Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Número de produto

Recursos

Suporte à plataforma

Configuração

Pinagem do conector

Definições dos LEDs

Informações Relacionadas

Introduction

A Placa de interface WAN (WIC, WAN interface card) de Canal/unidade de serviço de dados (CSU/DSU, channel service unit/data service unit) de 1 porta e 4 fios de 56/64 kpbs (WIC-1DSU-56K4) é combinada em uma única WIC e realiza as funções de CSU/DSU para redes DDS (dedicada) e de dados de 4 fios e 56 kbps comutada. Ela também fornece uma interface síncrona com todas as taxas a qualquer rede dedicada de Serviço de dados digital (DDS, Digital Data Service) ponto-a-ponto ou multiponto compatível com a Publicação AT&T 62310. A WIC-1DSU-56K4 também oferece suporte a serviços de dados 56 comutados de 4 fios como o Accunet 56 da AT&T ou o VPN-56 da Sprint, além de muitos serviços de dados comutados oferecidos por portadoras de intercâmbio locais.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Consulte a seção Suporte à Plataforma abaixo para obter informações detalhadas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Número de produto

WIC-1DSU-56K4 - Uma Placa de Interface WAN CSU/DSU de Quatro Fios e 56/64 Kbps

Recursos

Esta lista detalha os recursos associados à WIC-1DSU-56K4:

- Implementa a operação de 56 k comutada e DDS (linha alugada).

- Conjunto de recursos de hardware idêntico à da CSU/DSU de 4 fios e 56/64 k de 2524-2525.

- Configuração do Cisco IOS® software idêntica.

- Oferece suporte à operação DDS (linha alugada) (Publicação AT&T 62310).

- Oferece suporte a taxas de loop DDS 2,4, 4,8, 9,6, 19,2, 38,4, 56 e 64 kbps.

- Oferece suporte à operação comutada 56 a 56 kbps (Publicação AT&T 41458, Sprint TS-0046).

- A sensibilidade do receptor é -45db em todas as taxas de loop.

- Utiliza a função Self Test (na inicialização e iniciada pelo usuário) e em loopbacks da linha de rede e Equipamento de terminal de dados (DTE, data terminal equipment). Funções de diagnóstico de loopbacks DTE, linha e V.54 remoto iniciadas pelo usuário.

- Compatível com UL 1950, UL 1459, CSA 22.2-950, CSA 22.2-255, FCC part 15J Class A e FCC part 68.

Suporte à plataforma

Platform

Cisco 1600

Cisco 1720

Cisco 2600, 2600XM

Cisco 3620, 3640

Cisco 3631

Cisco 3660

Cisco 2691, 3725, 3745

Módulo portador

Não exigido

Não exigido

interno

NM- 2W

NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Não exigido

NM-1E2W, NM-1E1R2W,

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

interno

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Suporte ao Software Cisco IOS

Cisco IOS versões 11.2(9)P, 11.3(3)T e todas as 12.x

todas as versões do Cisco IOS

todas as versões do Cisco IOS

Cisco IOS Versões 11.2(4)XA, 11.2(5)P, todas 11.3, 11.3T e todas 12.x

todas as versões do Cisco IOS

todas as versões do Cisco IOS

todas as versões do Cisco IOS

Observação: as versões do software Cisco IOS fornecidas normalmente são a versão mínima necessária para suportar a plataforma, o módulo ou o recurso em questão. Use o conselheiro de software (somente para clientes registrados) para escolher o software apropriado para o seu dispositivo de rede: verificar compatibilidade de recursos de software com os Cisco IOS e CatOS Releases, comparar IOS Releases ou descobrir quais versões de software suportam o seu hardware.

Configuração

A placa de interface WIC-1DSU-56K4 utiliza comandos do service-module. Abaixo está uma configuração de exemplo.

Observação: não há comandos framing ou linecode. Isso porque a placa de 56K não é T1 e não se relaciona a timeslots. Há 24 timeslots em um T1: 24 x 64 DS0s=1,544m

Essa placa é estritamente de 56K e timeslots não são relevantes.

interface serial 0/0

service-module 56k clock rate 56

service-module 56k clock source internal

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

no shut

Para obter uma lista de comandos disponíveis, consulte Configuração dos módulos Cisco Integrated Data Service Unit/Channel Service Unit (DSU/CSU) e das placas de interface WAN.

Para executar um teste de loopback, consulte Testes de Loopback para Linhas T1/56K.

Pinagem do conector

O módulo WIC-1DSU-56K4 utiliza um padrão de cabo RJ-45 straight through para se conectar do conector RJ-48S na CSU/DSU à tomada.

Pino RJ-48S

Sinal

1

anel de recebimento

2

ponta de recebimento

7

anel

8

dica

Definições dos LEDs

Rótulo

Sinal

Definição

DCD

Detecção da portadora de dados

Configurações normais ou conforme o tempo. Normal /DDS: Iluminado quando os caracteres de dados forem recebidos. Normal/SW56: Iluminado quando uma conexão válida for estabelecida.

RD

Receber dados

Acende quando dados de caracteres recebidos são cronometrados no módulo DSU para o roteador.

TB

Transmitir dados

Acende quando dados de caracteres transmitidos são cronometrados no roteador para o módulo DSU.

LB

Loopback

Iluminação contínua quando há um loopback ativo.

AL

Alarme

Acende quando há uma condição de alarme sem máscara:

- OOS/OOF da rede

- nenhum sinal recebido

- nenhuma corrente

- nenhuma sincronização de frame para 64 K

- tentativa de adaptação à taxa

- RT (DSU Loopback), LL (CSU Loopback), da Telco

- Loopback digital remoto (RDL, Remote Digital Loopback) na DSU remota

Informações Relacionadas

- Placa de Interface WAN DSU/CSU de 1 Porta, 4 Fios e 56/64 kbps

- Configurando o Cisco Integrated Data Service Unit/Channel Service Unit Modules (DSU/CSU) e das placas de interface WAN.

- Visão geral dos módulos de rede e módulos de serviço da Cisco para roteadores de acesso Cisco

- Página de suporte à tecnologia de discagem e acesso

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems