Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Quando o roteador 1 envia atualizações para o roteador 2

O roteador 2 recebe atualizações do roteador 1

Solução

Estabelecer conectividade

Informações Relacionadas

Introduction

Uma rede não contígua compreende uma rede principal que separa uma outra rede principal. Na figura 1, uma sub-rede da rede 172.20.0.0 separa a rede 172.16.0.0. 172.16.0.0 é uma rede não contígua. Este documento descreve porque o RIPv1 e o IGRP não suportam redes não contíguas e explica como você pode contornar esse problema.

Figura 1 - Rede não contígua

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Como configurar o RIPv1 e o IGRP

- Os conceitos que fundamentam os endereços IP e as sub-redes

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

RIP e IGRP são protocolos classful. Sempre que o RIP anunciar uma rede através de um limite de rede principal diferente, o RIP resumirá a rede anunciada no limite de rede principal. Na figura 1, quando o roteador 1 envia uma atualização que contém 172.16.5.0 ao roteador 2 através de 172.20.88.0, o roteador converte 172.16.5.0/24 em 172.16.0.0/16. Esse processo é chamado de sumarização automática.

Quando o roteador 1 envia atualizações para o roteador 2

Use a topologia da figura 1 para identificar quais perguntas você precisa responder quando o roteador 1 se prepara para enviar uma atualização ao roteador 2. Consulte o Comportamento de RIP e IGRP ao enviar e receber atualizações para obter informações mais detalhadas sobre esse processo de tomada de decisão. Lembre-se que o anúncio da rede 131.108.5.0/24 é interessante aqui. Aqui está a pergunta que você precisa responder:

- A sub-rede 172.16.5.0/24 faz parte da mesma rede principal que 172.20.88.0/24, que é a rede designada à interface que inicia a atualização?

- No: O roteador 1 resume 172.16.5.0/24 e anuncia a rota 172.16.0.0/16. A sumarização é feita no limite classful principal. Nesse caso, o endereço é um endereço de classe B e, assim, o resumo é de 16 bits.

- Sim: Embora esse não seja o caso no exemplo, se a resposta à pergunta for sim, o roteador 1 não sumarizaria a rede e anunciaria a rede com as informações de sub-rede intactas.

Use o comando debug ip rip no roteador 1 para ver a atualização enviada por ele:

RIP: sending v1 update to 255.255.255.255 via Serial3/0 (172.20.88.2)

RIP: build update entries

network 172.16.0.0 metric 1

O roteador 2 recebe atualizações do roteador 1

Quando o roteador 2 se prepara para receber uma atualização do roteador 1, você precisa identificar as perguntas que precisam ser respondidas. Além disso, lembre-se que a recepção da rede 172.16.5.0/24 é interessante aqui. Porém, lembre-se que, quando o roteador 1 enviou a atualização, a rede foi sumarizada para 172.16.0.0/16. Aqui está a pergunta que você precisa responder:

- A rede que recebe as atualizações (172.16.0.0/16) fazem parte da rede principal de 172.20.88.0, que é o endereço designado à interface que recebeu a atualização?

- No: Alguma sub-rede desta rede principal já se encontra na tabela de roteamento conhecida das interfaces que não seja a que recebeu a atualização?

- Sim: Ignore a atualização.

Use novamente o comando debug ip rip no roteador 2 para ver as atualizações vindas do roteador 1:

RIP: received v1 update from 172.20.88.2 on Serial2/0

172.16.0.0 in 1 hops

Entretanto, a tabela de roteamento do roteador 2 indica que a atualização foi ignorada. A única entrada para as sub-redes ou redes em 172.16.0.0 é a que está diretamente conectada à Ethernet0. A saída do comando show ip route no roteador 2 mostra:

172.20.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       172.20.88.0 is directly connected, Serial2/0

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       172.16.2.0 is directly connected, Ethernet0/0

O comportamento de RIPv1 e de IGRP é tal que, quando o roteador 1 e o roteador 2 trocam atualizações, ambos não adquirem informações sobre as sub-redes anexadas de 172.16.5.0/24 e de 172.16.2.0/24. Em consequência disso, os dispositivos destas duas sub-redes são incapazes de se comunicarem um com o outro.

Solução

Em algumas situações, as redes não contíguas são inevitáveis. Nessas situações, a Cisco recomenda que você não utilize o RIPv1 ou o IGRP. Protocolos de roteamento como o EIGRP ou o OSPF são mais adequados para essa situação.

Estabelecer conectividade

Caso você utilize o RIPv1 ou o IGRP com redes não contíguas, é preciso utilizar rotas estáticas para estabelecer a conectividade entre as sub-redes não contíguas. Neste exemplo, essas rotas estáticas estabelecem a conectividade:

Para o roteador 1:

ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 172.20.88.1

Para o roteador 2:

ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 172.20.88.2

Informações Relacionadas

- Página de suporte aos protocolos de roteamento IP

- Página de Suporte do IP Routing

- Página de suporte de IGRP

- Página de suporte de RIP

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems