Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Número máximo de interfaces

Número máximo de VLANs

Limites IDB por plataforma

Limites de IDB adicionais para todas as plataformas

Limites de IDB para várias plataformas ISR

Limites IDB para o software Cisco versão IOS 15.0 M para todas as plataformas

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento explica o limite do Bloco de Descritores de Interface (IDB - Interface Descriptor Block) e fornece os limites para as diferentes plataformas suportadas pelo software Cisco IOS® e versões do software Cisco IOS.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas versões de software e hardware que a seção Limites de IDB por plataforma lista.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Informações de Apoio

O IDB (Interface Descriptor Block) é uma estrutura de controle especial interna ao software Cisco IOS que contém informações como endereço IP, estado da interface e estatísticas de pacotes. O software Cisco IOS mantém um IDB para cada interface presente em uma plataforma e um IDB para cada subinterface.

Há dois tipos principais de IDBs:

- IDBs de hardware (HWIDBs)

- Software IDBs (SWIDBs)

Um HWIDB representa uma interface física, que inclui portas físicas e definições de interface canalizada. Um SWIDB representa uma subinterface lógica (PVC, Permanent Virtual Circuit, Circuito Virtual Permanente) ou LAN virtual (VLAN), ou um encapsulamento de Camada 2 (PPP - Point-to-Point Protocol), HDLC (High-Level Data Link Control, Controle de Enlace de Dados de Alto Nível) e assim por diante).

Cada interface física no roteador consome no mínimo dois IDBs:

- Um HWIDB para a porta física

- Um SWIDB para o encapsulamento da camada 2

Uma porta canalizada consome HWIDBs N+1, em que N é o número de canais dentro da porta física, mais um mínimo de N SWIDBs (encapsulamento Nível 2 por canal). Todas as subinterfaces definidas por você adicionam outro SWIDB.

Cada definição de interface de túnel, como Universal Transport Interface (UTI), Generic Routing Encapsulation (GRE), Multiprotocol Label Switching Traffic Engineering (MPLS TE) ou Any Transport over MPLS (AToM) consome um HWIDB mais um SWIDB por túnel, mais um SWIDB adicional para cada subinterface adicional, por exemplo, um PVC de Frame Relay, que é encapsulado. Os IDBs de túnel são adicionais às interfaces originais que são encapsuladas.

O Protocolo de Túnel da Camada 2 Versão 3 (L2TPv3), que substitui o UTI no Cisco IOS Software Release 12.0(23)S, não consome IDBs, porque o L2TPv3 é uma implementação pseudo-fio baseada em sessão em vez de uma interface de túnel definida como o UTI.

O número máximo de interfaces (físicas, subinterfaces ou virtuais) que um roteador pode lidar depende do número máximo de SWIDBs que o roteador pode usar. Esse limite costumava ser definido como 300 para todas as plataformas, mas com o surgimento de recursos como subinterfaces frame-relay, PPP (Point-to-Point Protocol) multilink e VPDN (Virtual Private Dial-Up Network) que usam interfaces virtuais, esse valor provou ser insuficiente em algumas plataformas.

A Cisco realizou um extenso trabalho para dimensionar o software Cisco IOS para esses novos requisitos. No Cisco IOS Software Release 11.3T e Mais Recente, o limite de IDB depende da plataforma e da versão do Cisco IOS Software. O limite de IDB indica agora o número máximo de interfaces que um roteador pode manipular, se você supor que outros recursos, como memória, CPU e assim por diante, estão disponíveis.

Para ver o número máximo de IDBs e o número de IDBs atualmente em uso, juntamente com o consumo de memória, use o comando IOS show idb. Esse comando está disponível no Cisco IOS Software Releases 12.1(9), 12.1(9)E, 12.1(9)EC, 12.0(18)S/ST, 12.2(x), 12.2(x)T e 12.2(2)B.

Se você monitorar o número de IDBs em uso no momento, poderá reconfigurar ou adicionar capacidade quando o limite de IDB for atingido para fins de discagem e agregação.

A saída do comando show idb é similar a esta:

Router#show idb

Maximum number of IDBs 4096

42 SW IDBs allocated (2440 bytes each)

40 HW IDBs allocated (5760 bytes each)

HWIDB#1   1   SRP0/0 (HW IFINDEX, SRP)

HWIDB#2   2   POS1/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#3   7   FastEthernet3/0 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#4   8   FastEthernet3/1 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#5   9   FastEthernet3/2 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#6   10  FastEthernet3/3 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#7   11  FastEthernet3/4 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#8   12  FastEthernet3/5 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#9   13  FastEthernet3/6 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#10  14  FastEthernet3/7 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#11  15  POS4/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#12  16  POS4/1 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#13  17  POS4/2 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#14  18  POS4/3 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#15  19  GigabitEthernet6/0 (HW IFINDEX, Ether)

HWIDB#16  21  POS10/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#17  22  POS11/0 (HW IFINDEX, SONET, Serial)

HWIDB#18  23  Loopback0 (HW IFINDEX)

HWIDB#19  24  Loopback1 (HW IFINDEX)

HWIDB#20  25  Tunnel100 (HW IFINDEX)

HWIDB#21  26  Tunnel909 (HW IFINDEX)

HWIDB#22  27  Ethernet0 (HW IFINDEX, Ether)

Número máximo de interfaces

Cada interface usa uma IDB. Portanto, o limite IDB indica o número máximo de interfaces que um roteador pode lidar.

O limite IDB é, portanto, a resposta para a pergunta comum "Quantas (sub)interfaces podem ser configuradas nessa plataforma?"

Número máximo de VLANs

Cada LAN virtual (VLAN) requer um IDB. Qualquer versão do software Cisco IOS pode suportar até 4.096 VLANs (0-4095, onde o intervalo de números é de 1 a 4.094 e em que 0.4095 estão reservados), se a plataforma suportar pelo menos 4.000 IDBs

Há uma limitação de 256 grupos de bridge na versão do software Cisco IOS se você usar o VLAN Bridging.

Limites IDB por plataforma

A Tabela 1 lista o limite IDB para as diferentes plataformas suportadas pelo software Cisco IOS e Cisco IOS Software Releases 11.3T e posteriores:

Tabela 1 - Limites do IDB

Plataforma/IOS

Software Cisco IOS versão 11.3T

Software Cisco IOS versão 11.3AA

Versão do Cisco IOS Software 12.0

Versão do Cisco IOS Software 12.0S

Cisco IOS Software Release 12.0T

Versão do Cisco IOS Software 12.1

Versão do Cisco IOS Software 12.1T

Versão do Cisco IOS Software 12.2

Versão do Cisco IOS Software 12.2T

Versão do Cisco IOS Software 12.3

Software Cisco IOS versão 12.3T

as5200

300

300

300

n/a

300

300

300

300

300

n/a

n/a

as5300

700

700

700

n/a

800

800

800

800

800

800

800

as5400

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2000

3000

3000

3000

3000

as5800

n/a

2048

2048

n/a

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

800

n/a

n/a

n/a

n/a

300

300

300

300

300

300

300

ubr900

n/a

n/a

n/a

n/a

300

300

300

300

300

300

300

1000

300

300

300

n/a

300

300

300

300

300

n/a

n/a

1700/c1600

300

300

n/a

n/a

300

300

300

300

300

300

300

2500

300

300

300

n/a

300

300

300

300

300

300

300

2600/2600XM

300

300

300

n/a

300

300

300

300

800

800

800

3600

800

800

800

n/a

800

800

800

800

800

800

800

3660

n/a

n/a

n/a

n/a

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

3725

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

800

800

800

3745

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

1400

1400

1400

3800

300

300

300

n/a

300

300

300

300

300

n/a

n/a

mc3810

n/a

n/a

300

n/a

300

300

300

300

300

300

300

4000

300

300

300

n/a

300

300

300

300

300

n/a

300

4500/4700

300

300

300

n/a

300

300

300

300

300

300

300

7100

300

300

3000

3000

3000

3000

10000

10000

10000

20000

20000

7200

300

300

3000

3000

3000

3000

10000

10000

10000

20000

20000

MSFC

n/a

n/a

n/a

n/a

3000

3000

3000

3000

3000

n/a

n/a

ls1010

300

300

300

n/a

300

300

300

300

300

n/a

n/a

6400 (nrp)

n/a

n/a

n/a

n/a

3000

4500

4500

4500

4500

4500

4500

7500 (rsp/vip)

300

1000

1000

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

2048

12000 (grp/lc)

n/a

n/a

n/a

4096

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Note:

- Os limites em negrito indicam alterações nos valores.

- Os números desta tabela estão em valores nominais. Os valores reais podem variar. Consulte o engenheiro de vendas da Cisco (SE) para obter detalhes.

Tabela 2 - Limites do ESR 10000 e ESR 10700 IDB e as versões suportadas do software Cisco IOS

Plataforma/IOS

Software Cisco IOS versão 12.0.28.S

Versão do Cisco IOS Software 12.2

Software Cisco IOS versão 12.3(7)X12

ESR 10000

Sim (pode ter até 16383)

Yes

Sim (pode ter até 65530)

ESR 10700

Sim (12.0SP)

No

No

Limites de IDB adicionais para todas as plataformas

A Tabela 3 indica o limite de IDB para as diferentes plataformas suportadas pelo software Cisco IOS e versões do software Cisco IOS (anteriores à 11.3T):

Tabela 3 - Limite de IDB para plataformas e versões compatíveis com o software Cisco IOS (11.3T e anteriores)

Plataforma/IOS

Versão do Cisco IOS Software 11.3

Versão do Cisco IOS Software 11.2

Cisco IOS Software Release 11.2P

Versão do Cisco IOS Software 11.1

Versão do Cisco IOS Software 11.1CC

Versão do Cisco IOS Software 11.1CA

Versão do Cisco IOS Software 11.0

Todas as plataformas

300

300

300

300

1024

1024

256

Limites de IDB para várias plataformas ISR

Tabela 4 - Limites do IDB

Plataforma/IOS

Software Cisco IOS versão 12.3T

1841

700

2801

800

2811

800

2821

900

2851

1000

3825

1200

3845

1400

Limites IDB para o software Cisco versão IOS 15.0 M para todas as plataformas

A Tabela 5 lista o limite de IDB para os roteadores Cisco IOS Software Release 15.0 M. Versões anteriores do software Cisco IOS podem ter os mesmos limites de IDB.

Plataforma/IOS

limite de IDB

812, 819 e 860

300

880 e 890

300

1800 fixos

300

1841

1200

1861 e 1861E

300

1900

1200

2801

1200

2811

1400

2821

1400

2851

1400

2901

1200

2911 e 2921

1400

2951

1800

3825 e 3845

1400

3925 e 3945

2400

3925E e 3945E

4800

7200VXR

20050

ASR1000 ESP 2.5

65535 / 16.000 *

ASR1000 ESP 5

65535 / 32.000 *

ASR1000 ESP 10

65535/32.000 *

ASR1000 ESP 20

65535/64.000 *

ASR1000 ESP 40

65535/64.000 *

Observação: *O IOS XE ASR1000 permite um máximo de 65535 IDBs. Mas o número máximo de interfaces lógicas suportadas é menor e varia de acordo com o modelo ESP em uso. Por exemplo, no ASR 1000 ESP 2.5, o roteador usa ESP 2.5

Informações Relacionadas

- Página de Suporte do Produto Principal do Software Cisco IOS versões 12.2

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems