Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Material de Suporte

Configurar

Diagrama de Rede

Configuração de NAS

Configurando clientes de Windows 9x

Verificar

Exemplo de saída dos comandos show e debug

Troubleshoot

Comandos para Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introduction

Nesta configuração do Async Multilink PPP, os usuários de discagem remota com PCs Microsoft Windows 95/98 usam vários modems para aumentar a velocidade de acesso disponível. O Async Multilink PPP também pode ser configurado com outros clientes, como Linux e Apple Macintosh, com o software PPP do cliente apropriado. A configuração do roteador para PPP multilink é independente da plataforma do PC cliente.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas versões de software e hardware abaixo.

- Cisco AS5300 executando o Cisco IOS® Software Release 12.07(T).

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Material de Suporte

O PPP multilink (MPPP) permite que os dispositivos enviem dados para o mesmo destino através de vários enlaces de dados ponto a ponto, implementando um enlace virtual. A conexão MPPP tem uma largura de banda máxima igual à soma das larguras de banda dos links de componente. O MPPP pode ser configurado para links multiplexados, como ISDN e Frame Relay, ou para várias linhas assíncronas.

O Async Multilink PPP pode ser usado para conectar clientes remotos em uma velocidade maior do que a disponível através de uma única conexão analógica. No MPPP assíncrono, o cliente remoto usa vários modems e, portanto, várias linhas telefônicas para discar para o roteador central e acessar a rede. Como várias linhas telefônicas são frequentemente mais baratas do que o serviço BRI (Basic Rate Interface Interface de Taxa Básica) de ISDN, o MPPP Assíncrono fornece uma maneira eficaz de aumentar a velocidade de conexão para usuários remotos enquanto controla os custos. O MPPP assíncrono também é uma maneira eficaz de obter velocidades de acesso mais altas para áreas remotas que não podem ser atendidas pelo ISDN.

O MPPP assíncrono reúne conexões de modem separadas com um Servidor de acesso. O software PPP em cada peer fragmenta os pacotes e transmite as partes para o outro lado através das várias conexões analógicas. A extremidade receptora coleta os pacotes das conexões separadas e, com base nas informações de PPP embutidas neles, reagrupa os pedaços em pacotes de dados válidos, fornecendo, assim, um link virtual de ponta a ponta com maior largura de banda. O MPPP assíncrono pode ser configurado entre dois roteadores ou entre um roteador e um PC cliente.

Embora seja possível usar mais de dois modems para uma conexão multilink de um PC cliente, a sobrecarga que resulta da fragmentação e remontagem dos pacotes no PC pode negar qualquer largura de banda adicional obtida.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a configuração de rede mostrada neste diagrama:

Configuração de NAS

Nesta configuração, um servidor AS5300 com uma conexão T1 PRI (Primary Rate Interface Interface de Taxa Primária) é usado como o NAS (Network Access Server, servidor de acesso à rede) dialin de usuário analógico. Como nenhum dos outros controladores de T1 deste NAS está configurado, este servidor de acesso será usado exclusivamente para discagem assíncrona. Esta configuração do AS5300 utiliza modelos virtuais para clonar interfaces de acesso virtual para chamadas de entrada. O conjunto de PPP multilink replica seus parâmetros de interface nas definições de molde virtual.

Alguns comandos AAA (Autenticação, autorização e contabilização) básicos estão incluídos como exemplos de metodologia de prática recomendada. Nomes e senhas de usuário para usuários dialin estão configurados no roteador. Os endereços IP atribuídos aos usuários de linha telefônica são fornecidos em um conjunto de endereços.

Cisco AS5300

bobslake-nas-01#show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 16:01:01 UTC Wed Jun 28 2000

! NVRAM config last updated at 15:30:28 UTC Wed Jun 28 2000

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone

service timestamps log datetime msec localtime show-timezone

service password-encryption

service tcp-small-servers

!

hostname bobslake-nas-01

!

logging buffered 10000 debugging

aaa new-model

aaa authentication login default local

aaa authentication ppp default if-needed local

!--- authenticate for PPP if not authenticated during login !--- allows users with Terminal Window after Dial to initiate PPP!

username admin password <deleted>

username charlie password <deleted>

spe 1/0 1/7

firmware location system:/ucode/mica_port_firmware

!

resource-pool disable

!

ip subnet-zero

no ip source-route

ip domain-name the.net

!

multilink virtual-template 1

!--- use virtual-template 1 for multilink connections

async-bootp dns-server 172.22.53.210

isdn switch-type primary-5ess

isdn voice-call-failure 0

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 1

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 2

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 3

framing esf

clock source line secondary 3

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

interface Loopback0

ip address 172.21.10.10 255.255.255.255

no ip directed-broadcast

!

interface Loopback1

ip address 172.21.104.254 255.255.255.0

!--- summarizes addresses in address pool !--- Loopback 1 is in the same subnet as the address pool

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface Virtual-Template1

description Template for Multilink Users

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

peer default ip address pool addr-pool

!--- use IP pool called addr-pool !--- for incoming calls

ppp authentication chap

!--- authenticate using Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)

ppp multilink

!

!--- configure D channel on PRI interface Serial0:23

description Headquarters 324-1939 active PRI line

no ip address

no ip directed-broadcast

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

fair-queue 64 256 0

no cdp enable

!

interface Serial1:23

no ip address

no ip directed-broadcast

no logging event link-status

no snmp trap link-status

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

fair-queue 64 256 0

no cdp enable

!

interface Serial2:23

no ip address

no ip directed-broadcast

no logging event link-status

no snmp trap link-status

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

fair-queue 64 256 0

no cdp enable

!

interface Serial3:23

no ip address

no ip directed-broadcast

no logging event link-status

no snmp trap link-status

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

fair-queue 64 256 0

no cdp enable

!

interface FastEthernet0

ip address 172.21.101.23 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

duplex auto

speed auto

!

interface Group-Async1

!--- template to control all async interface configuration

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

!--- use PPP encapsulation dialer in-band

dialer-group 5

async mode interactive

peer default ip address pool addr-pool

!--- use IP pool called addr-pool !--- for incoming calls

no fair-queue

no cdp enable

ppp authentication chap callin

!--- CHAP authenticate for dialin users only

ppp multilink

group-range 1 48

!--- assign modems 1-48 to the Group-Async 1 configuration template

router eigrp 1

network 172.21.0.0

!

ip local pool addr-pool 172.21.104.1 172.21.104.48

!--- define IP address pool range for dialin clients

ip classless

no ip http server

!

access-list 105 permit ip any any

dialer-list 5 protocol ip list 105

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line 1 48

autoselect during-login

!--- permits user login prompts after dialin

autoselect ppp

!--- automatically launch PPP on the line

modem InOut

!--- modems can be used to dialin and dialout !--- InOut may be replaced by Dialin !--- if NAS handles only incoming calls

transport preferred none

transport output telnet

line aux 0

line vty 0 4

transport preferred none

transport input telnet

transport output telnet

!

ntp clock-period 17180374

ntp update-calendar

ntp server 172.22.255.1 prefer

end

bobslake-nas-01#

Configurando clientes de Windows 9x

O procedimento a seguir é uma visão geral rápida da configuração de seus clientes Windows 9x para MPPP. Consulte o site da Microsoft se tiver dificuldades.

Para configurar os clientes Microsoft Windows 9x para MPPP, certifique-se de que a versão 1.3 ou posterior da rede de discagem esteja instalada.

Acesse o site da Microsoft para obter mais informações e baixar a versão mais recente do DUN (Dial Up Networking, Rede de acesso telefônico).

1. Conecte e configure cada modem separadamente.

No Painel de Controle do Windows, use o utilitário “Adicionar Novo Hardware” para adicionar os modems ao cliente”. Se você tiver problemas para adicionar modems, entre em contato com o fornecedor do PC ou com a Microsoft para obter informações sobre os procedimentos de Troubleshooting. Verificar se cada modem está conectado corretamente e se é reconhecido pelo sistema operacional. Você pode usar um emulador de terminal para verificar se o modem está funcionando corretamente.

2. Crie uma nova conexão dialup.

No Windows, clique duas vezes no ícone "Meu Computador" e navegue até "Conexão Discada". Em seguida, clique duas vezes em Criar uma nova conexão. Siga as instruções para criar uma conexão dial up usando o modem principal. Os recursos de multilink são configurados posteriormente. Teste a conexão discando para o seu provedor de serviços.

3. Adicione recursos de multilink à conexão dial-up.

Clique duas vezes no ícone "Meu computador" e navegue até "Rede dialup". Com o botão direito do mouse, clique no ícone da conexão que acabou de ser configurada. Selecione "Properties" (Propriedades) no menu exibido.

Clique na guia "Multilink", selecione "Usar dispositivos adicionais" e clique no botão "Adicionar". Selecione um modem adicional no menu suspenso e digite somente o número de telefone de sete dígitos do servidor de acesso ou aceite o número exibido. Não inclua o código de área ao configurar o dispositivo adicional, mesmo se for uma chamada de longa distância. A conexão utiliza automaticamente o código de área configurado para o primeiro modem. Clique em OK" duas vezes para confluir a configuração.

Aqui estão algumas capturas de tela de uma configuração multilink do Windows:

4. Inicie a conexão do modem com o Servidor de acesso.

Clique duas vezes no ícone de conexão de discagem recém-criado. Digite o nome de usuário e senha configurados no roteador, depois clique no botão "Conectar". O Dial Up Networking discará o número configurado para o modem principal especificado para a conexão. Quando a primeira conexão for estabelecida, a Rede dialup discará usando os modems adicionais especificados na lista Additional Devices.

Quando todas as conexões forem estabelecidas, você poderá ver as informações de status do enlace clicando duas vezes no ícone Communicating Computers exibido na barra de tarefas, ou pode desfazer a conexão. Clique em "Details" para verificar se a conexão está utilizando vários dispositivos. Ao selecionar um dispositivo na caixa de lista, um botão Suspend (Suspender) ou Resume (Retomar) é exibido. Se aparecer o botão Suspend, o dispositivo agora está em uso e "em pacote" na conexão multilink. Clicar no botão "Suspend" desconectará aquela linha e a removerá das conexões agrupadas. Se o botão "Resume" aparecer, clique nela para discar essa conexão e adicione essa linha ao pacote. É possível suspender e reiniciar dinamicamente o multilink sem queda da conexão.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração está funcionando adequadamente.

Determinados comandos show são suportados pela Ferramenta Output Interpreter, que permite que você veja uma análise do resultado do comando show.

- show ppp multilink – Para exibir informações sobre conjuntos de multilink ativos. Este comando deve ser utilizado para verificar a conexão multilink.

- show caller – Para exibir as informações sobre usuários individuais e recursos consumidos no NAS. Este comando exibe estatísticas de chamadas ativas para grandes conjuntos de conexões e exibe os tempos absoluto e ocioso para cada usuário.

- show caller user - Para mostrar parâmetros de um determinado usuário, como a linha de TTY usada, interface assíncrona (prateleira/slot/porta), número do canal DSO, número do modem, endereço IP atribuído, parâmetros de pacote PPP e PPP, etc.

Para auxiliar na verificação e solução de problemas da conexão MPPP, consulte estas sugestões:

- Certifique-se de que os prefixos, como o uso de 9 antes de discar uma linha externa, estejam configurados corretamente no PC cliente. Se isso não estiver configurado corretamente, você ouvirá um sinal de ocupado assim que o número começar a discar.

- Crie clientes DUN separados para cada modem e verifique se você tem conectividade total com seu provedor de serviços. Use cada modem separadamente antes de continuar com a solução de problemas da conexão multilink.

- Use um emulador de terminal para se conectar ao modem. Disque o número do NAS usando o comando atdt. Por exemplo, no HyperTerminal, insira atdt 5511111. Verifique se o modem disca corretamente e se conecta ao NAS. Se o modem não se conectar, solucione os problemas do modem. Consulte a documentação Using Basic AT Modem Commands no site da Microsoft para obter mais informações sobre como solucionar problemas de modems clientes.

- Se a conexão principal se conectar corretamente, mas a segunda conexão de discagem fornecer um sinal de ocupado, verifique se o número de telefone do modem adicional está configurado corretamente no DUN. Lembre-se de que os códigos de área não devem ser adicionados à configuração para dispositivos adicionais. Consulte as etapas de configuração na seção Configuração de Clientes Windows 9x acima.

Exemplo de saída dos comandos show e debug

Aqui estão algumas saídas de show e debug do AS5300. Partes da depuração foram removidas para dar rapidez. Preste atenção às seções em negrito e comentários fornecidos nas saídas.

Observe que o chamador está conectado em Async5 e Async6 até depois da autenticação. Um endereço IP temporário é fornecido ao chamador do pool de endereços. A chamada é então virtualizada ou vinculada a um pacote virtual existente. Isso acontece porque o Access Server precisa saber quem é o chamador para determinar se eles pertencem a um pacote virtual estabelecido. Depois que o chamador é ligado ao conjunto, o endereço IP temporário é removido e o chamador usa o endereço IP do conjunto virtual.

bobslake-nas-01#

bobslake-nas-01#show ppp multilink

Virtual-Access1, bundle name is charlie

0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, sequence 0x29/0x17 rcvd/sent

0 discarded, 0 lost received, 1/255 load

Member links: 2 (max not set, min not set)

Async5

Async6

!--- Note that the bundle is using Async line 5 and 6 for multilink.

bobslake-nas-01#show caller

Active    Idle

Line         User               Service       Time      Time

con 0        admin              Host connect  1w4d      16:50:19

tty 5        charlie             Async         00:04:34  00:01:54

tty 6        charlie             Async         00:02:00  00:00:57

vty 1        admin              VTY           00:13:43  00:00:00

As5          charlie             PPP           00:04:25  00:00:00

As6          charlie             PPP           00:01:53  00:00:00

Vi1          charlie             PPP   Bundle  00:04:25  00:00:57

!--- User charlie has two async lines, two tty, !--- and one virtual interface bundle.

bobslake-nas-01#show caller user charlie

User: charlie, line tty 5, service Async

!--- shows hardware level settings for user charlie (first connection)

Active time 00:04:43, Idle time 00:00:06

Timeouts:            Absolute  Idle      Idle

Session   Exec

Limits:          -         -         00:10:00

Disconnect in:   -         -         -

TTY: Line 5, running PPP on As5

!--- user charlie is using tty 5

DS0: (slot/unit/channel)=0/0/0  Line: Baud rate (TX/RX) is 115200/115200,

no parity, 1 stopbits, 8 databits

Status: Ready, Active, No Exit Banner, Async Interface Active

HW PPP Support Active

Capabilities: Hardware Flowcontrol In, Hardware Flowcontrol Out

Modem Callout, Modem RI is CD,

Line usable as async interface, Integrated Modem

Modem State: Ready

User: charlie, line tty 6, service Async

!--- shows hardware level settings for user charlie (second connection)

Active time 00:02:09, Idle time 00:01:06

Timeouts:            Absolute  Idle      Idle

Session   Exec

Limits:          -         -         00:10:00

Disconnect in:   -         -         -

TTY: Line 6, running PPP on As6

!--- user charlie is using tty 6

DS0: (slot/unit/channel)=0/0/1

Line: Baud rate (TX/RX) is 115200/115200, no parity, 1 stopbits, 8 databits

Status: Ready, Active, No Exit Banner, Async Interface Active

HW PPP Support Active

Capabilities: Hardware Flowcontrol In, Hardware Flowcontrol Out

Modem Callout, Modem RI is CD,

Line usable as async interface, Integrated Modem

Modem State: Ready

User: charlie, line As5, service PPP

!--- PPP setting for user charlie (first connection).

Active time 00:04:34, Idle time 00:00:00

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          -         -

Disconnect in:   -         -

PPP: LCP Open, multilink Open, CHAP (<- AAA)

!--- MPPP state is open.

Dialer: Connected, inbound

Type is IN-BAND ASYNC, group Async5

IP: Local 172.21.10.10

Bundle: Member of charlie, last input 00:00:00

Counts: 54 packets input, 4110 bytes, 0 no buffer

1 input errors, 1 CRC, 0 frame, 0 overrun

73 packets output, 4150 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

!--- Packets are passing through the connection.

User: charlie, line As6, service PPP

!--- PPP setting for user charlie (second connection).

Active time 00:02:02, Idle time 00:00:00

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          -         -

Disconnect in:   -         -

PPP: LCP Open, multilink Open, CHAP (<- AAA)

!--- MPPP state is Open.

Dialer: Connected, inbound

Type is IN-BAND ASYNC, group Async6

IP: Local 172.21.10.10

Bundle: Member of charlie, last input 00:00:00

Counts: 6 packets input, 462 bytes, 0 no buffer

1 input errors, 1 CRC, 0 frame, 0 overrun

20 packets output, 1129 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

!--- Packets are passing through the connection.

User: charlie, line Vi1, service PPP Bundle

!--- Bundle information for user charlie

Active time 00:04:34, Idle time 00:00:06

Timeouts:            Absolute  Idle

Limits:          -         -

Disconnect in:   -         -

PPP: LCP Open, multilink Open, IPCP

IP: Local 172.21.104.254, remote 172.21.104.2

!--- Remote IP address is obtained from IP pool.

Counts: 50 packets input, 4034 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

80 packets output, 8750 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

bobslake-nas-01#debug vtemplate

Virtual Template debugging is on

bobslake-nas-01#debug ppp multilink events

Multilink events debugging is on

bobslake-nas-01#debug ppp negotiation

PPP protocol negotiation debugging is on

bobslake-nas-01#debug ppp authentication

PPP authentication debugging is on

bobslake-nas-01#debug ppp error

PPP protocol errors debugging is on

bobslake-nas-01#debug modem

Modem control/process activation debugging is on

bobslake-nas-01#show debug

General OS:

Modem control/process activation debugging is on

PPP:

PPP authentication debugging is on

PPP protocol errors debugging is on

PPP protocol negotiation debugging is on

Multilink events debugging is on

VTEMPLATE:

Virtual Template debugging is on

bobslake-nas-01#

Jun 28 15:41:46.281 UTC: TTY5: DSR came up

Jun 28 15:41:46.281 UTC: tty5: Modem: IDLE->(unknown)

!--- Modem responds to first dialin connection.

Jun 28 15:41:46.281 UTC: TTY5: EXEC creation

...

Jun 28 15:41:48.537 UTC: TTY5 Autoselect cmd:  ppp negotiate

Jun 28 15:41:48.537 UTC: TTY5: EXEC creation

...

Jun 28 15:41:48.545 UTC: As5 IPCP: Install route to 172.21.104.4

!--- IP address for first link obtained from address pool. !--- Route will be removed when link is virtualized later.

Jun 28 15:41:50.541 UTC: As5 PPP: Treating connection as a callin

Jun 28 15:41:50.541 UTC: As5 PPP: Phase is ESTABLISHING, Passive Open

Jun 28 15:41:50.541 UTC: As5 LCP: State is Listen

!--- LCP negotiation begins.

Jun 28 15:41:51.549 UTC: As5 LCP: I CONFREQ [Listen] id 3 len 46

...

Jun 28 15:41:51.549 UTC: Unthrottle 5

Jun 28 15:41:51.549 UTC: As5 LCP: O CONFREQ [Listen] id 1 len 47

...

Jun 28 15:41:51.549 UTC: As5 LCP: O CONFREJ [Listen] id 3 len 7

...

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 2 len 47

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:    ACCM 0x000A0000 (0x0206000A0000)

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:    MagicNumber 0x56E3C73E (0x050656E3C73E)

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:    PFC (0x0702)

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:    ACFC (0x0802)

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

!--- Max-Receive-Reconstructed-Unit:Maximum packet size !--- that the peer will reconstruct. !--- Both sides must agree on the packet size (MRRU).

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:    EndpointDisc 1 Local

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:     (0x131201626F62736C616B652D6E61732D)

Jun 28 15:41:53.549 UTC: As5 LCP:     (0x3031)

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP: I CONFACK [REQsent] id 2 len 47

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:    ACCM 0x000A0000 (0x0206000A0000)

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:    AuthProto CHAP (0x0305C22305)

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:    MagicNumber 0x56E3C73E (0x050656E3C73E)

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:    PFC (0x0702)

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:    ACFC (0x0802)

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:    MRRU 1524 (0x110405F4)

!--- Max-Receive-Reconstructed-Unit:Maximum packet size that !--- the peer will reconstruct.

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:    EndpointDisc 1 Local

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:     (0x131201626F62736C616B652D6E61732D)

Jun 28 15:41:53.789 UTC: As5 LCP:     (0x3031)Jun 28 15:41:54.541 UTC:

As5 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 4 len 46

...

Jun 28 15:41:54.541 UTC: As5 LCP: O CONFREJ [ACKrcvd] id 4 len 7

...

Jun 28 15:41:54.717 UTC: As5 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 5 len 43

...

Jun 28 15:41:54.717 UTC: As5 LCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 5 len 43

...

Jun 28 15:41:54.721 UTC: As5 LCP: State is Open

!--- LCP negotiation is complete.

Jun 28 15:41:54.721 UTC: As5 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

!--- CHAP authentication begins.

Jun 28 15:41:54.721 UTC: As5 CHAP: O CHALLENGE id 1 len 36 from "bobslake-nas-01"

Jun 28 15:41:54.909 UTC: As5 CHAP: I RESPONSE id 1 len 27 from "charlie"

Jun 28 15:41:54.909 UTC: As5 CHAP: O SUCCESS id 1 len 4

!--- CHAP authentication is successful.

Jun 28 15:41:54.909 UTC: As5 MLP: Multilink up event pending

Jun 28 15:41:54.913 UTC: As5 PPP: Phase is VIRTUALIZED

!--- Call is virtualized after authentication.

Jun 28 15:41:54.913 UTC: Vi1 VTEMPLATE: Reuse Vi1, recycle queue size 0

Jun 28 15:41:54.913 UTC: Vi1 VTEMPLATE: Hardware address 0010.7b4d.7046

Jun 28 15:41:54.913 UTC: Vi1 PPP: Phase is DOWN, Setup

Jun 28 15:41:54.913 UTC: Vi1 MLP: VP: Clone from Vtemplate 1 block=1

Jun 28 15:41:54.913 UTC: Vi1 VTEMPLATE: Has a new cloneblk vtemplate

Jun 28 15:41:54.913 UTC: Vi1 VTEMPLATE: ************* CLONE VACCESS1 ***********

Jun 28 15:41:54.913 UTC: Vi1 VTEMPLATE: Clone from Virtual-Template1

!--- Cloning from Virtual-Template.

interface Virtual-Access1

default ip address

no ip address

encap ppp

description Template for Multilink Users

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

no logging event link-status

no snmp trap link-status

peer default ip address pool addr-pool

ppp authentication chap

ppp multilink

ip unnum loop 1

end

Jun 28 15:41:55.005 UTC: Vi1 PPP: Treating connection as a dedicated line

Jun 28 15:41:55.005 UTC: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open

Jun 28 15:41:55.005 UTC: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 37

...

Jun 28 15:41:55.009 UTC: Vi1 PPP: Phase is UP

Jun 28 15:41:55.009 UTC: Vi1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 len 10

Jun 28 15:41:55.009 UTC: Vi1 IPCP:    Address 172.21.104.254 (0x0306AC1568FE)

Jun 28 15:41:55.009 UTC: As5 MLP: charlie, multilink up, first link

!--- First link in multilink bundle for user charlie is up.

Jun 28 15:41:55.009 UTC: As5 IPCP: Remove route to 172.21.104.4

!--- Temporary route to first link removed since link is virtualized.

Jun 28 15:41:55.069 UTC: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 len 40

...

Jun 28 15:41:55.069 UTC: Vi1 IPCP: Pool returned 172.21.104.2

!--- IP address for virtual bundle obtained from address pool.

Jun 28 15:41:55.069 UTC: Vi1 IPCP: O CONFREJ [REQsent] id 1 len 22

...

Jun 28 15:41:55.085 UTC: Vi1 CCP: I CONFREQ [Not negotiated] id 1 len 15

Jun 28 15:41:55.085 UTC: Vi1 CCP:    MS-PPC supported bits 0x00000001 (0x120600)

...

Jun 28 15:41:55.181 UTC: Vi1 IPCP: I CONFACK [REQsent] id 1 len 10

Jun 28 15:41:55.181 UTC: Vi1 IPCP:    Address 172.21.104.254 (0x0306AC1568FE)

Jun 28 15:41:57.009 UTC: Vi1 IPCP: TIMEout: State ACKrcvd

Jun 28 15:41:57.009 UTC: Vi1 IPCP: O CONFREQ [ACKrcvd] id 2 len 10

Jun 28 15:41:57.009 UTC: Vi1 IPCP:    Address 172.21.104.254 (0x0306AC1568FE)

Jun 28 15:41:59.009 UTC: Vi1 IPCP: TIMEout: State REQsent

Jun 28 15:41:59.009 UTC: Vi1 IPCP: O CONFREQ [REQsent] id 3 len 10

Jun 28 15:41:59.009 UTC: Vi1 IPCP:    Address 172.21.104.254 (0x0306AC1568FE)

Jun 28 15:41:59.617 UTC: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 2 len 34

...

Jun 28 15:41:59.617 UTC: Vi1 IPCP: O CONFREJ [REQsent] id 2 len 16

...

Jun 28 15:41:59.633 UTC: Vi1 PPP: Replace IPCP code 2 id 3 with id 3

Jun 28 15:41:59.633 UTC: Vi1 IPCP: I CONFACK [REQsent] id 3 len 10

Jun 28 15:41:59.633 UTC: Vi1 IPCP:    Address 172.21.104.254 (0x0306AC1568FE)

Jun 28 15:41:59.777 UTC: Vi1 IPCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 3 len 22

...

Jun 28 15:41:59.777 UTC: Vi1 IPCP: O CONFNAK [ACKrcvd] id 3 len 22

...

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 4 len 22

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP:    Address 172.21.104.2

(0x0306AC156802)

!--- IP address of virtual bundle was previously obtained from !--- address pool.

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP:    PrimaryDNS 172.22.53.210 (0x8106AC1635D2)

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP:    SecondaryDNS 171.68.10.70 (0x8306AB440A46)

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 4 len 22

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP:    Address 172.21.104.2 (0x0306AC156802)

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP:    PrimaryDNS 172.22.53.210 (0x8106AC1635D2)

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP:    SecondaryDNS 171.68.10.70 (0x8306AB440A46)

Jun 28 15:41:59.937 UTC: Vi1 IPCP: State is Open

Jun 28 15:41:59.941 UTC: Vi1 IPCP: Install route to 172.21.104.2

!--- Add route for virtual bundle to routing table.

Jun 28 15:42:44.383 UTC: TTY51: timer type 1 expired

Jun 28 15:42:44.383 UTC: TTY51:  Exec timer (continued)

!--- Modem comes up for multilink connection.

Jun 28 15:44:20.385 UTC: TTY6: DSR came up

!--- Async 6 is used for second connection.

Jun 28 15:44:20.385 UTC: tty6: Modem: IDLE->(unknown)

Jun 28 15:44:20.385 UTC: TTY6: EXEC creation

...

Jun 28 15:44:20.529 UTC: TTY6 Autoselect cmd:  ppp negotiate

Jun 28 15:44:20.529 UTC: TTY6: EXEC creation

...Jun 28 15:44:20.661 UTC: As6 IPCP: Install route to 172.21.104.5

!--- IP address for second link is obtained from the pool. !--- Route will be removed when link is added to the MPPP bundle.

Jun 28 15:44:22.661 UTC: As6 PPP: Treating connection as a callin

Jun 28 15:44:22.661 UTC: As6 PPP: Phase is ESTABLISHING, Passive Open

!--- LCP negotiation begins.

Jun 28 15:44:22.661 UTC: As6 LCP: State is Listen

Jun 28 15:44:23.521 UTC: As6 LCP: I CONFREQ [Listen] id 2 len 46

...

Jun 28 15:44:23.525 UTC: Unthrottle 6

Jun 28 15:44:23.525 UTC: As6 LCP: O CONFREQ [Listen] id 1 len 47

...

Jun 28 15:44:23.525 UTC: As6 LCP: O CONFREJ [Listen] id 2 len 7

Jun 28 15:44:23.525 UTC: As6 LCP:    Callback 6  (0x0D0306)

Jun 28 15:44:25.525 UTC: As6 LCP: TIMEout: State REQsent

Jun 28 15:44:25.525 UTC: As6 LCP: O CONFREQ [REQsent] id 2 len 47

...

Jun 28 15:44:25.765 UTC: As6 LCP: I CONFACK [REQsent] id 2 len 47

...

Jun 28 15:44:26.533 UTC: As6 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 3 len 46

...

Jun 28 15:44:26.533 UTC: As6 LCP: O CONFREJ [ACKrcvd] id 3 len 7

Jun 28 15:44:26.533 UTC: As6 LCP:    Callback 6  (0x0D0306)

Jun 28 15:44:26.741 UTC: As6 LCP: I CONFREQ [ACKrcvd] id 4 len 43

...

Jun 28 15:44:26.741 UTC: As6 LCP: O CONFACK [ACKrcvd] id 4 len 43

...

Jun 28 15:44:26.741 UTC: As6 LCP: State is Open

!--- LCP negotiation is complete. !--- CHAP authentication begins.

Jun 28 15:44:26.745 UTC: As6 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by this end

Jun 28 15:44:26.745 UTC: As6 CHAP: O CHALLENGE id 1 len 36 from "bobslake-nas-01"

Jun 28 15:44:26.981 UTC: As6 CHAP: I RESPONSE id 1 len 27 from "charlie"

Jun 28 15:44:26.981 UTC: As6 CHAP: O SUCCESS id 1 len 4

!--- CHAP authentication is successful.

Jun 28 15:44:26.981 UTC: As6 MLP: Multilink up event pending

Jun 28 15:44:26.981 UTC: As6 PPP: Phase is VIRTUALIZED

!--- Link is virtualized.

Jun 28 15:44:26.985 UTC: As6 MLP: charlie, multilink up

!--- Multilink connection is up.

Jun 28 15:44:26.985 UTC: As6 IPCP: Remove route to 172.21.104.5

!--- Use IP address previously assigned to the bundle !--- (in this case, 172.21.104.2).

bobslake-nas-01#

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Comandos para Troubleshooting

Determinados comandos show são suportados pela Ferramenta Output Interpreter, que permite que você veja uma análise do resultado do comando show.

Observação: antes de inserir o comando debug, consulte Informações importantes sobre os comandos debug.

- debug vtemplate - Exibe informações de clonagem para uma interface de acesso virtual desde o momento em que é clonada de um modelo virtual até o momento em que é desativada.

- debug ppp multilink events - Exibe informações sobre eventos que afetam pacotes multilink.

- debug ppp negotiation – Exibe informações sobre o tráfego PPP e alterações enquanto negocia o Protocolo de controle de enlace (LCP), autenticação e Protocolo de controle de rede (NCP). Uma negociação de PPP bem-sucedida abrirá primeiramente o estado do LCP e, em seguida, autenticará e, finalmente, negociará o NCP.

- debug ppp authentication - Exibe mensagens do protocolo de autenticação PPP, incluindo trocas de pacotes CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol Protocolo de Autenticação de Handshake de Desafio) e PAP (Password Authentication Protocol Protocolo de Autenticação de Senha).

- debug ppp error - Exibe erros do protocolo e estatísticas de erros associados à negociação e operação da conexão PPP

- debug modem - Exibe a atividade da linha do modem em um Servidor de Acesso.

Informações Relacionadas

- Configurando perfis virtuais

- Configurando interfaces de modelo virtual

- Configuração do NAS para Acesso de Discagem Básico

- Informações sobre Estatísticas de Chamadas

- Multilink PPP RFC 1717

- Suporte à tecnologia de discagem e acesso

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems