Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

SDI

NDI

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece definições de entrada de dados seriais (SDI) e entrada de dados de rede (NDI) quando vistas em uma depuração, como na seção Verificar de Configuração do multiponto virtual STUN.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

SDI

O SDI representa um pacote originado por uma interface encapsulada de encapsulamento serial local (STUN) e destinado ao encapsulamento serial, direto ou TCP.

NDI

O NDI representa um pacote que passou pela rede através de encapsulamento serial, direto ou TCP e é destinado a uma interface encapsulada STUN.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico - Cisco Systems