Contents

Introduction

Antes de Começar

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Introduction

Este documento fornece uma configuração de exemplo para configurar DLSw (Data Link Switching) em interfaces seriais em cada extremidade do peer DLSw para uma conexão SDLC (Synchronous Data Link Control) para SDLC.

Antes de Começar

Requirements

Antes de tentar esta configuração, verifique se você atende aos seguintes requisitos:

- O roteador deve estar executando o conjunto de recursos IBM.

- Os peers DLSw devem ser configurados.

- As duas extremidades da conexão devem ser interfaces seriais que suportam SDLC.

Componentes Utilizados

Este documento não está restrito a versões específicas de hardware e software.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Conexão PU 2.0

- Conexão PU 2.1

Conexão PU 2.0

Router A

dlsw local-peer peer-id 1.1.1.1

dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.2

int s 0

interface Serial2/0

no ip address

encapsulation sdlc

no keepalive

serial restart-delay 0

sdlc role secondary

sdlc vmac 4000.1000.0000

sdlc address C1

sdlc partner 4000.2000.00c1 C1

sdlc dlsw default

Router B

dlsw local-peer peer-id 1.1.1.2

dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.1

interface Serial2/0

no ip address

encapsulation sdlc

no keepalive

serial restart-delay 0

sdlc role primary

sdlc vmac 4000.2000.0000

sdlc address C1

sdlc partner 4000.1000.00c1 C1

sdlc dlsw default

Conexão PU 2.1

Router A

dlsw local-peer peer-id 1.1.1.1

dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.2

int s 0

interface Serial2/0

no ip address

encapsulation sdlc

no keepalive

serial restart-delay 0

sdlc role secondary

sdlc vmac 4000.1000.0000

sdlc address C1 xid-passthru

sdlc partner 4000.2000.00c1 C1

sdlc dlsw default

Router B

dlsw local-peer peer-id 1.1.1.2

dlsw remote-peer 0 tcp 1.1.1.1

interface Serial2/0

no ip address

encapsulation sdlc

no keepalive

serial restart-delay 0

sdlc role none

sdlc vmac 4000.2000.0000

sdlc address C1

sdlc partner 4000.1000.00c1 C1

sdlc dlsw default

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração está funcionando adequadamente.

- show dlsw peer — Exibe o status do peer.

- show dlsw reachability — Exibe o status dos endereços MAC locais e remotos.

- show dlsw circuit — Exibe o status do circuito.

- show int serial x/x — Exibe o status da interface.

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

- Consulte Troubleshooting de DLSw para obter mais informações.