Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Exemplo de configuração do IS-IS

Diagrama de Rede

Configurações

Monitorando IS-IS

Monitorando adjacências IS-IS

Monitorando o banco de dados IS-IS

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

O propósito deste documento é demonstrar uma configuração básica de Sistema Intermediário para Sistema Intermediário (IS-IS) de IP nos Cisco routers. Além da configuração, como monitorar várias informações IS-IS é demonstrada, como informações de eleição do Sistema Intermediário Designado (DIS) e informações do banco de dados IS-IS.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no software Cisco IOS ® versão 12.1(5)T9.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Exemplo de configuração do IS-IS

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Nota:Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados neste documento.

Para ativar o IS-IS para IP em um roteador Cisco e fazer com que ele troque informações de roteamento com outros roteadores habilitados para IS-IS, você deve executar estas duas tarefas:

- Habilite o processo IS-IS e atribua a área

- Habilitar IS-IS para IP Routing em uma interface

Outras tarefas de configuração são opcionais, no entanto as duas tarefas acima são obrigatórias. Para obter mais informações sobre tarefas de configuração opcionais, consulte Configuração do IS-IS integrado.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Roteador 1

- Roteador 2

- Roteador 3

As configurações de exemplo abaixo configuram todos os roteadores na topologia acima com estes parâmetros:

- Área 49.0001

- Roteadores de Nível 1 (L1) e Nível 2 (L2) (este é o padrão, a menos que especificado de outra forma)

- Nenhum parâmetro opcional

- Executando IS-IS somente para IP

- Interfaces de loopback (loopbacks são anunciados por IS-IS, não IS-IS habilitado)

Roteador 1

!

interface Loopback0

ip address 172.16.1.1 255.255.255.255

!--- Creates loopback interface and assigns !--- IP address to interface Loopback0.

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.12.1 255.255.255.0

ip router isis

!--- Assigns IP address to interface Ethernet0 !--- and enables IS-IS for IP on the interface.

!

router isis

passive-interface Loopback0

net 49.0001.1720.1600.1001.00

!

!--- Enables the IS-IS process on the router, !--- makes loopback interface passive !--- (does not send IS-IS packets on interface), !--- and assigns area and system ID to router.

Roteador 2

!

interface Loopback0

ip address 172.16.2.2 255.255.255.255

!--- Creates loopback interface and assigns !--- IP address to interface Loopback0.

!

Interface Ethernet0

ip address 172.16.12.2 255.255.255.0

ip router isis

!--- Assigns IP address to interface Ethernet0 !--- and enables IS-IS for IP on the interface.

!

Interface Serial0

ip address 172.16.23.1 255.255.255.252

ip router isis

!--- Assigns IP address to interface Serial0 !--- and enables IS-IS for IP on the interface.

!

router isis

passive-interface Loopback0

net 49.0001.1720.1600.2002.00

!

!--- Enables the IS-IS process on the router, !--- makes loopback interface passive !--- (does not send IS-IS packets on interface), !--- and assigns area and system ID to router.

Roteador 3

!

interface Loopback0

ip address 172.16.3.3 255.255.255.255

!--- Creates loopback interface !--- and assigns IP address to !--- interface Loopback0.

!

Interface Serial0

ip address 172.16.23.2 255.255.255.252

ip router Isis

!--- Assigns IP address to !--- interface Serial0 and enables !--- IS-IS for IP on the interface.

!

router isis

passive-interface Loopback0

net 49.0001.1234.1600.2231.00

!

!--- Enables the IS-IS process on the router, !--- makes loopback interface passive !--- (does not send IS-IS packets on interface), !--- and assigns area and system ID to router.

Monitorando IS-IS

Existem muitos comandos show disponíveis para o monitoramento do estado de IS-IS em um roteador Cisco. Este documento demonstra alguns dos comandos mais básicos que se baseiam nas configurações de roteador acima.

A Output Interpreter Tool ( somente clientes registrados) (OIT) oferece suporte a determinados comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

Monitorando adjacências IS-IS

Utilize o comando show clns neighbor para exibir as adjacências para um roteador específico. Esta é a saída desse comando do Roteador 1 (R1) e do Roteador 2 (R2):

R1# show clns neighbor

System Id   Interface  SNPA            State  Holdtime  Type Protocol

R2          Et0        0000.0c47.b947  Up     24        L1L2 ISIS

R2# show clns neighbor

System Id  Interface  SNPA             State  Holdtime  Type Protocol

R1         Et0        0000.0c09.9fea   Up     24        L1L2 ISIS

R3         Se0        *HDLC*           Up     28        L1L2 ISIS

No exemplo acima, R2 reconhece R2 em sua interface E0, com o tipo de adjacência L1L2. Como R1 e R2 estão definidos com configurações padrão, enviam e recebem hellos de L1 e L2.

R2 reconhece R1 em sua interface E0 e o Roteador 3 (R3) em sua interface S0. A explicação acima é válida para o tipo de adjacência.

Como R1 e R2 estão na mesma interface Ethernet, há um DIS para L1 e L2. Você pode verificar isso usando o comando show clns interface <int> no Roteador 1, como mostrado abaixo:

R1# show clns interface ethernet 0

Ethernet0 is up, line protocol is up

Checksums enabled, MTU 1497, Encapsulation SAP

Routing Protocol: ISIS

Circuit Type: level-1-2

Interface number 0x0, local circuit ID 0x1

Level-1 Metric: 10, Priority: 64, Circuit ID: R2.01

Number of active level-1 adjacencies: 1

Level-2 Metric: 10, Priority: 64, Circuit ID: R2.01

Number of active level-2 adjacencies: 1

Next ISIS LAN Level-1 Hello in 5 seconds

Next ISIS LAN Level-2 Hello in 1 seconds

Na saída acima, R2 é o DIS. É o R2 (DIS) que gera o LSP (Link State Packet) de pseudonó e que é indicado por um LSP-ID - R2.01 diferente de zero

Como a Métrica/Prioridade é a mesma para ambos os roteadores em L1/L2, o separador de tempo para o DIS é o maior endereço de Pontos de Anexo de Sub-Rede (SNPA - Subnetwork Points of Attachment) no segmento de LAN. O endereço SNPA refere-se ao endereço do enlace de dados e, neste caso, é o endereço MAC. Outra instância dos endereços de enlace de dados seriam os endereços X.25 e o DLCI do Frame Relay.

Observe que o DIS está eleito para os dois níveis e que não existe nenhum backup de DIS, assim como com o OSPF, que tem um DR de backup.

Alguns outros pontos de interesse do saída acima incluem:

- Tipo de circuito: L1L2

- Prioridades e métricas L1 e L2 estão nos valores padrões: 10 e 64

- Adjacências de L1 e L2: 1 (da perspectiva de R1 na interface Ethernet – é R2 somente)

- saudações de IS-IS LAN para L1 e L2

- Unidade máxima de transmissão (MTU): 1497. Isso ocorre porque o cabeçalho IS-IS da Open Systems Interconnection (OSI) é encapsulado dentro de um cabeçalho de 3 bytes 802.2.

Monitorando o banco de dados IS-IS

O comando show isis database (detail) exibe o conteúdo do banco de dados de IS-IS. Esta é a saída desse comando quando emitido em R2. Como o IS-IS é um protocolo de estado de link, o banco de dados de estado de link deve ser igual para qualquer roteador da mesma área.

R2# show isis database

ISIS Level-1 Link State Database:

LSPID         LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime    ATT/P/OL

R1.00-00      0x0000008B   0x6843        55              0/0/0

R2.00-00    * 0x00000083   0x276E        77              0/0/0

R2.01-00    * 0x00000004   0x34E1        57              0/0/0

R3.00-00      0x00000086   0xF30E        84              0/0/0

ISIS Level-2 Link State Database:

LSPID         LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime    ATT/P/OL

R1.00-00      0x00000092   0x34B2        41              0/0/0

R2.00-00    * 0x0000008A   0x7A59        115             0/0/0

R2.01-00    * 0x00000004   0xC3DA        50              0/0/0

R3.00-00      0x0000008F   0x0766        112             0/0/0

Há alguns detalhes a serem observados na saída acima. Primeiro, sobre o LSP-ID:

O LSP-ID, R1.00-00, pode ser dividido em três seções: R1/00/00

- R1 = ID do sistema

- 00 = valor diferente de zero para o pseudonó. Observe que R2.01-00 é o pseudonó LSP.

- 00 = número do fragmento. Nesse caso, há apenas fragmentos de 00, o que indica que todos os dados se encaixam nesse fragmento de LSP e não há necessidade de criar mais fragmentos. Se tiver havido informações que não se encaixem no primeiro LSP, o IS-IS terá criado mais fragmentos LSP, como 01, 02 e assim por diante.

O * indica os LSPs gerados por este roteador, o roteador no qual o comando show foi emitido. Além disso, como esse roteador é um roteador L1 e L2, ele contém um banco de dados L1 e L2.

Você também pode examinar um LSP específico e usar a palavra-chave detail para mostrar mais informações. Um exemplo disso é mostrado aqui:

R2# show isis database R2.00-00 detail

ISIS Level-1 LSP R2.00-00

LSPID         LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime  ATT/P/OL

R2.00-00    * 0x00000093   0x077E        71            0/0/0

Area Address: 49.0001

NLPID:        0xCC

Hostname: R2

IP Address:   172.16.2.2

Metric: 10         IP 172.16.12.0 255.255.255.0

Metric: 0          IP 172.16.2.2 255.255.255.255

Metric: 10         IP 172.16.23.0 255.255.255.252

Metric: 10         IS R2.01

Metric: 10         IS R3.00

ISIS Level-2 LSP R2.00-00

LSPID         LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime  ATT/P/OL

R2.00-00    * 0x0000009A   0x5A69        103           0/0/0

Area Address: 49.0001

NLPID:        0xCC

Hostname: R2

IP Address:   172.16.2.2

Metric: 10         IS R2.01

Metric: 10         IS R3.00

Metric: 10         IP 172.16.23.0 255.255.255.252

Metric: 10         IP 172.16.1.1 255.255.255.255

Metric: 10         IP 172.16.3.3 255.255.255.255

Metric: 0          IP 172.16.2.2 255.255.255.255

Metric: 10         IP 172.16.12.0 255.255.255.0

A saída acima mostra que o endereço de loopback desse roteador é anunciado com um valor de 0. Isso ocorre porque o circuito fechado foi anunciado com um comando passive-interface, sob o processo de IS-IS de roteador, e a própria interface de circuito fechado não está habilitada para IS-IS. Todos os outros prefixos de IP possuem o valor 10, que é o custo padrão nas interfaces que executam IS-IS.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Suporte multiárea IS-IS

- Página de Suporte do IP Routing

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems