Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Recursos Principais

Capacidade integrada de inserção e derivação

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma configuração de exemplo para os cartões de interface de voz/WAN (multiflex VWICs) de segunda geração de tronco multiflex T1/E1 de 1 e 2 portas, que suportam aplicativos de dados e voz em roteadores multisserviços da Cisco. A VWIC multiflex combina a funcionalidade da placa de interface WAN (WIC) e da placa de interface de voz (VIC) para fornecer as seguintes melhorias:

- Suporte para placas T1 e E1—T1/E1 MFT VWIC2 fornecem flexibilidade adicional na configuração das placas MFT VWIC2 ao suportar T1, T1 fracional, E1 e E1 fracional para aplicações de voz e WAN.

- Capacidade de derivação e inserção em todas as versões—Todos os módulos MFT VWIC2 agora incluem o recurso de multiplexação de inserção e derivação, que elimina CSU/DSUs externas de terceiros e multiplexadores de inserção e derivação.

- Recursos de temporização aprimorados—O MFT VWIC2s de 2 portas pode permitir que cada porta seja temporizada de fontes de relógio independentes para aplicativos de dados. Esse recurso de temporização independente não é suportado para aplicativos de voz e não é suportado com o módulo AIM-ATM-VOICE-30.

- Opção de cancelamento de eco dedicado—o MFT VWIC2s tem um slot integrado para um módulo de cancelamento de eco dedicado de tronco multiflex (EC-MFT-32 e EC-MFT-64), oferecendo um recurso de cancelamento de eco aprimorado para condições de rede exigentes. Para obter mais informações sobre esse recurso, consulte o capítulo "Configuração do cancelamento de eco de hardware" no Guia de configuração da porta de voz.

Prerequisites

Requirements

Antes de tentar utilizar esta configuração, verifique se os seguintes pré-requisitos são atendidos:

- Imagem do Cisco IOS — Para executar esses recursos em interfaces T1/E1, você deve instalar uma imagem IP Plus ou IP Voice (mínimo) do Cisco IOS versão 12.3(14)T ou uma versão posterior.

- Suporte VWIC — As placas VWIC multiflex são suportadas nos roteadores das séries Cisco 2600XM, Cisco 2691, Cisco 2800, Cisco 3700 e Cisco 3800 quando instaladas nos módulos de rede listados em Componentes usados. As placas VWIC multiflex também podem ser instaladas em qualquer slot VIC no roteador.

- Modo de relógio independente — O modo de relógio independente é suportado somente nestes módulos:

- VWIC2-1MFT-G703

- VWIC2-2MFT-G703

- VWIC2-2MFT-T1/E1

- VWIC2-1MFT-T1/E1

Para ativar o modo de temporização independente, use a palavra-chave independent no comando clock source. A palavra-chave independente se expande nos comandos clock source internal e clock source line para especificar que a porta pode operar em um domínio de clock independente. Antes da adição da palavra-chave independente, a porta 0 era a origem de relógio primária padrão, e a porta 1 era a origem de relógio secundária padrão e tinha tempo de loop. Com a temporização independente habilitada, essa dependência não existe mais, então a palavra-chave independente significa que ambas as portas podem ser temporizadas independentemente.

Quando a temporização independente é configurada, a controladora suporta apenas um grupo de canais e nenhum aplicativo de voz. Se mais de um grupo de canais estiver configurado, a seguinte mensagem de erro ocorrerá:

channel-group 2 timeslots 3

%Channel-group already created.

%Only 1 channel-group can be configured with independent clocking.

%Insufficient resources to create channel group

Quando você está configurando os comandos clock source independent e no clock source independent, o channel group precisa ser removido da configuração.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas em combinações dos módulos de rede suportados pelas placas de interface de voz/WAN de tronco multiflex T1/E1 de segunda geração de 1 e 2 portas. Se o seu módulo de rede for:

- NM-HDV (para opção VWIC, escolha 0 ou 1), essas placas podem ser usadas:

- VWIC2-1MFT-T1/E1

- VWIC2-2MFT-T1/E1

- VWIC2-2MFT-G703

- NM-HDV2 (para opção VWIC, escolha 0 ou 1), estas placas podem ser usadas:

- VWIC2-1MFT-T1/E1

- VWIC2-2MFT-T1/E1

- VWIC2-1MFT-G703

- VWIC2-2MFT-G703

- NM-HD-2VE (para opção VWIC, escolha 0, 1 ou 2), essas placas podem ser usadas:

- VWIC2-1MFT-T1/E1

- VWIC2-2MFT-T1/E1

- NM-2W, NM-1FE1R2W, NM-1FE2W-V2, NM-2FE2W-V2 (para opção VWIC, escolha 0, 1 ou 2), essas placas podem ser usadas:

- VWIC2-1MFT-T1/E1

- VWIC2-2MFT-T1/E1

- VWIC2-1MFT-G703

- VWIC2-2MFT-G703

Para que esse recurso funcione corretamente, os módulos de rede listados aqui devem ser instalados em uma das seguintes plataformas: Cisco 2600XM, Cisco 2691, Cisco 2800 Series, Cisco 3662 (modelos de telecomunicações), Cisco 3700 Series e Cisco 3800 Series. Note:

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Informações de Apoio

Recursos Principais

As placas de interface de voz/WAN de tronco multiflex T1/E1 de 1 e 2 portas de segunda geração têm os seguintes recursos principais:

- Suporte total para Enlace de Dados de Instalações (FDL - Facility Data Link) T1

- Loopbacks locais do controlador

- Loopbacks remotos do controlador

- RFC 1406 e MIB CSU/DSU integrada

- Gerenciamento de MIB e SNMP (Simple Network Management Protocol)

- Firmware para suportar a homologação de Camada 1 T1 e E1

- Download de VWIC redefinido e FPGA (field-programmable gate array) iniciado pelo usuário

- Suporte de voz (inclui configuração de grupo DS0 e PRI)

A lista a seguir mostra os nomes e descrições dos módulos com placas de interface de voz/WAN de tronco multiflex T1/E1 de segunda geração de 1 e 2 portas.

- VWIC2-1MFT-T1/E1— tronco de voz/WAN RJ-48 multiflex de 1 porta (T1/E1)

- VWIC2-2MFT-T1/E1—tronco multiflex de voz/WAN RJ-48 de 2 portas (T1/E1)

- VWIC2-1MFT-G703 — tronco multiflex RJ-48 de 1 porta (E1 G.703)

- VWIC2-2MFT-G703 — tronco multiflex RJ-48 de 2 portas (E1 G.703)

Essas placas-base também podem fornecer cancelamento de eco de hardware se houver uma placa auxiliar (EC-MFT-32 ou EC-MFT-64) montada na placa-base. Para obter mais informações, consulte o Note:Guia de Configuração de Porta de Voz em Cisco.com.

Embora a operação G.703 não estruturada seja específica da operação E1, as placas VWIC2-1/2MFT-G703 também suportam a operação T1 estruturada. Note:

Capacidade integrada de inserção e derivação

O recurso "soltar e inserir" permite que a remoção de timeslots DS0 de uma interface E1 e a inserção nos timeslots de outra interface E1. Esse recurso está disponível em aplicativos VWIC. Se você configurar o drop and insert, certifique-se de que o enquadramento E1 sob os controladores envolvidos (o local de configuração de grupos tdm) seja o mesmo. Se você usar diferentes tipos de quadro, os bits de sinalização podem não ser lidos corretamente. Essa falha ocorre durante a queda de um canal de um controlador e a inserção em um canal de outro controlador. Os intervalos de tempo de inserção e derivação não precisam ser contíguos.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a instalação de rede mostrada no diagrama abaixo.

Configurações

Este documento utiliza as configurações mostradas abaixo.

Este exemplo mostra um controlador T1 configurado para recursos de dados e derivação e inserção
Router# show run

Building configuration...

version 12.4

card type t1 0 0

!

no network-clock-participate wic 0

ip subnet-zero

ip cef

!

no ip dhcp use vrf connected

!

controller t1 0/0

framing esf

linecode b8zs

channel-group 1 timeslots 1-12 speed 64

tdm-group 2 timeslots 13-24

!

controller t1 0/1

framing esf

linecode b8zs

channel-group 1 timeslots 1-12 speed 64

tdm-group 2 timeslots 13-24

!

!

interface Serial0/0:1

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

!

interface Serial0/1:1

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

!

connect t1-xconnect T1 0/0 2 T1 0/1 2

!

!

Este exemplo mostra um controlador Cisco 2620XM T1 com uma VWIC2-2MFT-T1 de 2 portas instalada.
Router# show run

Building configuration...

version 12.4

service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone

service timestamps log datetime msec localtime show-timezone

service password-encryption

!

hostname vnt-2620XM-55a

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

card type t1 0 0

logging buffered 64000 debugging

enable password 7 095B59

!

no aaa new-model

!

resource policy

!

clock timezone EST -5

clock summer-time EDT recurring

no network-clock-participate slot 1

network-clock-participate wic 0

network-clock-select 1 T1 0/0

voice-card 0

dspfarm

no local-bypass

!

voice-card 1

no dspfarm

!

ip subnet-zero

ip cef

!

!

no ip domain lookup

ip host redclay 172.18.108.26

!

!

!

controller T1 0/0

framing esf

linecode b8zs

ds0-group 0 timeslots 1-24 type fxo-ground-start

!

controller T1 0/1

framing sf

linecode ami

!

controller T1 1/0

framing esf

linecode b8zs

ds0-group 0 timeslots 1 type e&m-immediate-start

ds0-group 1 timeslots 2 type e&m-immediate-start

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 14.80.55.38 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

ip default-gateway 14.80.55.1

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/0

!

ip http server

!

connect TieA voice-port 1/1/0 T1 1/0 0

!

!

connect TieB voice-port 1/1/1 T1 1/0 1

!

!

control-plane

!

!

!

voice-port 1/0:0

!

voice-port 1/0:1

!

voice-port 1/1/0

signal immediate

!

voice-port 1/1/1

signal immediate

!

!

dial-peer cor custom

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password 7 131200

login

!

ntp clock-period 17180246

ntp server 172.18.106.15

!

end

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- RFC 1406, Definições de objetos gerenciados para os tipos de interface DS1 e E1

- ITU-T G.168, Canceladores de eco de rede digital

- Hardware do módulo de rede

- Referência de comando de voz do Cisco IOS, versão 12.3 T

- Guia de configuração de porta de voz do Cisco IOS, versão 12.4 T