Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Comandos para Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introduction

O recurso Bisync Serial Tunnel (BSTUN) permite suporte para dispositivos que usam o protocolo de enlace de dados Bisync. Esse protocolo permite que as empresas transportem o tráfego da Bisync pela mesma rede que suporta sua Arquitetura de Rede de Sistemas (SNA - Systems Network Architecture) e tráfego multiprotocolo, o que elimina a necessidade de instalações separadas da Bisync. Com o Frame Relay, você pode usar o recurso de confirmação local para fornecer o encerramento local da sessão no peer BSTUN.

Neste exemplo, um BSTUN ponto-a-ponto é configurado com reconhecimento local sobre Frame Relay. Os estados relevantes na saída do comando show bstun foram destacados neste documento.

Observação: embora os comandos debug bstun packet/event e debug bsc packet/event não causem utilização excessiva da CPU, o comando logging buffered é usado para copiar a saída para o arquivo de log.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no software Cisco IOS® versão 12.1(5).

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Nota:Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados neste documento.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

Blutch

Building configuration

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

!

hostname Blutch

!

!

bstun peer-name 100.1.1.1

bstun protocol-group 72 bsc-local-ack

!

!

interface Loopback0

ip address 100.1.1.1 255.0.0.0

!

interface Serial0/0

ip address 10.1.1.1 255.0.0.0

encapsulation frame-relay

no ip mroute-cache

frame-relay interface-dlci 16

frame-relay lmi-type ansi

!

interface Serial1/0

no ip address

ip directed-broadcast

encapsulation bstun

no ip mroute-cache

no keepalive

full-duplex

clockrate 9600

bstun group 72

bsc secondary

bstun route all tcp 200.2.2.2

!

!

router rip

network 10.0.0.0

network 100.0.0.0

!

end

Newbury

Building configuration...

version 12.1

!

service timestamps debug datetime msec

!

hostname Newbury

!

bstun peer-name 200.2.2.2

bstun protocol-group 72 bsc-local-ack

!

!

interface Loopback0

ip address 200.2.2.2 255.255.255.0

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation bstun

load-interval 30

no keepalive

full-duplex

clockrate 9600

bstun group 72

bsc primary

bstun route all tcp 100.1.1.1

!

interface Serial1

ip address 10.1.1.2 255.0.0.0

encapsulation frame-relay IETF

no ip mroute-cache

frame-relay interface-dlci 17

frame-relay lmi-type ansi

!

!

router rip

network 10.0.0.0

network 200.2.2.0

!

end

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

A Output Interpreter Tool ( somente clientes registrados) (OIT) oferece suporte a determinados comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

- show bstun

- show bsc

Blutch #show bsc

BSC local-ack on Serial1/0:

secondary state is CU_Idle.

Control units on this interface:

Poll address: 40. Select address: 60 *CURRENT-CU*

State is Initializing.

Tx Counts: 0 frames(total). 0 frames(data). 0 bytes.

Rx Counts: 3 frames(total). 0 frames(data). 15 bytes.

Total Tx Counts: 0 frames(total). 0 frames(data). 0 bytes.

Total Rx Counts: 19 frames(total). 0 frames(data). 59 bytes.

Blutch #show bstun

This peer: 100.1.1.1

*Serial1/0  (group 72 [bsc-local-ack])

route transport address         dlci lsap state      rx_pkts tx_pkts   drops

all   TCP       200.2.2.2                 open         1       3        0

Newbury #show bsc

BSC local-ack on Serial0:

primary state is TCU_Polled.

Control units on this interface:

Poll address: 40. Select address: 60 *CURRENT-CU*

State is Inactive.

Tx Counts: 126 frames(total). 0 frames(data). 378 bytes.

Rx Counts: 0 frames(total). 0 frames(data). 0 bytes.

Total Tx Counts: 126 frames(total). 0 frames(data). 378 bytes.

Total Rx Counts: 0 frames(total). 0 frames(data). 0 bytes.

Newbury #show bstun

This peer: 200.2.2.2

*Serial0  (group 72 [bsc-local-ack])

route transport address         dlci lsap state      rx_pkts tx_pkts   drops

all   TCP       100.1.1.1                 open          3       2        0

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Comandos para Troubleshooting

Nota:Consulte Informações Importantes sobre Comandos de Depuração antes de usar comandos debug.

- debug bstun packet/event

- debug bsc packet/event

Observação: quando você interpreta esta saída do comando debug:

- SDI (Serial Data Incoming)—Pacotes recebidos da interface Synchronous Data Link Control (SDLC)/

- NDI: (Entrada de dados de rede)—Pacotes desencapsulados da WAN.

blutch#debug bstun event

BSTUN event debugging is on

blutch#debug bstun packet

BSTUN packet debugging is on

blutch#

Aug 26 11:29:04.534: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40520040407F7F2D

Aug 26 11:29:04.570: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D20037

Aug 26 11:29:04.734: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40530040407F7F2D

Aug 26 11:29:04.770: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D30037

Aug 26 11:29:04.934: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40540040407F7F2D

Aug 26 11:29:04.970: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D40037

Aug 26 11:29:05.134: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40550040407F7F2D

Aug 26 11:29:05.170: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D50037

Aug 26 11:29:05.334: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40560040407F7F2D

Aug 26 11:29:05.370: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D60037

Aug 26 11:29:05.534: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40570040407F7F2D

Aug 26 11:29:05.570: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D70037

Aug 26 11:29:05.734: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40580040407F7F2D

Aug 26 11:29:05.770: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D80037

Aug 26 11:29:05.934: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40590040407F7F2D

Aug 26 11:29:05.970: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D90037

Aug 26 11:29:06.134: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 405A0040407F7F2D

Aug 26 11:29:06.170: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40DA0037

Aug 26 11:29:06.334: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 405B0040407F7F2D

Aug 26 11:29:06.370: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40DB0037

newbury#debug bstun event

BSTUN event debugging is on

newbury#debug bstun packet

BSTUN packet debugging is on

newbury#

Aug 26 11:26:24.968: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40780040407F7F2D

Aug 26 11:26:24.992: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40F80037

Aug 26 11:26:25.148: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40790040407F7F2D

Aug 26 11:26:25.172: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40F90037

Aug 26 11:26:25.348: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 407A0040407F7F2D

Aug 26 11:26:25.372: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40FA0037

Aug 26 11:26:25.548: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 407B0040407F7F2D

Aug 26 11:26:25.572: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40FB0037

Aug 26 11:26:25.748: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 407C0040407F7F2D

Aug 26 11:26:25.772: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40FC0037

Aug 26 11:26:25.948: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 407D0040407F7F2D

Aug 26 11:26:25.972: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40FD0037

Aug 26 11:26:26.148: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 407E0040407F7F2D

Aug 26 11:26:26.172: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40FE0037

Aug 26 11:26:26.348: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 407F0040407F7F2D

Aug 26 11:26:26.372: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40FF0037

Aug 26 11:26:26.548: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40400040407F7F2D

Aug 26 11:26:26.572: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40C00037

Aug 26 11:26:26.748: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40410040407F7F2D

Aug 26 11:26:26.772: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40C10037

Informações Relacionadas

- Página de suporte do STUN

- Documentação da Cisco sobre configuração de STUN e BSTUN

- O modelo de quatro fases da Cisco para integração de SNA para IP

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems