Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Material de Suporte

Configurar

Diagrama de Rede

Diretrizes

Configurações

Verificar

Exemplo de saída do comando show

Catalyst 5500 Switch

Catalyst 6500 Switch

Considerações especiais com uso de incondicional no modo de canal

Troubleshoot

Problemas de desempenho com EtherChannels

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento discute a instalação de um EtherChannel entre um switch Catalyst 5500/5000 que executa o Catalyst OS (CatOS) e um Catalyst 6500/6000 ou Catalyst 4500/4000 que executa o Cisco IOS® Software. O EtherChannel agrupa links individuais em um único link lógico que fornece uma largura de banda maior e redundância entre os switches ou outros dispositivos. É possível se referir ao EtherChannel como Fast EtherChannel (FEC) ou Gigabit EtherChannel (GEC); isso depende da velocidade das interfaces ou portas que você usa para formar o EtherChannel. Esta configuração também se aplica ao switch da série Catalyst 4500/4000 ou 6500/6000 executando o CatOS que é conectado ao switch da série Catalyst 4500/4000 ou 6500/6000 executando o Cisco IOS Software.

A configuração neste documento agrupa duas portas Fast Ethernet (FE) de cada um dos switches em uma FEC. Este documento usa o termo "EtherChannel" para se referir a GEC, FEC, canal de porta, canal e grupo de portas.

Este documento mostra somente os arquivos de configuração dos switches e a saída dos comandos relacionados de exemplo show. Para obter detalhes sobre como configurar um EtherChannel, consulte estes documentos:

- Configurando EtherChannels (para Catalyst 6500/6000 Switches com Cisco IOS Software)

- Configuração do EtherChannel (para Catalyst 4500/4000 Switches com Cisco IOS Software)

- Configuração de exemplo: EtherChannel entre Switches Catalyst executando CatOS

Prerequisites

Requirements

Antes de tentar esta configuração, certifique-se de que você tenha uma compreensão básica de:

- configuração de EtherChannel

- Configuração dos switches das séries Catalyst 6500/6000 e Catalyst 5500/5000 com a Interface de Linha de Comando (CLI)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Switch Cisco Catalyst 5505 executando o software CatOS 6.4(8)

- Switch Cisco Catalyst 6509 executando Cisco IOS Software Release 12.1(20)E

Observação: para os requisitos do sistema EtherChannel em Catalyst Switches, consulte Requisitos do Sistema para Implementar EtherChannel em Catalyst Switches.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. Todos os dispositivos iniciaram com uma configuração limpa (padrão). If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Material de Suporte

Você pode configurar o EtherChannel incondicionalmente (com o modo de canal ativado) ou por meio da autonegociação. Quando você configura por meio da autonegociação, o switch negocia o canal com a extremidade distante. Para fazer isso, ele usa o Port Aggregation Protocol (PAgP) proprietário da Cisco (com o comando channel mode desirable) ou o IEEE 802.3ad Link Aggregate Control Protocol (LACP) (com os comandos channel mode ative ou channel mode passive). Neste documento, a configuração do EtherChannel usa PAgP para autonegociação.

Todos os switches Catalyst executando o software do sistema CatOS suportam PAgP. Os switches das séries Catalyst 6500/6000 ou 4500/4000 que executam o Cisco IOS System Software também suportam PAgP. O modo recomendado para estabelecer um EtherChannel entre dispositivos que suportam PAgP é o modo desejável. O PAgP protege contra qualquer configuração incorreta entre os dois dispositivos. Você pode usar o modo de canal ativado quando o dispositivo de conexão não suporta PAgP e você precisa configurar o canal incondicionalmente. Você pode usar as palavras-chave silenciosas ou não silenciosas com modos de canal automático e desejável. Os switches Catalyst 6500/6000 ou 4500/4000 têm a palavra-chave silenciosa habilitada por padrão em todas as portas. Os switches da série Catalyst 5500/5000 têm a palavra-chave silenciosa habilitada por padrão em portas de cobre. Para todas as portas de fibra (FE e Gigabit Ethernet [GE]), os switches 5500/5000 têm a palavra-chave não silenciosa habilitada por padrão. Use a palavra-chave default silent ou non-silent quando você se conectar entre os switches Cisco.

Nota: Para obter informações adicionais sobre os modos de canalização PAgP e os modos silencioso/não silencioso, consulte a seção Usando PAgP para Configurar o EtherChannel (recomendado) e a seção Modo silencioso/não silencioso do documento Configurando o EtherChannel entre Catalyst 4500/4000, 55 Switches 000 e 6500/6000 que executam o software do sistema CatOS.

Configurar

Esta seção apresenta as informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Diretrizes

Quando os links ativos são agregados em um EtherChannel, as portas deixam momentaneamente o Spanning Tree e se juntam como uma única porta lógica. Até que o Spanning Tree reconverta, o tráfego da rede é interrompido.

Se você não usar protocolos como PAgP ou LACP para a configuração do EtherChannel devido a outras considerações, certifique-se de que os parâmetros necessários sejam os mesmos em ambas as extremidades. Se forem diferentes, uma extremidade do canal entrará no modo err-disable. Para recuperar as portas do modo err-disable, consulte o seguinte:

- Recuperação da desativação automática de porta (estado "Errdisable") nas plataformas Cisco IOS

- Recuperação de um estado de porta errDisable em plataformas CatOS

- Noções básicas sobre a detecção de inconsistência EtherChannel

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Catalyst 5500

- Catalyst 6500

Observação: para verificar os recursos de uma porta de módulo ou switch configurada, use o comando show port capabilities module para switches que executam CatOS. Para os switches que executam o software Cisco IOS, use o comando show interfaces capabilities.

Observação: nas configurações, os comentários entre as saídas aparecem em itálico azul.

Catalyst 5500

cat5500 (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use 'show config all' to show both default and non-default configurations.

......

................

................

..

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

# time: Wed Jan 28 2004, 09:39:55

!

# version 6.4(2)

!

# errordetection

set errordetection portcounter enable

!

# frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

# vtp

set vtp domain cisco

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state

active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state

active stp ibm

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state

active mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

# ip

!--- This is the IP address for management.

set interface sc0 1 10.10.10.2/255.255.255.0 10.10.10.255

!

# set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash bootflash:cat5000-supg.6-4-8.bin

!

# mls

set mls nde disable

!

# port channel

!--- Ports are assigned to admin-group 200. Administrative groups !--- specify which ports can form an EtherChannel together. An administrative group !--- can contain a maximum of eight ports. This admin-group assignment happens !--- automatically with the configuration of the port channel. You can also !--- assign it manually, as done in this example. However, you do not need to assign !--- the admin-group manually. Let the switch create !--- the admin-group automatically. !--- Note: This configuration sets ports 4/1 through 4/4 !--- for port channel, but only configures ports 4/1-2. This is !--- normal behavior. You can use ports 4/3 and 4/4 for any other purpose.

set port channel 4/1-4 200

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 0-port Supervisor III

!

#module 2 : 2-port MM MIC FDDI

!

#module 3 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

!

#module 4 : 12-port 10/100BaseTX Ethernet

!--- This enables port channeling with PAgP and configures desirable silent mode.

set port channel 4/1-2 mode desirable silent

!

#module 5 : 2-port MM OC-3 Dual-Phy ATM

!--- Output suppressed.

end

Consulte a Referência de Comandos da Família Catalyst 5000 (6.3 e 6.4) para obter mais informações sobre os comandos na configuração.

Catalyst 6500

Cat6509# show running-config

Building configuration...

Current configuration : 3852 bytes

!

version 12.1

no service single-slot-reload-enable

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Cat6509

!

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

ip subnet-zero

!

!

interface port-channel1

no ip address

!--- This example has configured a Layer 2 (L2) EtherChannel. !--- You can configure a Layer 3 (L3) EtherChannel on the Catalyst !--- 6500/6000 switches running Cisco IOS Software; however, this is not !--- the focus of this document. For details on the Layer 3 EtherChannel configuration, !--- refer to the document Configuring EtherChannels.

switchport

!--- This command puts the interface in VLAN1, by default.

switchport mode access

!

interface FastEthernet6/1

no ip address

!--- On the Catalyst 6500/6000, you must issue the switchport command once, !--- without any keywords, to configure the interface as an L2 port. !--- By default, all the ports are router ports (L3 ports). !--- On a Catalyst 4500/4000 switch, all ports are L2 ports by default. !--- You do not need an additional command.

switchport

!--- This command puts the interface in VLAN1, by default.

switchport mode access

!--- The port is a member of channel group 1 with autonegotiation !--- that uses PAgP and silent mode.

channel-group 1 mode desirable

!

interface FastEthernet6/2

no ip address

!--- On the Catalyst 6500/6000, you must issue the switchport command once, !--- without any keywords, to configure the interface as a L2 port. !--- By default, all the ports are router ports (L3 ports). !--- On a Catalyst 4500/4000 switch, all ports are L2 ports by default. !--- You do not need an additional command.

switchport

!--- This command puts the interface in VLAN1, by default.

switchport mode access

!--- The port is a member of channel group 1 with autonegotiation !--- that uses PAgP and silent mode.

channel-group 1 mode desirable

!

interface FastEthernet6/3

no ip address

!

interface FastEthernet6/4

no ip address

!

!--- Output suppressed.

interface FastEthernet6/45

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet6/46

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet6/47

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet6/48

no ip address

shutdown

!

!--- This is the IP address for management.

ip address 10.10.10.3 255.255.255.0

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

line con 0

line vty 0 4

!

end

Cat6509#

Para obter mais informações sobre os comandos na configuração, consulte Referência de Comandos da Família Catalyst 5000 (6.3 e 6.4).

Observação: se você atribuir uma interface a uma VLAN que não existe, a interface será desativada até que você crie a VLAN no banco de dados de VLAN. Para obter mais detalhes, consulte a seção Criando ou Modificando uma VLAN Ethernet de Configuração de VLANs.

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para verificar se sua configuração está funcionando adequadamente.

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

Para verificar o canal de porta nos switches CatOS, emita estes comandos:

- show port capabilities module

- mostrar canal de porta

- show port module/port

- show port channel info

Para verificar o status do Spanning Tree Protocol (STP) nos switches CatOS, emita estes comandos:

- show spantree

- show spantree vlan

- show spantree module/port

Para verificar o canal de porta nos Catalyst 6500/6000 ou Catalyst 4500/4000 Series Switches que executam o Cisco IOS Software, emita estes comandos:

- show interfaces capabilities

- show interfaces port-channel port-channel interface number

- show etherchannel summary

- show etherchannel port-channel

Para verificar o status do STP nos Catalyst 6500/6000 ou Catalyst 4500/4000 Series Switches que executam o Cisco IOS Software, emita estes comandos:

- show spanning-tree detail

- show spanning-tree vlan vlan number

Exemplo de saída do comando show

Catalyst 5500 Switch

- show port capabilities module

Esse comando verifica se o módulo é capaz de canalizar. Ele também indica que grupo de portas você pode agrupar para formar o EtherChannel. Neste exemplo, você pode agrupar as duas portas 4/1-2 ou as quatro portas 4/1-4 para formar um canal:

cat5500 (enable) show port capabilities 4

Model                    WS-X5203

Port                     4/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  4/1-2,4/1-4

Broadcast suppression    pps(0-150000),percentage(0-100)

Flow control             no

Security                 yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),tx-(none)

CoS rewrite              no

ToS rewrite              no

Rewrite                  no

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            no

SPAN                     source,destination

!--- Output suppressed.

- mostrar canal de porta

Esse comando, juntamente com o comando show port, verifica o status do port channel.

cat5500 (enable) show port channel

Port  Status     Channel              Admin Ch

Mode                 Group Id

----- ---------- -------------------- ----- -----

4/1  connected  desirable silent       200   865

4/2  connected  desirable silent       200   865

----- ---------- -------------------- ----- -----

Port  Device-ID                       Port-ID                   Platform

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

4/1  Switch                          Fa6/1                     cisco Catalyst 6000

4/2  Switch                          Fa6/2                     cisco Catalyst 6000

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

cat5500 (enable)

- show port module/port

cat5500 (enable) show port 4/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

4/1                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

!--- Output suppressed.

Port  Status     Channel              Admin Ch

Mode                 Group Id

----- ---------- -------------------- ----- -----

4/1  connected  desirable silent       200   865

4/2  connected  desirable silent       200   865

----- ---------- -------------------- ----- -----

!--- Output suppressed.

cat5500 (enable) show port 4/2

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

4/2                     connected  1          normal a-full a-100 10/100BaseTX

!--- Output suppressed.

Port  Status     Channel              Admin Ch

Mode                 Group Id

----- ---------- -------------------- ----- -----

4/1  connected  desirable silent       200   865

4/2  connected  desirable silent       200   865

----- ---------- -------------------- ----- -----

!--- Output suppressed.

- show port channel info

cat5500 (enable) show port channel info

Switch Frame Distribution Method: Mac both

Port  Status     Channel              Admin Channel Speed Duplex Vlan

mode                 group id

----- ---------- -------------------- ----- ------- ----- ------ ----

4/1  connected  desirable silent       200     865 a-100 a-full    1

4/2  connected  desirable silent       200     865 a-100 a-full    1

----- ---------- -------------------- ----- ------- ----- ------ ----

Port  ifIndex Oper-group Neighbor   Oper-Distribution PortSecurity/

Oper-group Method            Dynamic port

----- ------- ---------- ---------- ----------------- -------------

4/1  334              1 65537      Mac both

4/2  334              1 65537      Mac both

----- ------- ---------- ---------- ----------------- -------------

Port  Device-ID                       Port-ID                   Platform

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

4/1  Switch                          Fa6/1                     cisco Catalyst 6000

4/2  Switch                          Fa6/2                     cisco Catalyst 6000

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

!--- Output suppressed.

- show spantree

Os comandos STP verificam se todas as portas em um canal estão agrupadas e no estado de encaminhamento.

cat5500 (enable) show spantree 1

VLAN 1

Spanning tree enabled

Spanning tree type          IEEE

Designated Root             00-30-40-a7-a4-00

Designated Root Priority    32768

Designated Root Cost        0

Designated Root Port        1/0

Root Max Age   20 sec    Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID MAC ADDR          00-30-40-a7-a4-00

Bridge ID Priority          32768

Bridge Max Age 20 sec    Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Port                     Vlan Port-State    Cost  Priority Portfast   Channel_id

------------------------ ---- ------------- ----- -------- ---------- ----------

2/1-2                   1    not-connected    19       32 disabled   0

3/1                     1    not-connected   100       32 disabled   0

3/2                     1    not-connected   100       32 disabled   0

3/3                     1    not-connected   100       32 disabled   0

3/4                     1    not-connected   100       32 disabled   0

3/5                     1    not-connected   100       32 disabled   0

3/6                     1    not-connected   100       32 disabled   0

3/7                     1    not-connected   100       32 disabled   0

3/8                     1    not-connected   100       32 disabled   0

3/9                     1    not-connected   100       32 disabled   0

3/10                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/11                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/12                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/13                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/14                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/15                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/16                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/17                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/18                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/19                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/20                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/21                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/22                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/23                    1    not-connected   100       32 disabled   0

3/24                    1    not-connected   100       32 disabled   0

4/1-2                   1    forwarding       12       32 disabled   865

4/3                     1    forwarding       19       32 disabled   0

4/4                     1    forwarding       19       32 disabled   0

4/5                     1    not-connected   100       32 disabled   0

4/6                     1    not-connected   100       32 disabled   0

4/7                     1    not-connected   100       32 disabled   0

4/8                     1    not-connected   100       32 disabled   0

4/9                     1    not-connected   100       32 disabled   0

4/10                    1    not-connected   100       32 disabled   0

4/11                    1    not-connected   100       32 disabled   0

4/12                    1    not-connected   100       32 disabled   0

cat5500 (enable)

- show spantree module/port

cat5500 (enable) show spantree 4/1

Port                     Vlan Port-State    Cost  Priority Portfast   Channel_id

------------------------ ---- ------------- ----- -------- ---------- ----------

4/1-2                    1    forwarding       12       32 disabled   865

cat5500 (enable) show spantree 4/2

Port                     Vlan Port-State    Cost  Priority Portfast   Channel_id

------------------------ ---- ------------- ----- -------- ---------- ----------

4/1-2                    1    forwarding       12       32 disabled   865

cat5500 (enable)

Observação: a saída de show spantree module/port para as portas 4/1 e 4/2 exibe resultados idênticos. Isso porque eles estão agrupados em um canal com o ID de canal 865.

Catalyst 6500 Switch

- show interfaces capabilities

Esse comando verifica se o módulo é capaz de canalizar.

Cat6509# show interfaces capabilities module 6

FastEthernet6/1

Model:                 WS-X6348-RJ-45

Type:                  10/100BaseTX

Speed:                 10,100,auto

Duplex:                half,full

Trunk encap. type:     802.1Q,ISL

Trunk mode:            on,off,desirable,nonegotiate

Channel:               yes

Broadcast suppression: percentage(0-100)

Flowcontrol:           rx-(off,on),tx-(none)

Membership:            static

Fast Start:            yes

QOS scheduling:        rx-(1q4t), tx-(2q2t)

CoS rewrite:           yes

ToS rewrite:           yes

Inline power:          yes

SPAN:                  source/destination

UDLD                   yes

Link Debounce:         yes

Link Debounce Time:    no

FastEthernet6/2

Model:                 WS-X6348-RJ-45

Type:                  10/100BaseTX

Speed:                 10,100,auto

Duplex:                half,full

Trunk encap. type:     802.1Q,ISL

Trunk mode:            on,off,desirable,nonegotiate

Channel:               yes

Broadcast suppression: percentage(0-100)

Flowcontrol:           rx-(off,on),tx-(none)

Membership:            static

Fast Start:            yes

QOS scheduling:        rx-(1q4t), tx-(2q2t)

CoS rewrite:           yes

ToS rewrite:           yes

Inline power:          yes

SPAN:                  source/destination

UDLD                   yes

Link Debounce:         yes

Link Debounce Time:    no

- show interfaces port-channel port-channel interface number

Esse comando verifica o status do port channel. Ele também informa quais portas formam esse canal.

Cat6509# show interfaces port-channel 1

Port-channel1 is up, line protocol is up

Hardware is EtherChannel, address is 0009.1267.27d9 (bia 0009.1267.27d9)

MTU 1500 bytes, BW 200000 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Full-duplex, 100Mb/s

input flow-control is off, output flow-control is off

Members in this channel: Fa6/1 Fa6/2

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue :0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

126880 packets input, 10173099 bytes, 0 no buffer

Received 126758 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 input packets with dribble condition detected

6101 packets output, 1175124 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Cat6509#

- show etherchannel summary

Esse comando exibe o resumo de uma linha por grupo de canais. Neste exemplo de saída, você pode ver o flag P com as portas Fa6/1 e Fa6/2 . Isso implica que essas portas formam o canal de porta.

Cat6509# show etherchannel summary

Flags: D - down P - in port-channel

I - stand-alone s - suspended

H - Hot-standby (LACP only)

R - Layer3 S - Layer2

U - in use f - failed to allocate aggregator

u - unsuitable for bundling

Number of channel-groups in use: 1

Number of aggregators: 1

Group Port-channel Protocol Ports

--------- +-----------------------+ ----------------+ ---------------

1 Po1(SU) PAgP Fa6/1(P) Fa6/2(P)

- show etherchannel port-channel

Esse comando exibe as informações do port channel.

Cat6509# show etherchannel port-channel

Channel-group listing:

-----------------------

Group: 1

----------

Port-channels in the group:

----------------------

Port-channel: Po1

------------

Age of the Port-channel = 00d:00h:02m:25s

Logical slot/port = 14/1 Number of ports = 2

GC = 0x00010001 HotStandBy port = null

Port state = Port-channel Ag-Inuse

Protocol = PAgP

Ports in the Port-channel:

Index Load Port EC state No of bits

------+------+------+------------------+-----------

1 55 Fa6/1 Desirable-Sl 4

0 AA Fa6/2 Desirable-Sl 4

Time since last port bundled: 00d:00h:01m:03s Fa6/1

Time since last port Un-bundled: 00d:00h:01m:05s Fa6/1

- show spanning-tree detail

Esse comando verifica se o canal está no estado forwarding de uma VLAN específica.

Cat6509# show spanning-tree detail

VLAN1 is executing the IEEE compatible Spanning Tree protocol

Bridge Identifier has priority 32768, address 00d0.029a.8001

Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15

Current root has priority 32768, address 0030.40a7.a400

Root port is 833 (Port-channel1), cost of root path is 12

Topology change flag not set, detected flag not set

Number of topology changes 0 last change occurred 00:23:59 ago

Times:  hold 1, topology change 35, notification 2

hello 2, max age 20, forward delay 15

Timers: hello 0, topology change 0, notification 0, aging 300

Port 833 (Port-channel1) of VLAN1 is forwarding

Port path cost 12, Port priority 128, Port Identifier 131.65.

Designated root has priority 32768, address 0030.40a7.a400

Designated bridge has priority 32768, address 0030.40a7.a400

Designated port id is 131.97, designated path cost 0

Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0

Number of transitions to forwarding state: 1

BPDU: sent 1, received 718

- show spanning-tree vlan vlan number

Esse comando exibe informações de spanning tree para VLAN1.

Cat6509# show spanning-tree vlan 1

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32768

Address 0030.40a7.a400

Cost 12

Port 833 (Port-channel1)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32768

Address 00d0.029a.8001

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Po1 Root FWD 12 128.833 P2p

Considerações especiais com uso de incondicional no modo de canal

A Cisco recomenda o uso de PAgP para configuração de canal de porta, como este documento descreve. Se você configurar o EtherChannel incondicionalmente (com o uso do modo de canal ativado) por qualquer razão, você deve criar um canal de porta. Esta seção fornece o procedimento. Se você criar um canal de porta, evitará possíveis problemas com o STP durante o processo de configuração. A detecção de loop STP pode desativar as portas se você configurar um lado como um canal antes que o outro lado se torne um canal.

1. Para definir as portas para canalização de porta para desabilitar o modo no switch CatOS, execute o comando set port disable module/port.

2. Crie o canal da porta (grupo de portas) no switch Cisco IOS e defina o modo do canal como ativado.

3. Crie o canal de porta no switch CatOS e defina o modo de canal como ativado.

4. Para reativar as portas que você desativou anteriormente no primeiro switch CatOS, execute o comando set port enable module/port.

Troubleshoot

Problemas de desempenho com EtherChannels

Problemas de desempenho com EtherChannels são causados por várias condições. As causas comuns incluem o algoritmo de balanceamento de carga incorreto e problemas específicos da camada física da porta.

Para entender e configurar melhor o algoritmo de balanceamento de carga, consulte estes documentos:

- A seção Understanding How EtherChannel Frame Distribution Works (Entendendo como a distribuição de quadros do EtherChannel funciona) do Guia de Configuração do Software da Série Catalyst 6500, 8.6.

- A seção Compreendendo o Balanceamento de Carga do Guia de Configuração do Software Cisco IOS Catalyst 6500 Series, 12.2SX.

Para obter informações sobre como solucionar problemas da camada física, consulte Troubleshooting de Porta do Switch e Problemas de Interface.

Informações Relacionadas

- Configurando o EtherChannel entre os Switches Catalyst 4500/4000, 5500/5000 e 6500/6000 que executam o Software do sistema CatOS

- Configurando o LACP (802.3ad) entre um Catalyst 6500/6000 e um Catalyst 4500/4000

- Requisitos do sistema para implementar o EtherChannel nos Switches Catalyst

- Guias de instalação de Switches Catalyst 6500 Series

- Guia de configuração de software da família Catalyst 5000 (6.3 e 6.4)

- Guias de configuração de switches Catalyst 4000 Series

- Suporte técnico para switches Catalyst 5500 Series

- Suporte técnico para switches Catalyst 6500 Series

- Página de Suporte Técnico EtherChannel

- Suporte a Produtos de LAN

- Suporte de tecnologia de switching de LAN

- Suporte Técnico - Cisco Systems