Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Definição de bits por segundo

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento responde à pergunta "Qual é a definição de bits/s na saída do comando show interfaces?"

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Definição de bits por segundo

Os bits por segundo incluem toda a sobrecarga de pacote/quadro. Não inclui zeros recheados. O tamanho de cada quadro é adicionado ao total de bytes da saída. Faça a diferença a cada 5 segundos para calcular a taxa.

O algoritmo para a média móvel de cinco minutos é:

new average = ((average - interval) * exp (-t/C)) + interval

where:

- São cinco segundos e C é cinco minutos. exp(-5/(60*5)) == .983.

- newmédia = o valor que estamos tentando calcular.

- média = valor "nova média" calculado a partir da amostra anterior.

- intervalo = valor da amostra atual.

- (.983) é o fator de ponderação.

Aqui, você pega a média da última amostra, menos o que foi recolhido nesta amostra, e diminui o peso por um fator de decadência. Essa quantidade é chamada de "média histórica". Para a média histórica ponderada (decifrada), adicione a amostra atual e apresente uma nova média ponderada (decifrada).

O intervalo é o valor de uma determinada variável no intervalo de amostra de cinco segundos. O intervalo pode ser carga, confiabilidade ou pacotes por segundo. Esses são os três valores aos quais se aplicam queda exponencial.

O valor médio menos o valor atual é o desvio da amostra em relação à média. Você deve ponderar isso por .983 e adicioná-lo ao valor atual.

Se o valor atual for maior que a média, isso resultará em um número negativo e fará com que o valor "médio" aumente menos rapidamente nos picos de tráfego.

Por outro lado, se o valor atual for menor que a média de execução, resultará em um número positivo e garantirá que o valor "médio" caia menos rapidamente se houver uma interrupção repentina do tráfego.

Imagine que o tráfego seja totalmente interrompido, depois de ter sido 100% por um período infinito antes dessa interrupção. Por outras palavras, a média subiu lentamente para 100% e ficou lá. O intervalo é sempre 0 para o cenário "no traffic". Em seguida, em intervalos de cinco segundos, a utilização exponencialmente ponderada vai de:

1.0 - .983 - .983 ^2 - .983 ^3 - .... .983 ^n

or

1.0 - .983 - .95 - 0.9 - 0.86 -

etc.

Neste exemplo, a utilização cai de 100% para 1% em 90 intervalos, ou 450 segundos ou 7,5 minutos. Por outro lado, se você começa com 0 carga e aplica 100% de carga, a média exponencialmente desgastada deve levar cerca de 7,5 minutos para atingir 99%.

À medida que n aumenta (com o tempo), a média cai lentamente (assintoticamente) a zero quando não há tráfego ou sobe a 100% quando o tráfego chega ao máximo.

Esse método evita irregularidades a partir de estatísticas de inclinação sobre a “média”. Estamos abafando as flutuações mais fortes do tráfego de rede.

No mundo real, onde as coisas não são tão pretas e brancas, a média exponencialmente decadida dá uma imagem da média de utilização da rede não contaminada por picos selvagens.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico - Cisco Systems