Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Produtos Relacionados

Convenções

Módulos EtherSwitch - Conceitos

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Configuração inicial do módulo EtherSwitch

Configurar o VTP e o VLAN

Configurar a medida - árvore, tronco e Canal de porta

Configuração de Portas de Acesso

Configurar a porta de voz

Configurar o roteamento

Configurar QoS

Verificar

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento fornece uma configuração de exemplo para o módulo de serviço do EtherSwitch instalado no roteador do serviço integrado (ISR). Este documento não discute o exemplo de configuração para o módulo da Rede EtherSwitch.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco 2800 Series Router com Cisco IOS® Software Versão 12.4(10)

- NME-16ES-1G-P - módulo de serviço do EtherSwitch 16-port 10/100 Cisco

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Produtos Relacionados

Esta configuração pode igualmente ser usada com o Roteadores do 2600/3600/3700/3800 Series de Cisco.

Consulte a tabela 6 na Folha de Dados dos Cisco EtherSwitch Service Modules para obter mais informações.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Módulos EtherSwitch - Conceitos

Estes são os dois tipos de módulos EtherSwitch disponíveis para Cisco ISR:

- EtherSwitch Service Module (ES) — Os módulos ES possuem seus próprios processadores, mecanismos de chaveamento e memória Flash que trabalham de forma independente dos recursos do roteador host. Depois que o módulo ES é instalado no roteador, você pode consolar no módulo ES do roteador host. Então você pode criar VLAN, configura VLAN, medindo - árvore, e protocolo de terminal virtual (VTP) do módulo ES. Os módulos ES são baseados na plataforma do catalizador 3750. Este documento mostra o exemplo de configuração somente para o módulo ES.

- Consulte as Folha de Dados dos Cisco EtherSwitch Service Modules para obter mais informações sobre os módulos ES.

- Consulte o Guia de Recursos dos Cisco EtherSwitch Service Modules para obter informações sobre como administrar os módulos ES.

- Consulte os Guias de Configuração dos Catalyst 3750 Series Switches para obter informações sobre como configurar os módulos ES.

- Módulo da Rede EtherSwitch (ESW) — Os módulos ESW são configurados pelo roteador IO. Estes módulos não executam o software separado. É integrado no roteador host IO. Você pode criar VLAN, configura VLAN, medindo - árvore, e VTP do roteador host. O roteador armazena o arquivo de base de dados de VLAN (vlan.dat) no flash.

- Consulte a Folha de Dados dos Cisco EtherSwitch Network Modules para obter mais informações sobre os módulos ESW.

- Consulte o Guia de Recursos dos Cisco EtherSwitch Network Modules para obter informações sobre como administrar os módulos ESW.

- Consulte Exemplo de Configuração do EtherSwitch Network Module (ESW) para obter informações sobre a configuração básica do módulo ESW.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Nota: Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Configuração inicial do módulo EtherSwitch

- Configurar o VTP, VLAN

- Configurar a medida - árvore, tronco e Canal de porta

- Configuração de Portas de Acesso

- Configurar a porta de voz

- Configurar o roteamento

- Configurar QoS

Configuração inicial do módulo EtherSwitch

Após a instalação do módulo ES no roteador, uma nova interface GigabitEthernet x/0 (onde x é o número do slot) é reconhecida pelo IOS. Esta saída é tomada depois que o módulo ES é instalado no roteador:

Router1#show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

GigabitEthernet0/0         1.1.1.3         YES NVRAM  up                    down

GigabitEthernet0/1         unassigned      YES NVRAM  administratively down down

GigabitEthernet1/0         unassigned      YES unset  administratively down down

Vlan1                      unassigned      YES NVRAM  up                    up

O comando service-module gigabitEthernet x/0 session é o comando do modo EXEC privilegiado usado para estabelecer conexão via console no módulo ES a partir do roteador host. Você precisa de consolar no módulo ES a fim configurar-lo. Para fazer isso, é necessário configurar o endereço IP da interface GigabitEthernet x/0. Se você tenta consolar no módulo sem atribuir um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, você recebe este Mensagem de Erro:

Router1#service-module gigabitEthernet 1/0 session

IP address needs to be configured on interface GigabitEthernet1/0

Roteador1

Find out the router interface connected to the ES module.

Router1#show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID    Local Intrfce   Holdtme    Capability   Platform    Port ID

Lab-2811     Gi 1/0          157               R     NME-16ES-1G Gi 1/0/2

!--- The Local interface shows the interface !--- on the router connected internally to the switch.

Configure the host router to manage the ES module.

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router1(config)#interface gigabitethernet 1/0

Router1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#exit

Router1(config)#exit

Console into the ES Module

Router1#service-module gigabitEthernet 1/0 session

Trying 172.16.1.1, 2066 ... Open

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Would you like to terminate autoinstall? [yes]:

Switch>enable

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname Switch-ES

Switch-ES(config)#interface gigabitethernet 1/0/2

Switch-ES(config-if)#no switchport

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#exit

!--- GigabitEthernet 1/0/2 connects the ES module to the router.

Switch-ES(config)#line console 0

Switch-ES(config-line)#password a99l3

Switch-ES(config-line)#exec-timeout 30

Switch-ES(config-line)#exit

Switch-ES(config)#line vty 0 4

Switch-ES(config-line)#password a99l3

Switch-ES(config-line)#login

Switch-ES(config-line)#exec-timeout 30

Switch-ES(config-line)#exit

Esta saída mostra o comando show ip interface brief do módulo ES. A interface GigabitEthernet1/0/2 conecta o módulo ES à interface GigabitEthernet1/0 do roteador host.

Switch-ES#show ip int brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down

FastEthernet1/0/1      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/2      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/3      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/4      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/5      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/6      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/7      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/8      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/9      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/10     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/11     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/12     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/13     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/14     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/15     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/16     unassigned      YES unset  down                  down

GigabitEthernet1/0/1   unassigned      YES unset  down                  down

GigabitEthernet1/0/2   172.16.1.2      YES manual  up                    up

Se o módulo ES ou os dispositivos conectaram a esta necessidade do módulo ES de se comunicar à rede externa através do roteador host, esta porta (GigabitEthernet1/0/2) precisa de ser uma porta ou ele da camada 3 precisa de ser um membro da camada 3 VLAN. Veja a seção de roteamento configurar deste documento para compreender como configurar o roteamento no módulo ES.

Este diagrama explica o roteador host e a conectividade lógica do módulo ES:

Você deve pressionar Ctrl+Shift+6 e, em seguida, X para voltar para o roteador host.

Se precisar limpar a sessão do roteador, execute o comando service-module gigabitEthernet x/0 session clear no modo EXEC privilegiado do roteador.

Configurar o VTP e o VLAN

À revelia, o modo de VTP é server e o Domain Name VTP é nulo no módulo ES. À revelia, todas as portas pertencem a vlan1. Neste exemplo, um servidor DHCP (172.16.10.20) é ficado situado no VLAN 10. O comando de 172.16.10.20 do endereço auxiliar IP é configurado em todos os VLAN a não ser que VLAN 10 a fim obter os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor DHCP para os dispositivos situados nestes VLAN.

Interruptores

VTP Configuration

Switch-ES(config)#vtp mode transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

Switch-ES(config)#vtp domain LAB

Changing VTP domain name from NULL to LAB

Switch-ES(config)#

Create VLANs

Switch-ES(config)#vlan 10,50,51,100,200

Switch-ES(config-vlan)#exit

Switch-ES(config)#

Configure VLANs

Switch-ES(config)#interface vlan 10

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES(config-if)#interface vlan 50

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.50.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES(config-if)#interface vlan 51

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.51.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES(config-if)#interface vlan 100

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.100.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES(config-if)#interface vlan 200

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.200.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa1/0/1, Fa1/0/2, Fa1/0/3

Fa1/0/4, Fa1/0/7, Fa1/0/8

Fa1/0/9, Fa1/0/10, Fa1/0/11

Fa1/0/12, Fa1/0/13, Fa1/0/14

Fa1/0/15, Fa1/0/16, Gi1/0/1

Gi1/0/2

10   VLAN0010                         active

50   VLAN0050                         active

51   VLAN0051                         active

100  VLAN0100                         active

200  VLAN0200                         active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

50   enet  100050     1500  -      -      -        -    -        0      0

51   enet  100051     1500  -      -      -        -    -        0      0

100  enet  100100     1500  -      -      -        -    -        0      0

200  enet  100200     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

Remote SPAN VLANs

------------------------------------------------------------------------------

Primary Secondary Type              Ports

------- --------- ----------------- ------------------------------------------

Switch-ES#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 10

VTP Operating Mode              : Transparent

VTP Domain Name                 : LAB

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x21 0x51 0xD5 0x4E 0x30 0xA5 0x46 0x3C

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 10-27-06 18:28:10

Configurar a medida - árvore, tronco e Canal de porta

Esta seção mostra a configuração de Spanning Tree no módulo ES e no interruptor Access1. Esta seção igualmente mostra o Canal de porta e a configuração de tronco entre o módulo ES e o interruptor Access1. Este exemplo configura o rapid que mede - árvore em todo o Switches. O módulo ES é configurado como a raiz de Spanning Tree para todos os VLAN.

Interruptores

Spanning-Tree Configuration

Switch-ES(config)#spanning-tree mode rapid-pvst

Switch-ES(config)#spanning-tree vlan 10,50,51,100,200 root primary

Trunk & Port Channel Configuration

Switch-ES(config)#interface port-channel 1

Switch-ES(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch-ES(config-if)#switchport mode trunk

Switch-ES(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200

Switch-ES(config-if)#exit

Switch-ES(config)#interface range fastethernet 1/0/5-6

Switch-ES(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch-ES(config-if-range)#switchport mode trunk

Switch-ES(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 100,200

Switch-ES(config-if-range)#channel-group 1 mode on

Switch-ES(config-if-range)#exit

Access1

Access1 switch configuration

Access1(config)#vtp mode transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

Access1(config)#vtp domain LAB

Changing VTP domain name from NULL to LAB

Access1(config)#vlan 100,200

Access1(config-vlan)#exit

Access1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst

Access1(config)#interface port-channel 1

Access1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Access1(config-if)#switchport mode trunk

Access1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200

Access1(config-if)#exit

Access1(config)#interface range FastEthernet 0/1 - 2

Access1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q

Access1(config-if-range)#switchport mode trunk

Access1(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 100,200

Access1(config-if-range)#channel-group 1 mode on

Access1(config-if-range)#exit

Switch-ES#show spanning-tree summary

Switch is in rapid-pvst mode

Root bridge for: VLAN0001, VLAN0100, VLAN0200

Extended system ID           is enabled

Portfast Default             is disabled

PortFast BPDU Guard Default  is disabled

Portfast BPDU Filter Default is disabled

Loopguard Default            is disabled

EtherChannel misconfig guard is enabled

UplinkFast                   is disabled

BackboneFast                 is disabled

Configured Pathcost method used is short

Name                   Blocking Listening Learning Forwarding STP Active

---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------

VLAN0001                     0         0        0          1          1

VLAN0100                     0         0        0          1          1

VLAN0200                     0         0        0          1          1

---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------

3 vlans                      0         0        0          3          3

Switch-ES#show interface port-channel 1 trunk

Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

Po1         on           802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

Po1         100,200

Port        Vlans allowed and active in management domain

Po1         100,200

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Po1         100,200

Configuração de Portas de Acesso

A configuração da porta de acesso é similar à configuração padrão do switch LAN.

Interruptores

Configure the port for server

Switch-ES(config)#interface fastEthernet 1/0/7

Switch-ES(config-if)#switchport mode access

Switch-ES(config-if)#switchport access vlan 10

Switch-ES(config-if)#spanning-tree portfast

Switch-ES(config-if)#speed 100

Switch-ES(config-if)#duplex full

Switch-ES(config-if)#exit

Configure Port for Printer

Switch-ES(config)#interface fastethernet 1/0/8

Switch-ES(config-if)#switchport mode access

Switch-ES(config-if)#switchport access vlan 51

Switch-ES(config-if)#spanning-tree portfast

Switch-ES(config-if)#exit

Configurar a porta de voz

A configuração da porta de voz é similar à configuração padrão do switch LAN.

Interruptores

Configure the port for Voice

Switch-ES(config)#interface fastethernet 1/0/9

Switch-ES(config-if)#switchport mode access

Switch-ES(config-if)#switchport access vlan 51

Switch-ES(config-if)#switchport voice vlan 50

Switch-ES(config-if)#spanning-tree portfast

Configurar o roteamento

Este exemplo usa rotas estáticas para configurar o roteamento.

Interruptores

Configure the default route

Switch-ES(config)#ip routing

Switch-ES(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1

Roteador1

Configure the route to LAN

Router1(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 172.16.1.2

Configurar QoS

Esta seção usa auto QoS para configurar QoS. Consulte o White Paper Cisco AutoQoS para obter mais informações sobre a QoS automática.

Interruptores

Configure QoS on the port where IP phone is connected

Switch-ES(config)#interface fastethernet 1/0/9

Switch-ES(config-if)#auto qos voip cisco-phone

Switch-ES(config-if)#exit

Configure QoS on the uplink port to the host router.

Switch-ES(config)#interface gigabitEthernet 1/0/2

Switch-ES(config-if)#auto qos voip trust

Roteador1

Create Class map

Router1(config)#class-map match-any VoIP-Control

Router1(config-cmap)#match ip dscp AF31

Router1(config-cmap)#exit

Router1(config)#class-map match-any VoIP-RTP

Router1(config-cmap)#match ip dscp EF

Router1(config-cmap)#exit

Create Policy map

Router1(config)#policy-map Policy-VoIP

Router1(config-pmap)#class VoIP-RTP

Router1(config-pmap-c)#priority percent 70

Router1(config-pmap-c)#class VoIP-Control

Router1(config-pmap-c)#bandwidth percent 5

Router1(config-pmap-c)#class class-default

Router1(config-pmap-c)#fair-queue

Router1(config-pmap-c)#exit

Router1(config-pmap)#exit

Apply the policy on the interface connects to the ES Module

Router1(config)#interface gigabitEthernet 1/0

Router1(config-if)#service-policy output Policy-VoIP

Router1(config-if)#exit

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Troubleshooting de Interfaces de Roteador e Problemas de Módulos

- Página de suporte dos roteadores

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems