Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Comandos para Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma configuração de exemplo para VPDN (Virtual Private Dialup Networks) de discagem, usando grupos VPDN e TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System Plus).

Prerequisites

Requirements

Antes de tentar esta configuração, verifique se estes requisitos são atendidos:

Você precisa ter:

- Um roteador Cisco para acesso de cliente (NAS/LAC) e um roteador Cisco para acesso à rede (HGW/LNS) com conectividade IP entre eles.

- Nomes de host dos roteadores ou nomes locais a serem usados nos grupos de VPDN.

- O protocolo de tunelamento a ser usado. Pode ser o protocolo L2T (Layer 2 Tunneling, Encapsulamento de Camada 2) ou o protocolo L2F (Layer 2 Forwarding, Encaminhamento de Camada 2).

- Uma senha para que os roteadores autentiquem o túnel.

- Um critério de tunelamento. Esse pode ser o nome de domínio ou o DNIS (Serviço de identificação de número discado).

- Nomes de usuário e senhas para o usuário (discagem do cliente).

- Endereços IP e chaves para os servidores TACACS+.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Informações de Apoio

Para obter uma introdução detalhada sobre redes de discagem privada virtual (VPDN) e grupos de VPDN, consulte Entendendo a VPDN. Este documento é expandido na configuração do VDPN e adiciona o Terminal Access Controller Access Control System Plus (TACACS+).

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- NAS/LAC

- HGW/LNS

- Arquivo de configuração NAS/LAC TACACS+

- Arquivo de configuração TACACS+ HGW/LNS

NAS/LAC

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname as5300

!

aaa new-model

aaa authentication login default local

aaa authentication login CONSOLE none

aaa authentication ppp default if-needed group tacacs+

aaa authorization network default group tacacs+

enable password somethingSecret

!

username john password 0 secret4me

!

ip subnet-zero

!

vpdn enable

!

isdn switch-type primary-5ess

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 1

framing esf

clock source line secondary 1

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 2

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 3

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.186.52 255.255.255.240

no ip directed-broadcast

!

interface Serial023

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

ip tcp header-compression passive

dialer rotary-group 1

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

interface Serial123

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

ip tcp header-compression passive

dialer rotary-group 1

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

interface Serial223

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

ip tcp header-compression passive

dialer rotary-group 1

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

interface Serial323

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

ip tcp header-compression passive

dialer rotary-group 1

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

interface FastEthernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface Group-Async1

ip unnumbered Ethernet0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

ip tcp header-compression passive

async mode interactive

peer default ip address pool IPaddressPool

no cdp enable

ppp authentication chap

group-range 1 96

!

interface Dialer1

ip unnumbered Ethernet0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

ip tcp header-compression passive

dialer-group 1

peer default ip address pool IPaddressPool

no cdp enable

ppp authentication chap

!

ip local pool IPaddressPool 10.10.10.1 10.10.10.254

no ip http server

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.186.49

!

tacacs-server host 172.16.171.9

tacacs-server key 2easy

!

line con 0

login authentication CONSOLE

transport input none

line 1 96

autoselect during-login

autoselect ppp

modem Dialin

line aux 0

line vty 0 4

!

end

HGW/LNS

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

!

hostname access-9

!

aaa new-model

aaa authentication login default local

aaa authentication login CONSOLE none

aaa authentication ppp default if-needed group tacacs+

aaa authorization network default group tacacs+

enable password somethingSecret

!

ip subnet-zero

!

vpdn enable

!

vpdn-group DEFAULT

! Default L2TP VPDN group

accept-dialin

protocol any

virtual-template 1

local name LNS

lcp renegotiation always

l2tp tunnel password 0 not2tell

!

vpdn-group POP1

accept-dialin

protocol l2tp

virtual-template 2

terminate-from hostname LAC

local name LNS

l2tp tunnel password 0 2secret

!

vpdn-group POP2

accept-dialin

protocol l2f

virtual-template 3

terminate-from hostname NAS

local name HGW

lcp renegotiation always

!

interface FastEthernet0/0

ip address 172.16.186.1 255.255.255.240

no ip directed-broadcast

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered FastEthernet0/0

no ip directed-broadcast

ip tcp header-compression passive

peer default ip address pool IPaddressPool

ppp authentication chap

!

interface Virtual-Template2

ip unnumbered Ethernet0/0

no ip directed-broadcast

ip tcp header-compression passive

peer default ip address pool IPaddressPoolPOP1

compress stac

ppp authentication chap

!

interface Virtual-Template3

ip unnumbered Ethernet0/0

no ip directed-broadcast

ip tcp header-compression passive

peer default ip address pool IPaddressPoolPOP2

ppp authentication pap

ppp multilink

!

ip local pool IPaddressPool 10.10.10.1 10.10.10.254

ip local pool IPaddressPoolPOP1 10.1.1.1 10.1.1.254

ip local pool IPaddressPoolPOP2 10.1.2.1 10.1.2.254

ip classless

no ip http server

!

tacacs-server host 172.16.186.9

tacacs-server key not2difficult

!

line con 0

login authentication CONSOLE

transport input none

line 97 120

line aux 0

line vty 0 4

!

!

end

Arquivo de configuração NAS/LAC TACACS+

key = 2easy

# Use L2TP tunnel to 172.16.186.1 when 4085555100 is dialed

user = dnis:4085555100 {

service = ppp protocol = vpdn {

tunnel-id = anonymous

ip-addresses = 172.16.186.1

tunnel-type = l2tp

}

}

# Password for tunnel authentication

user = anonymous {

chap = cleartext not2tell

}

###

# Use L2TP tunnel to 172.16.186.1 when 4085555200 is dialed

user = dnis:4085555200 {

service = ppp protocol = vpdn {

tunnel-id = LAC

ip-addresses = 172.16.186.1

tunnel-type = l2tp

}

}

# Password for tunnel authentication

user = LAC {

chap = cleartext 2secret

}

###

# Use L2F tunnel to 172.16.186.1 when user authenticates with cisco.com domain

user = cisco.com {

service = ppp protocol = vpdn {

tunnel-id = NAS

ip-addresses = 172.16.186.1

tunnel-type = l2f

}

}

# Password for tunnel authentication

user = NAS {

chap = cleartext cisco

}

# Password for tunnel authentication

user = HGW {

chap = cleartext cisco

}

Arquivo de configuração TACACS+ HGW/LNS

key = not2difficult

# Password for tunnel authentication

user = NAS {

chap = cleartext cisco

}

# Password for tunnel authentication

user = HGW {

chap = cleartext cisco

}

user = santiago {

chap = cleartext letmein

service = ppp protocol = lcp { }

service = ppp protocol = ip { }

}

user = santiago@cisco.com {

global = cleartext letmein

service = ppp protocol = lcp { }

service = ppp protocol = multilink { }

service = ppp protocol = ip { }

}

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração está funcionando adequadamente.

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

- show vpdn tunnel all — exibe detalhes de todos os túneis ativos.

- show user — exibe o nome do usuário conectado.

- show interface virtual-access #—permite verificar o status de uma interface virtual específica no HGW/LNS.

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Comandos para Troubleshooting

Observação: antes de inserir o comando debug, consulte Informações importantes sobre os comandos debug.

- debug vpdn l2x-events — exibe o diálogo entre NAS/LAC e HGW/LNS para criação de túneis ou sessões.

- debug ppp authentication — permite verificar se um cliente está passando a autenticação.

- debug ppp negotiation — permite verificar se um cliente está passando a negociação PPP. Você pode ver quais opções (como retorno de chamada, MLP e assim por diante) e quais protocolos (como IP, IPX e assim por diante) estão sendo negociados.

- debug ppp error — exibe erros de protocolo e estatísticas de erro, associados à negociação e à operação da conexão PPP.

- debug vtemplate — exibe a clonagem de interfaces de acesso virtual no HGW/LNS. Você pode ver quando a interface é criada (clonada do modelo virtual) no início da conexão de discagem e quando a interface é destruída quando a conexão é encerrada.

- debug aaa authentication —permite verificar se o usuário ou túnel está sendo autenticado pelo servidor de autenticação, autorização e contabilização (AAA).

- debug aaa authorization — permite verificar se o usuário está sendo autorizado pelo servidor AAA.

- debug aaa per-user — permite verificar o que é aplicado a cada usuário autenticado. Isso é diferente das depurações gerais listadas acima.

Informações Relacionadas

- Páginas de suporte de tecnologia - Discar

- Suporte Técnico - Cisco Systems