Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Convenções

Procedimento

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como obter a utilização de backplane do switch Cisco Catalyst usando o protocolo simples de gerenciamento de rede (SNMP).

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

A informação neste documento é aplicável aos Catalyst Switches que executa o OS do catalizador (CatOS) e o Switches do 6500/6000 Series do Cisco catalyst que executam o software de Cisco IOS®.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Procedimento

Para os switch Cisco tradicionais que têm um único backplane, tal como o Catalyst 5000 Series, sysTraffic do CISCO-STACK-MIB fornece a utilização de backplane do sistema. A medição de sysTraffic iguala aproximadamente ao medidor do mesmo nome no cartão do Supervisor Engine.

.1.3.6.1.4.1.9.5.1.1.8 sysTraffic OBJECT-TYPE         -- FROM CISCO-STACK-MIB         SYNTAX Integer (0..100)         MAX-ACCESS read-only         STATUS Current         DESCRIPTION "Traffic meter value, i.e. the percentage of bandwidth utilization for the previous polling interval."         ::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) cisco(9) workgroup(5) ciscoStackMIB(1) systemGrp(1) 8 }

Para o Switches que contém placas-mães múltiplas, como o Catalyst 5500, use o sysTrafficMeterTable do CISCO-STACK-MIB.

.1.3.6.1.4.1.9.5.1.1.32 sysTrafficMeterTable OBJECT-TYPE         -- FROM CISCO-STACK-MIB         DESCRIPTION "The system traffic meter table. This table lists the traffic meters available in the system."         ::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) cisco(9) workgroup(5) ciscoStackMIB(1) systemGrp(1) 32 }

Outros Catalyst Switches que executa o Cisco IOS Software são baseados em uma arquitetura diferente. Consequentemente, você não pode obter a utilização de backplane para eles. Com estes dispositivos, você pode determinar o desempenho do interruptor da utilização do CPU e da largura de banda de suas relações. Refira como calcular a utilização da largura de banda usando o SNMP e como recolher a utilização CPU em dispositivos IOS Cisco usando o SNMP a fim recolher os parâmetros de desempenho.

Informações Relacionadas

- Como calcular a utilização da largura de banda usando o SNMP

- Como recolher a utilização CPU em dispositivos IOS Cisco usando o SNMP

- Materiais de suporte do protocolo administración de red simple

- TechNotes do projeto dos Serviços de aplicação IP

- Páginas de Suporte de Produtos de LAN

- Página de suporte da switching de LAN

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems