Contents

Introduction

Descrição da mensagem de erro

Comandos para Troubleshooting

Possíveis causas

Introduction

Este documento descreve como solucionar problemas do OSPF-5-ADJCHG: ... Vizinho para Baixo: Muitas retransmissões mensagem de erro OSPF (Open Shortest Path First).

Descrição da mensagem de erro

Uma adjacência OSPF é desativada e esta mensagem de erro é gerada:

%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.1.1.1 on TenGigabitEthernet2/1

from FULL to DOWN, Neighbor Down: Too many retransmissions

Essa mensagem de erro significa que as retransmissões dos pacotes OSPF ocorrem até que o OSPF atinja seu limite de 25 retransmissões. Nesse ponto, a adjacência OSPF fica inativa e a mensagem de erro é gerada.

Comandos para Troubleshooting

Insira o comando show ip ospf neighbor detail para verificar as retransmissões OSPF. Aqui está um exemplo de saída do comando show ip ospf neighbor detail:

Router#show ip ospf neighbor gigabitEthernet 0/1 detail

Neighbor 10.100.100.1, interface address 10.1.1.1

In the area 0 via interface GigabitEthernet0/1

Neighbor priority is 0, State is LOADING, 5 state changes

DR is 0.0.0.0 BDR is 0.0.0.0

Options is 0x12 in Hello (E-bit L-bit )

Options is 0x52 in DBD (E-bit L-bit O-bit)

LLS Options is 0x1 (LR)

Dead timer due in 00:00:33

Neighbor is up for 00:02:06

Index 1/1, retransmission queue length 0, number of

retransmission 0

First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)

Last retransmission scan length is 0, maximum is 0

Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Number of retransmissions for last link state request

packet 25

Poll due in 00:00:03

Como alternativa, você pode inserir o comando show ip ospf retransmission-list para verificar as retransmissões do OSPF. Esse comando exibe uma lista que contém todos os LSAs (Link-State Advertisements) que aguardam para serem enviados novamente. Aqui está um exemplo de saída do comando show ip ospf retransmission-list:

Router# show ip ospf retransmission-list serial 0

OSPF Router with ID (192.168.1.12) (Process ID 1)

Neighbor 192.168.1.11, interface Serial0 address 172.16.1.11

Link state retransmission due in 3764 msec, Queue length 2

Type   LS ID          ADV RTR        Seq NO       Age    Checksum

1      192.168.1.12   192.168.1.12   0x80000210   0      0xB196

Possíveis causas

Aqui estão algumas das possíveis causas que podem levar à geração da mensagem de erro (esta não é uma lista completa):

- Há perda de pacotes no link, o que faz com que os pacotes OSPF sejam descartados.

- O comando ip ospf mtu-ignore foi configurado. Consulte o documento da Cisco do comando IP OSPF MTU-Ignore para obter mais informações.

- Há um problema relacionado à MTU (Maximum Transmission Unit, Unidade máxima de transmissão) e ao tamanho dos pacotes OSPF. Consulte o documento OSPF, MTU e LSA Packking Tech Note da Cisco para obter mais informações.