Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Produtos Relacionados

Convenções

Módulos EtherSwitch - Conceitos

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Configurar interfaces de VLAN

Configurar o VTP, o tronco, o Canal de porta, e a medida - árvore

Configurar portas de acesso

Configurar a porta de voz

Configurar o Qualidade de Serviço (QoS)

Verificar

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento fornece uma configuração de exemplo do EtherSwitch Network Module instalado no Roteador de Serviço Integrado (ISR). Este documento não discute o exemplo de configuração para o EtherSwitch Service Module.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco 2800 Series Router com Cisco IOS® Software Versão 12.4 ou posterior

- Módulo da Rede EtherSwitch da porta 10/100 NM-16ESW-PWR= 16 (NM)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Produtos Relacionados

Esta configuração também pode ser utilizada com estas versões de hardware e software:

- Roteadores do 2600/3600/3700/3800 Series de Cisco.

- Consulte a tabela 4 na Folha de Dados dos Cisco EtherSwitch Network Modules.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Módulos EtherSwitch - Conceitos

Há dois tipos de módulos EtherSwitch disponíveis para Cisco ISR. São elas:

- Módulo da Rede EtherSwitch (ESW)

- Módulo de serviço do EtherSwitch (ES)

Os módulos ESW são configurados pelo roteador IO. Estes módulos não executam o software separado. O software é integrado no roteador host IO. Você pode criar VLAN, configura os VLAN, medindo - árvore, o protocolo VLAN trunking (VTP), e assim por diante do roteador host. O roteador igualmente armazena o arquivo de base de dados de VLAN (vlan.dat) no flash. Este documento mostra o exemplo de configuração para o módulo ESW.

- Consulte a Folha de Dados dos Cisco EtherSwitch Network Modules para obter mais informações sobre os módulos ESW.

- Consulte o Guia de Recursos dos Cisco EtherSwitch Network Modules para entender como configurar os módulos ESW.

Os módulos ES têm seus próprios processadores, mecanismos de switching e memória Flash que executam o independente dos recursos do roteador host. Depois que o módulo ES é instalado no roteador, você pode consolar no módulo ES do roteador host. Então você pode criar VLAN, configura os VLAN, medindo - árvore, VTP, e assim por diante do módulo ES. Os módulos ES são baseados na plataforma do catalizador 3750.

- Consulte as Folha de Dados dos Cisco EtherSwitch Service Modules para obter mais informações sobre os módulos ES.

- Consulte o Guia de Recursos dos Cisco EtherSwitch Service Modules para entender como administrar os módulos ES.

- Consulte os Guias de Configuração dos Catalyst 3750 Series Switches para entender como configurar os módulos ES.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Nota: Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Interfaces de VLAN

- VTP, tronco, Canal de porta, medindo - árvore

- Portas de acesso

- Porta de voz

- Configurar o Qualidade de Serviço (QoS)

Configurar interfaces de VLAN

À revelia todas as portas pertencem ao VLAN1. Você pode criar VLAN somente do modo de base de dados de VLAN. Depois que os VLAN são criados do modo de base de dados de VLAN, o arquivo vlan.dat está criado e armazenado no sistema de arquivo flash do roteador. Você pode ver os VLAN usando o comando do showvlan-interruptor. Neste exemplo, um server do protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) (172.16.10.20) é ficado situado no VLAN10. O comando do iphelper-endereço é configurado em todos os VLAN a não ser que VLAN10 a fim obter o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor DHCP aos dispositivos situados nestes VLAN.

Roteador1

Create VLANs

Router1#vlan database

Router1(vlan)#vlan 10

VLAN 10 added:

Name: VLAN0010

Router1(vlan)#vlan 51

VLAN 51 added:

Name: VLAN0051

Router1(vlan)#vlan 50

VLAN 50 added:

Name: VLAN0050

Router1(vlan)#vlan 100

VLAN 100 added:

Name: VLAN0100

Router1(vlan)#vlan 200

VLAN 200 added:

Name: VLAN0200

Router1(vlan)#exit

APPLY completed.

Exiting....

Router1#

Configure VLANs

Router1(config)#interface vlan 10

Router1(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#interface vlan 50

Router1(config-if)#ip address 172.16.50.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Router1(config-if)#interface vlan 51

Router1(config-if)#ip address 172.16.51.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Router1(config-if)#interface vlan 100

Router1(config-if)#ip address 172.16.100.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Router1(config-if)#interface vlan 200

Router1(config-if)#ip address 172.16.200.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Router1#show vlan-switch

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa1/0, Fa1/2, Fa1/3, Fa1/4,

Fa1/5, Fa1/6, Fa1/7, Fa1/8,

Fa1/9, Fa1/10, Fa1/11, Fa1/12

Fa1/13, Fa1/14, Fa1/15

10   VLAN0010                         active

50   VLAN0050                         active

51   VLAN0051                         active

100  VLAN0100                         active

200  VLAN0200                         active

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        1002   1003

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

50   enet  100050     1500  -      -      -        -    -        0      0

51   enet  100051     1500  -      -      -        -    -        0      0

100  enet  100100     1500  -      -      -        -    -        0      0

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

200  enet  100200     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        1      1003

1003 tr    101003     1500  1005   0      -        -    srb      1      1002

1004 fdnet 101004     1500  -      -      1        ibm  -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      1        ibm  -        0      0

Configurar o VTP, o tronco, o Canal de porta, e a medida - árvore

À revelia, o modo de VTP é o server e o Domain Name está vazio. O VTP pode ser configurado somente do modo de base de dados de VLAN. O único modo Spanning Tree apoiado é PVST+. O encapsulamento de tronco do padrão é dot1q. Ao configurar a porta do tronco para permitir somente VLANs especificadas, você poderá receber uma mensagem de erro semelhante a Bad VLAN allowed list. Nesse caso, talvez seja necessário permitir as VLAns padrão 1-2, 1002-1005 junto com sua lista de VLANs personalizadas. Devido a isto, você igualmente precisa de permitir os VLAN padrão e seu costume VLAN no switch vizinho conectado a esta porta de tronco para evitar inconsistências do tronco.

Roteador1

VTP Configuration

Router1#vlan database

Router1(vlan)#vtp transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

Router1(vlan)#vtp domain LAB

Changing VTP domain name from NULL to LAB

Router1(vlan)#exit

APPLY completed.

Exiting....

Spanning-Tree Configuration

Router1(config)#spanning-tree vlan 1 root primary

Router1(config)#spanning-tree vlan 10 root primary

Router1(config)#spanning-tree vlan 50 root primary

Router1(config)#spanning-tree vlan 51 root primary

Router1(config)#spanning-tree vlan 100 root primary

Router1(config)#spanning-tree vlan 200 root primary

Trunk and Port Channel Configuration

Router1(config)#interface port-channel 1

Router1(config-if)#switchport mode trunk

!--- dot1q is the default encapsulation.

Router1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200

Command rejected: Bad VLAN allowed list. You have to include all default vlans,

e.g. 1-2,1002-1005.

Command rejected: Bad VLAN allowed list. You have to include all default vlans,

e.g. 1-2,1002-1005.

Router1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,1002-1005,100,200

Router1(config-if)#exit

Router1(config)#interface range fastEthernet 1/0 - 1

Router1(config-if-range)#switchport mode trunk

!--- dot1q is the default encapsulation.

Router1(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 1,1002-1005,100,200

Router1(config-if-range)#channel-group 1 mode on

Router1(config-if-range)#exit

Access1

Access1 Switch Configuration

Access1(config)#vlan 100,200

Access1(config-vlan)#exit

Access1(config)#vtp mode transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

Access1(config)#vtp domain LAB

Changing VTP domain name from NULL to LAB

Access1(config)#interface port-channel 1

Access1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Access1(config-if)#switchport mode trunk

Access1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,1002-1005,100,200

Access1(config-if)#exit

Access1(config)#interface range FastEthernet 0/1 - 2

Access1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q

Access1(config-if-range)#switchport mode trunk

Access1(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 1,1002-1005,100,200

Access1(config-if-range)#channel-group 1 mode on

Access1(config-if-range)#exit

Router1#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 52

Number of existing VLANs        : 10

VTP Operating Mode              : Transparent

VTP Domain Name                 : LAB

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x8D 0x71 0x37 0x29 0x6C 0xB0 0xF2 0x0E

Configuration last modified by 172.22.1.197 at 2-20-07 22:31:06

Router1#

Router1#show interface fastethernet 1/0 trunk

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

Fa1/0     on           802.1q         trunk-inbndl  1

(Po1)

Port      Vlans allowed on trunk

Fa1/0     1,100,200,1002-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain

Fa1/0     1,100,200

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa1/0     1,100,200

Router1#show spanning-tree summary

Root bridge for: VLAN1, VLAN10, VLAN50, VLAN51, VLAN100, VLAN200.

PortFast BPDU Guard is disabled

UplinkFast is disabled

BackboneFast is disabled

Name                 Blocking Listening Learning Forwarding STP Active

-------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------

VLAN1                0        0         0        1          1

VLAN10               0        0         0        1          1

VLAN50               0        0         0        1          1

VLAN51               0        0         0        1          1

VLAN100              0        0         0        1          1

VLAN200              0        0         0        1          1

-------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------

6 VLANs 0        0         0        6          6

Configurar portas de acesso

A configuração da porta de acesso é similar à configuração padrão do switch LAN.

Roteador1

Port for Server Configuration

Router1(config)#interface fastEthernet 1/2

Router1(config-if)#switchport mode access

Router1(config-if)#switchport access vlan 10

Router1(config-if)#spanning-tree portfast

Router1(config-if)#speed 100

Router1(config-if)#duplex full

Router1(config-if)#exit

Port for Printer Configuration

Router1(config)#interface fastethernet 1/3

Router1(config-if)#switchport mode access

Router1(config-if)#switchport access vlan 51

Router1(config-if)#spanning-tree portfast

Router1(config-if)#exit

Configurar a porta de voz

A configuração da porta de voz é similar à configuração padrão do switch LAN.

Roteador1

Configure the port for Voice

Router1(config)#interface fastethernet 1/4

Router1(config-if)#switchport mode access

Router1(config-if)#switchport access vlan 51

Router1(config-if)#switchport voice vlan 50

Router1(config-if)#spanning-tree portfast

Router1(config-if)#mls qos trust cos

Configurar o Qualidade de Serviço (QoS)

Esta é a configuração de QoS do padrão no módulo ESW:

Router1#show wrr-queue bandwidth

WRR Queue  :   1   2   3   4

Bandwidth  :   1   2   4   8

wrr-queue bandwidth is disabled

Router1#show wrr-queue cos-map

CoS Value      :  0  1  2  3  4  5  6  7

Priority Queue :  1  1  2  2  3  3  4  4

wrr-queue cos map is disabled

Router1#show mls qos maps cos-dscp

Cos-dscp map:

cos:   0  1  2  3  4  5  6  7

--------------------------------

dscp:   0  8 16 26 32 46 48 56

Router1#show mls qos maps dscp-cos

Dscp-cos map:

dscp:   0  8 10 16 18 24 26 32 34 40 46 48 56

-----------------------------------------------

cos:   0  1  1  2  2  3  3  4  4  5  5  6  7

Estas seções explicam estas configurações:

- Configurar filas do wrr

- Configurar a porta para confiar o Classe de serviço (CoS)

- Configurar o vigilante

Configurar filas do wrr

Você não pode configurar QoS com base na porta nas portas do switch de Camada 2. As filas podem ser configuradas somente de uma configuração global. O exemplo de configuração traça os valores de CoS às quatro filas diferentes. Quando um pacote entra no motor da camada 2 diretamente de uma porta de switch, está colocado em uma de quatro filas no dinâmico, buffer da memória compartilhada do 32 MB. Alguns exprimem os pacotes do portador que vêm dentro dos Telefones IP de Cisco na Voz VLAN são colocados automaticamente na prioridade mais alta (fila 4) baseada no valor 802.1p (CoS 5) gerado pelo telefone IP. As filas são prestadas serviços de manutenção então em uma base tornada mais pesada do arredondamento robin (WRR). O tráfego de controle, que usa um CoS ou um Tipo de serviço (ToS) de 3, é colocado na fila 3.

Roteador1

Router1(config)#wrr-queue cos-map 1 0 1

Router1(config)#wrr-queue cos-map 2 2

Router1(config)#wrr-queue cos-map 3 3 4

Router1(config)#wrr-queue cos-map 4 5 6 7

!--- wrr-queue cos-map <queue-number> <cos values separated by space>

Router(config)#wrr-queue bandwidth 1 16 64 255

!--- wrr-queue bandwidth <Weight of Queue1> <Weight of Queue2> !--- <Weight of Queue3> <Weight of Queue4>

Verifique os parâmetros da fila:

Router1#show wrr-queue bandwidth

WRR Queue  :   1   2   3   4

Bandwidth  :   1   2   4   8

!--- Default values

WRR Queue  :   1   2   3   4

Bandwidth  :   1  16  64 255

!--- Configured values

Router1#show wrr-queue cos-map

CoS Value      :  0  1  2  3  4  5  6  7

Priority Queue :  1  1  2  2  3  3  4  4

!--- Default values

CoS Value      :  0  1  2  3  4  5  6  7

Priority Queue :  1  1  2  3  3  4  4  4

!--- Configured values

Esta tabela mostra o número da fila, o valor de CoS e o peso de cada fila após a configuração.

Número da fila

Valor de CoS

Peso

1

0 1

1

2

2

16

3

3 4

64

4

5 6 7

255

Configurar a porta para confiar CoS

Roteador1

Router1(config)#interface fastethernet1/4

Router1(config-if)#mls qos trust cos

!--- Trust the CoS value of the frames from the IP phone.

Router1(config-if)#mls qos cos override

!--- Reset the CoS value of the frames from PC to 0.

Router1(config-if)#exit

Router1(config)#interface range fastEthernet 1/0 - 1

Router1(config-if-range)#mls qos trust cos

!--- Trust the CoS value of the frames from this trunk link.

Router1(config-if-range)#exit

Configurar o vigilante

Isto seciona mostras a configuração do vigilante na relação fa1/2 para limitar o tráfego FTP ao 5 Mbps.

Roteador1

Router1(config)#ip access-list extended ACTIVE-FTP

Router1(config-ext-nacl)#permit tcp any any eq ftp

Router1(config-ext-nacl)#permit tcp any any eq ftp-data

Router1(config-ext-nacl)#exit

Router1(config)#class-map ACTIVE-FTP-CLASS

Router1(config-cmap)#match class ACTIVE-FTP

Router1(config-cmap)#exit

Router1(config)#policy-map ACTIVE-FTP-POLICY

Router1(config-pmap)#class ACTIVE-FTP-CLASS

Router1(config-pmap-c)#police 5000000 conform-action transmit exceed-action drop

Router1(config-pmap-c)#exit

Router1(config-pmap)#exit

Router1(config)#interface fastethernet1/2

Router1(config-if)#service-policy input ACTIVE-FTP-POLICY

Router1(config-if)#exit

Há poucas limitações na configuração do vigilante nos módulos ESW. São alistados aqui:

- Os mapas de políticas com classificação de ACL na direção de saída não são aceitas e não podem ser anexados à interface por meio do comando de configuração service-policy input policy-map-name interface.

- Em um mapa de política, a classe nomeada class-default não é apoiada. O switch não filtra o tráfego com base no mapa de políticas definido pelo comando de configuração class class-default policy-map.

- Você pode criar o mapa de política e aplicar-se somente ao ingresso das relações ESW. E no mapa de política, somente o vigilante é apoiado.

Router1#show policy-map

Policy Map FINANCE-POLICY

Class FINANCE-CLASS

set cos 4

Router1(config)#interface fastethernet1/4

Router1(config-if)#service-policy input FINANCE-POLICY

%Error: FastEthernet1/4 Service Policy Configuration Failed.Only Police Action S

upported

- Não há nenhum apoio para policiar a VLAN ou nível do Switched Virtual Interface (SVI).

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Troubleshooting de Interfaces de Roteador e Problemas de Módulos

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems