguns requisitos vitais explorados no espaço de projeto/arquitetura de DC:

- A Densidade de porta é aprimorada pelo FEX.

- A capacidade de computação é aprimorada pela virtualização de hardware (UCS).

- A largura de banda do uplink da camada de acesso é aprimorada pelo FI, Port-Channel.

- A redundância no nível do chassi é aprimorada pelo vPC.

- A estrutura de SDN é aprimorada pela ACI - automatizando a sobreposição e a sobreposição em uma estrutura.

- A implantação rápida e o suporte a novos serviços são aprimorados pelo DCNM.

- Os requisitos de largura de banda para aplicações de longo alcance são aprimorados pelo serviço de fibra escura ou de comprimento de onda.

- Acima de tudo, a redundância geográfica e o dimensionamento são atributos-chave para o roubo/dimensionamento do ambiente de data center, o VxLAN/EVPN de vários locais nos ajuda a ter melhores soluções de DCI.

Como a multissite é útil?

A conectividade externa inclui a conexão do data center com o resto da rede: à Internet, à WAN ou ao campus. Todas as opções fornecidas para conectividade externa são sensíveis ao multilocatário e se concentram no transporte da Camada 3 para os domínios de rede externos.

- O EVPN é uma solução VPN multifuncional de próxima geração.

- Ele não só faz o trabalho de muitas outras tecnologias de VPN, como também é melhor.

- Integração com redes antigas.

- Anúncio/extensão seletiva:

- Estenda o único L2 - VLANs/sub-redes específicas que podem ser estendidas usando rotas Tipo 2.

- Estenda o único L3 - domínios L3 específicos podem ser estendidos usando rotas Tipo 5.

- Descoberta automática de grupo de redundância usando rotas Tipo 4.

- Aliasing, Retirada em Massa de Endereços, Indicação de SH/AA MH usando rotas Tipo 1.

- Descoberta automática de endpoints de túnel multicast e tipo de túnel MCAST usando rotas tipo 3.

Outros benefícios

- Balanceamento de carga de trabalho entre data centers e nuvens.

- Resposta proativa a interrupções - reduz os riscos de se abordar desastres, como furacões, inundações, etc.,

Manutenção e migrações do data center - eventos planejados programados ao longo do tempo, Integração com redes antigas.

Backup e recuperação de desastres aaS.

Topologias suportadas

- Modelo BGW-to-Cloud

- BGWs entre spine e modelo Super spine

- BGWs no modelo Spine

- Modelo back-to-back de BGWs

Topologia

Configurar

Verificar

Troubleshoot

Para solucionar problemas, consulte tohttps://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/nexus-9000-series-switches/215780-troubleshoot-evpn-vxlan-in-multisite-env.html

Informações Relacionadas

- VXLAN EVPN Multi-Site Design and Deployment White Paper

- Configuração de VXLAN EVPN Multi-Site