Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Visão Lógica

Recuperação de Conexão TCP com VIPA

Configuração do programa de configuração de entrada/saída (IOCP)

Mainframe TCPIP.Profile File (IP Datagram) - VIPA

Cisco 7000 com CIP-WS1 Configuration - VIPA

Cisco 7000 com CIP-WS2 Configuration - VIPA

Informações Relacionadas

Introduction

O suporte a Endereço IP Virtual (VIPA) fornece tolerância a falhas para MVS (Multiple Virtual Storage, Armazenamento Virtual Múltiplo) usando um dispositivo virtual e um endereço IP virtual em uma pilha IBM TCP/IP. O dispositivo virtual está sempre ativo e nunca vê uma falha. O VIPA permanece acessível para que o RouteD sempre anuncie esse endereço IP (e sua sub-rede) como ativo.

O número de correção temporária (PTF) do programa VIPA é UN83939. Ele foi integrado ao TCP/IP versão 3.10.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Visão Lógica

Na configuração usada neste documento, todo o Telnet, FTP e outro tráfego iniciado do lado da rede se conecta através do endereço VIPA de 10.10.12.2.

O tempo de convergência do Routing Information Protocol (RIP) (com configurações padrão) pode ser de até seis minutos. Por exemplo, se o Cisco 7000 com CIP-WS2 falhasse nessa topologia, poderia levar até seis minutos para o tráfego que estava passando por ele começar a passar pelo Cisco 7000 com CIP-WS1. Para diminuir o tempo de convergência, os temporizadores RIP no roteador podem ser alterados.

Recuperação de Conexão TCP com VIPA

Estas definições na configuração para a mystation permitem a recuperação da ligação TCP:

- Nameserver: mvshost 10.10.12.2 (a estação de destino e o endereço IP)

- Rede de destino: 10.10.12.0 da minha estação (caminhos até a estação de destino)

- até 10.10.11.2

- até 10.10.10.2

Suponha que minha estação receba uma sessão com mvshost até 10.10.11.2. Se a interface de canal 10.10.11.2 em mvshost falhar, isso acontece:

1. A camada TCP na minha estação expira.

2. A camada TCP retransmite.

3. a mystation aceita uma nova rota via 10.10.10.2.

4. Retransmissão da camada TCP OK.

Configuração do programa de configuração de entrada/saída (IOCP)

CHPID PATH=05,TYPE=CNC,SWITCH=3

CNTLUNIT CUNUMBR=2300,PATH=05,UNIT=SCTC,LINK=C7,UNITADD=((10,8))

IODEVICE ADDRESS=(310,8),CUNUMBR=2300,UNIT=SCTC

*

CHPID PATH=0A,TYPE=CNC,SWITCH=3

CNTLUNIT CUNUMBR=2400,PATH=05,UNIT=SCTC,LINK=C8,UNITADD=((20,8))

IODEVICE ADDRESS=(320,8),CUNUMBR=2400,UNIT=SCTC

Mainframe TCPIP.Profile File (IP Datagram) - VIPA

000045 DEVICE IPP CLAW 310 CISCOMVS 7000ws1  NONE 20 20 4096 4096

000046 LINK IPL IP 1 IPP

000051 DEVICE I2P CLAW 320 CISCOMVS 7000ws2 NONE 20 20 4096 4096

000052 LINK I2L IP 1 I2P

000057 DEVICE VDEV VIRTUAL 0

000058 LINK VLINK VIRTUAL 0 VDEV

000085 HOME

000087 10.10.11.2     I2L

000089 10.10.10.2     IPL

000091 10.10.12.2     VLINK

000100 BSDROUTINGPARMS true

000101 ; LINK    MAXMTU    METRIC    SUBNET MASK     DEST ADDR

000102   I2L        4096       0      255.255.255.0      10.10.11.1

000103   IPL        4096       0      255.255.255.0      10.10.10.1

000104   VLINK      4096       0      255.255.255.0      0

000108 ENDBSDROUTINGPARMS

000142 START I2P

000144 START IPP

Observação: não há instrução START para VDEV (o dispositivo VIPA) no arquivo TCPIP.Profile.

Cisco 7000 com CIP-WS1 Configuration - VIPA

interface Channel0/0

ip address 10.10.11.1 255.255.255.0

ip route-cache cbus

ip route-cache same-interface

no ip redirects

no keepalive

claw C200 10 10.10.11.2 ciscomvs 7000ws1 tcpip tcpip broadcast

Observação: essa configuração supõe que as atualizações de roteamento sejam trocadas com o mainframe, pois o parâmetro de broadcast é especificado. Se esse não for o caso, você deve codificar uma rota estática apontando para o endereço VIPA usando o endereço especificado como o salto seguinte na declaração CLAW. Este é um exemplo:

ip route 10.10.12.2 255.255.255.255 10.10.11.2

Cisco 7000 com CIP-WS2 Configuration - VIPA

interface Channel0/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

ip route-cache cbus

ip route-cache same-interface

no ip redirects

no keepalive

claw C300 20 10.10.10.2 ciscomvs 7000ws2 tcpip tcpip broadcast

Informações Relacionadas

- Configurando OMPROUTE para execução no computador central

- Suporte à tecnologia IBM - Common Link Access for Workstation (CLAW)

- Processadores de interface de canal da Cisco - Suporte a produtos

- Suporte Técnico - Cisco Systems