Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Controladores disponíveis

Cisco 7000 Series:

Cisco 7010 Series:

Cisco 7202 Series:

Cisco 7204 e 7206 Series:

Cisco 7505, 7507, 7513 e 7576 Series:

Cisco 3600 Series:

Informações Relacionadas

Introduction

Os controladores de WAN são usados para conectar redes de longa distância com a ajuda de diferentes mídias. Este documento lista os controladores de WAN que você pode usar com os roteadores das séries Cisco 7000, 7010, 720x, 75xx e 3600. Cada controlador que este documento lista tem um link para informações relacionadas.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Controladores disponíveis

Cisco 7000 Series:

Esses controladores de WAN estão disponíveis para os roteadores da série Cisco 7000:

Fast Serial Interface Processor (FSIP)

Consulte Instalação e Configuração do Fast Serial Interface Processor (FSIP) para obter uma introdução ao FSIP. Consulte também Instalação e Manutenção de Hardware do Cisco 7000 para obter informações mais específicas sobre o FSIP, incluindo:

- Configurações FSIP e FSIP DCE

- Equipamento e conexões de conexão serial FSIP

- LEDs FSIP

- Pinagens do cabo do adaptador serial

Adaptador de porta E1-G.703/G.704

Consulte FSIP e SSIP, Instalação e configuração da interface do adaptador de porta E1-G.703/G.704 para obter uma introdução ao adaptador de porta E1-G.703/G.704. Consulte Instalação e Manutenção de Hardware do Cisco 7000 para ver uma visão geral do produto e informações sobre cabos E1-G.703/G.704.

HSSI Interface Processor (HIP)

Consulte Instalação e Configuração do Processador de Interface Serial de Alta Velocidade (HSSI - High-Speed Serial Interface Processor) para obter uma introdução ao HIP. Consulte também Instalação e Manutenção de Hardware do Cisco 7000 para ver informações mais específicas sobre HIP, incluindo:

- Conexões HSSI e equipamento de conexão

- sinais de conector HSSI

- Instalando cabos HSSI

- LEDs HIP

MultiChannel Interface Processor (MIP)

Consulte Instalação e configuração do MultiChannel Interface Processor (MIP) para obter uma introdução ao MIP. Consulte também Instalação e Manutenção de Hardware do Cisco 7000 para ver informações mais específicas sobre MIP, incluindo:

- Instalação e configuração de MIP

- Conexões MultiChannel

- Pinagens do cabo de interface MIP

- LEDs MIP

Processador de interface T3 canalizada (CT3IP)

Consulte Instalação e Configuração do Processador de Interface T3 Canalizado (CT3IP - Channelized T3 Interface Processor) para obter uma introdução ao CT3IP.

Processador de Interface T3 Canalizada (CT3IP-50)

Consulte Instalação e Configuração do Processador de Interface T3 Canalizado (CT3IP-50) para obter uma introdução ao CT3IP-50.

Adaptador de porta PA-2CE1 canalizada E1

Consulte PA-2CE1 Channelized E1 Port Adapter para obter mais informações sobre os adaptadores de porta PA-2CE1 canalizada, incluindo:

- Diretrizes de instalação

- Conselhos sobre a configuração do PA-2CE1

Adaptador de porta multicanal PA-MC-2T3+

Consulte Instalação e Configuração do Adaptador de Porta T3 Multicanal PA-MC-2T3+ para obter informações sobre os adaptadores de porta PA-MC-2T3+ multicanal, incluindo:

- Remoção e instalação de adaptadores de porta PA-MC-2T3+

- Configuração do modo canalizado e não canalizado para PA-MC-2T3+

Cisco 7010 Series:

Esses controladores de WAN estão disponíveis para os roteadores da série Cisco 7010:

Fast Serial Interface Processor (FSIP)

Consulte Instalação e Configuração do Fast Serial Interface Processor (FSIP) para obter uma introdução ao FSIP. Consulte também Instalação e Manutenção de Hardware do Cisco 7010 para ver informações mais específicas sobre o FSIP, incluindo:

- Configurações FSIP e serial

- LEDs FSIP

- Pinagens do cabo do adaptador serial

Adaptador de porta FSIP e SSIP, E1-G.703/G.704

Consulte FSIP e SSIP, Instalação e configuração da interface do adaptador de porta E1-G.703/G.704 para obter uma introdução ao FSIP e ao SSIP.

HSSI Interface Processor (HIP)

Consulte um destes links para obter informações sobre HIP:

- Instalação e manutenção de hardware do Cisco 7010 para obter informações sobre conexões SSI, sinais de conectores SSI e LEDs HIP

- Instalação e configuração do HSSI HIP

- Instalação de cabos de interface serial de alta velocidade (HSSI)

MultiChannel Interface Processor (MIP)

Consulte Instalação e Configuração do MultiChannel Interface Processor (MIP) Para obter uma introdução ao MIP. Consulte também Instalação e Manutenção de Hardware do Cisco 7010 para ver informações mais específicas sobre MIP, incluindo:

- Configurações MIP

- Conexões multicanal

- pinagens de cabo de interface MIP

- LEDs MIP

Processador de interface T3 canalizada (CT3IP)

Consulte Instalação e Configuração do Processador de Interface T3 Canalizado (CT3IP - Channelized T3 Interface Processor) para obter uma introdução ao CT3IP.

Processador de Interface T3 Canalizada (CT3IP-50)

Consulte Instalação e Configuração do Processador de Interface T3 Canalizado (CT3IP-50) para obter uma introdução ao CT3IP-50.

Adaptador de porta multicanal PA-MC-2T3+

Consulte Instalação e Configuração do Adaptador de Porta T3 Multicanal PA-MC-2T3+ para obter informações sobre os adaptadores de porta PA-MC-2T3+ multicanal, incluindo:

- Remoção e instalação de adaptadores de porta

- Configuração do modo não canalizado e canalizado para PA-MC-2T3+

Cisco 7202 Series:

Esses controladores de WAN estão disponíveis para os roteadores da série Cisco 7202:

Adaptador de porta PA-H HSSI

Clique em PA-H HSSI Port Adapter Installation and Configuration para obter informações sobre adaptadores de porta PA-H HSSI, incluindo:

- Remoção e instalação de adaptadores de porta e conexão de cabos de interface PA-H

- Configuração do PA-H

Adaptador de porta HSSI de porta dupla PA-2H

Consulte Instalação e configuração do adaptador de porta HSSI de duas portas PA-2H para obter informações sobre adaptadores de porta HSSI PA-2H de duas portas, incluindo:

- Remoção e instalação de adaptadores de porta e conexão de cabos de interface PA-2H

- Configuração do PA-2H

Adaptador de porta serial PA-T3

Consulte Instalação e Configuração do Adaptador de Porta Serial PA-T3 para obter informações sobre adaptadores de porta serial PA-T3, incluindo:

- Remoção e instalação de adaptadores de porta

- Configuração do PA-T3

Adaptador de porta serial PA-T3+

Consulte Instalação e Configuração do Adaptador de Porta Serial PA-T3+ para obter informações sobre adaptadores de porta serial PA-T3+, incluindo:

- Remoção e instalação de adaptadores de porta

- Conexão de um cabo serial

- Configuração do PA-T3+

Adaptador de porta T3 multicanal PA-MC-T3

Consulte Instalação e Configuração do Adaptador de Porta Dual-Wide T3 Canalizado para obter informações sobre os adaptadores de porta T3 multicanal PA-MC-T3, incluindo:

- Remoção e instalação de adaptadores de porta

- Conexão de cabos PA-MC-T3

- Configuração do PA-MC-T3

Cisco 7204 e 7206 Series:

Esses controladores de WAN estão disponíveis para os roteadores das séries Cisco 7204 e 7206:

Adaptador de porta serial síncrona PA-4T

Observação: isso não está disponível para os 7206 Series Routers.

Consulte Instalação e Configuração do Adaptador de Porta Serial Síncrono PA-4T para obter informações sobre adaptadores de porta serial síncrona PA-4T, incluindo:

- Remoção e instalação de adaptadores de porta e conexão de um cabo de interface PA-4T

- Configuração do PA-4T

Adaptador de porta serial síncrona PA-4T+

Consulte Instalação e configuração do adaptador de porta serial síncrona PA-4T+ para obter informações sobre adaptadores de porta serial síncrona PA-4T+, incluindo:

- Remoção e instalação de adaptadores de porta

- Anexo do cabo de interface PA-4T+

- Configuração das interfaces PA-4T+

Adaptador de porta serial síncrona PA-8T-V35

Consulte Instalação e Configuração do Adaptador de Porta Serial Síncrono PA-8T-V35 para obter informações sobre adaptadores de porta serial síncrona PA-8T-V35, incluindo:

- Remoção e instalação de adaptadores de porta

- Anexo dos cabos de interface PA-8T-V.35

- Configuração de interfaces PA-8T-V.35

Adaptador de porta serial síncrona PA-8T-X21

Consulte Instalação e Configuração do Adaptador de Porta Serial Síncrono PA-8T-X21 para obter informações sobre adaptadores de porta serial síncrona PA-8T-X21, incluindo:

- Remoção e instalação de adaptadores de porta

- Anexo de cabos de interface PA-8T-X21

- Configuração das interfaces PA-8T-X21

Adaptador de porta serial síncrona PA-8T-232

Consulte Instalação e Configuração do Adaptador de Porta Serial Síncrono PA-8T-232 para obter informações sobre adaptadores de porta serial síncrona PA-8T-232, incluindo:

- Remoção e instalação de adaptadores de porta

- Conexão de um cabo serial compacto

- Configuração de interfaces PA-8T-232

Adaptador de porta serial PA-4E1G

Consulte Instalação e Configuração do Adaptador de Porta Serial PA-4E1G para obter informações sobre adaptadores de porta serial PA-4E1G, incluindo:

- Remoção e instalação de adaptadores de porta e cabos de interface

- Configuração do PA-4E1G

Adaptador de porta E1 canalizada

Consulte Instalação e Configuração do Adaptador de Porta E1 Canalizada PA-2CE1 para obter uma introdução ao adaptador de porta E1 canalizado.

Adaptador de porta T1 canalizada

Consulte Instalação e Configuração do Adaptador de Porta T1 Canalizado para obter uma introdução ao adaptador de porta T1 canalizado.

Adaptador de porta de banda dupla T3 canalizado

Consulte Instalação e Configuração do Adaptador de Porta Dual-Wide T3 Canalizado para obter uma introdução ao adaptador de porta T3 dual-wide canalizado.

Adaptador de porta serial PA-E3

Consulte Instalação e Configuração do Adaptador de Porta Serial PA-E3 para obter informações sobre adaptadores de porta serial PA-E3, incluindo:

- Remoção e instalação de adaptadores de porta

- Conexão de cabos PA-E3

- Configuração do PA-E3

Adaptador de porta T3 multicanal PA-MC-T3

Consulte Instalação e Configuração do Adaptador de Porta Dual-Wide T3 Canalizado para obter informações sobre os adaptadores de porta T3 multicanal PA-MC-T3, incluindo:

- Remoção e instalação de adaptadores de porta e conexão de um cabo PA-MC-T3

- Configuração do PA-MC-T3

Adaptador de porta DS1/PRI multicanal

Consulte Instalação e Configuração do Adaptador de Porta DS1/PRI Multicanal para obter informações sobre adaptadores de porta DS1/PRI multicanal, incluindo:

- Remoção e instalação de adaptadores de porta e conexão de um cabo blindado RJ-48C

- Configuração de interfaces DS1/PRI multicanal

Adaptador de porta PRI PA-MC-2E1/8E1

Consulte Instalação e Configuração do Adaptador de Porta PRI PA-MC-2E1/8E1 para obter informações sobre os adaptadores de porta PRI PA-MC-2E1/8E1, incluindo:

- Remoção e instalação de adaptadores de porta e conexão de um cabo de interface de rede

- Configuração do PA-MC-2E1 e do PA-MC-8E1

Cisco 7505, 7507, 7513 e 7576 Series:

Esses controladores de WAN estão disponíveis para os roteadores das séries Cisco 7505, 7507, 7513 e 7576. Consulte estes documentos para obter mais informações sobre cada um:

- Processador de interface T3 canalizada

- Fast Serial Interface Processor (FSIP)

- Processador de interface HSSI

- Processador de Interface MultiChannel

- PA-MC-2T3+ Adaptador de Porta T3 Multicanal

Cisco 3600 Series:

Consulte estes documentos para obter mais informações sobre os controladores de WAN disponíveis para os roteadores da série Cisco 3600:

- Módulos de unidade de serviço de dados/unidade de serviço de canal (DSU/CSU) integrados e placas de interface WAN

- Página de Suporte do Produto Cisco 3600 Series Multiservice Platforms

- Conectando módulos de rede HSSI

Informações Relacionadas

- Página de suporte técnico da WAN

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems