Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Traduções de comandos NextPort para MICA

Comandos exec

Comandos de configuração de SPE

Comandos de configuração de porta

Comandos de teste e de depuração

Conversões de comandos MICA para Nextport

Comandos exec

Comandos de configuração de SPE

Comandos de configuração de porta

Teste e depuração

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento compara os comandos SPE (Software Port Entity, entidade de porta de software) com seus comandos MICA equivalentes.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas em um Cisco AS5400 que executa o Cisco IOS® Software Release 12.1(4.1)T.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Traduções de comandos NextPort para MICA

Comandos exec

Comando

Descrição

Comandos MICA equivalentes

show spe [slot/spe] [slot/spe]

Para exibir o status do SPE.

Nenhum

show spe log [reverse] [slot]

Para exibir o log do sistema SPE.

Nenhum

show spe modem summary | [slot/spe] [slot/spe]

Mostrar as estatísticas do histórico de serviços de modem para SPEs especificados.

show modem [slot/port]

show spe modem ative [slot/spe] [slot/spe]

Mostrar as estatísticas de todas as chamadas ativas em SPEs especificados.

show modem

show spe modem csr [[slot/spe | slot/intervalo] | resumo [slot/intervalo]

Para exibir a taxa de êxito da chamada (CSR) para o SPE especificado.

Nenhum

show spe modem disconnect-reason [slot[/spe] [slot[/spe]] | [slot [slot] [resumo]

Para exibir todos os motivos de desconexão do modem para os SPEs especificados.

show modem call-stats

show spe modem high speed [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

Para exibir o número total de conexões que foram negociadas em cada modulação ou codec (codec) para um intervalo específico de SPEs.

show modem speed

show spe modem high standard [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

Para exibir o número total de conexões que foram negociadas em cada alta modulação ou codec para um intervalo específico de SPEs ou para todos os SPEs.

Nenhum

show spe modem low speed [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

Para exibir as velocidades de conexão negociadas em cada modulação ou codec de baixa velocidade para um intervalo específico de SPEs ou para todos os SPEs.

show modem speed

show spe modem low-standard [slot[/spe] slot[/spe] | resumo]

Para exibir o número total de conexões que foram negociadas em cada baixa modulação ou codec para um intervalo específico de SPEs ou para todos os SPEs.

Nenhum

show spe version [slot[/spe] slot[/spe]]

Para exibir todas as versões de firmware MICA e NextPort armazenadas na Flash e o firmware atribuído a cada SPE.

show modem mapping

show port modem log [reverse] [slot[/port] slot[/port]]

Para exibir os eventos gerados pelas sessões do modem.

show modem log

show port operational-status [slot[/port] slot[/port]]

Para exibir as estatísticas da sessão ativa atual.

show modem operational-status

show port config [slot[/port] slot[/port]]

Para exibir os parâmetros de configuração da sessão ativa atual.

show modem config

clear spe [slot/spe slot/spe]

Para reinicializar todos os SPEs especificados. Todas as chamadas serão encerradas.

Nenhum

clear spe counters [slot[/spe] slot[/spe]]

Para limpar todas as estatísticas.

clear modem counters

clear spe log [slot]

Para limpar todas as entradas de log para SPEs especificados.

clear modem log

clear port [slot/porta slot/porta]

Para ativar shut e no shut em portas especificadas.

clear modem

clear port log [slot/porta] [slot/porta]

Para limpar todas as entradas de log das portas especificadas.

clear modem log

show port modem calltracker [slot[/port] slot[/port]]

Para exibir informações do rastreador de chamadas. Para obter mais detalhes, consulte Aprimoramentos do Rastreador de Chamadas mais ISDN e AAA para o Cisco AS5300 e o Cisco AS5800.

show modem calltracker

show port modem test [slot[/port] slot[/port]]

Para exibir os resultados do teste de modem de porta.

show modem test

Comandos de configuração de SPE

Comando

Descrição

Comandos MICA equivalentes

país da região

Para definir o código do país do sistema.

país do modem

spe log-size

Para definir as entradas de log máximas para cada porta.

modem buffer-size

spe poll [auto | hora][nova tentativa]

Para definir o intervalo de sondagem de estatística.

sondagem de modem

spe call-record

Para gerar um registro de chamada de modem no final de cada chamada.

modem call-record

spe [slot/spe [slot/spe]]

Para configurar o SPE.

Já implementado nas plataformas AS5300 e AS5800.

busyout

Para chamadas ativas ocupadas.

modem busyout

fechamento

Para desativar todas as chamadas ativas nos SPEs especificados.

modem shutdown

port modem autotest

Para ativar o teste automático do modem.

modem autotest

port modem startup-test

Para executar um teste de inicialização em todos os modems quando o sistema for inicializado.

modem startup-test

upgrade de firmware [busyout | reinicialização | recuperação]

Para especificar o método de atualização.

Já implementado na plataforma 5300.

nome do arquivo de localização do firmware

Para especificar o arquivo de firmware a ser atualizado.

Já implementado nas plataformas 5300 e 5800.

Comandos de configuração de porta

Comando

Descrição

Comandos MICA equivalentes

porta [slot/porta slot/porta]

Para configurar o intervalo de portas.

intervalo de modem

padrão [busyout | encerramento]

Para exibir o valor do comando ao seu valor padrão.

default modem busyout-threshold

busyout

Para ocupar uma porta.

modem busyout

fechamento

Para fechar uma porta.

modem shutdown

Comandos de teste e de depuração

Comando

Descrição

Comandos MICA equivalentes

debug port modem [manutenção] [slot[/spe] slot[/spe]]

Para depurar a manutenção do modem.

debug modem maintenance

debug spe country

Para exibir informações do país SPE de gerenciamento de portas.

Nenhum

debug spe download-maintenance

Para exibir a manutenção de download do gerenciamento de portas.

debug modem mica download

debug spe fm

Para depurar o gerenciamento do firmware.

debug modem maintenance

debug spe sm

Para depurar a máquina de estado SPE.

Nenhum

debug spe modem [erro | estatísticas | trace]

Para exibir estatísticas de modem SPE.

debug modem [csm | trace]

debug csm modem [group] [slot/spe]

Para exibir informações de chamada de modem do módulo de comutação de chamadas (CSM - Call Switching Module).

debug modem csm

debug csm busyout

Para exibir eventos de saída de serviço do CSM.

debug csm busyout

debug csm neat

Para exibir eventos de rede CSM.

debug csm neat

debug nextport bs [api | cli | pormenor]

Para depurar o bootstrap NextPort.

Nenhum

debug nextport cli

Para testar a unidade da interface de linha de comando (CLI) NextPort.

Nenhum

debug nextport dsm [api | comando |pormenor | resposta]

Para exibir o NextPort Digital Data Services Manager.

Nenhum

debug nextport dfc [api | cli | pormenor]

Para depurar a placa de recurso de discagem NextPort (DFC).

Nenhum

debug nextport est [módulo | api | dados | rcv]

Para depurar NextPort EST.

Nenhum

debug nextport fd

Para depurar NextPort ForMatch e Dispatcher.

Nenhum

debug nextport gdb

Para depurar o código-fonte GDB NextPort.

Nenhum

debug nextport md [api | retornos de chamada | erro de quadro | init | mir | rx | aceleração]

Para depurar o driver do modem NextPort.

Nenhum

debug nextport mm [api | cli | pormenor]

Para depurar o gerenciador do módulo NextPort.

Nenhum

debug nextport msmgr [comando | pormenor | resposta]

Para depurar o gerenciador de serviços de modem NextPort.

Nenhum

debug nextport np-address

Para concluir a conversão de endereço de slot/porta para NextPort.

Nenhum

debug nextport secondary aryq

Para depurar a fila secundária da mensagem de controle.

debug modem oob

debug nextport siglib [comando | pormenor | resposta]

Para depurar a Biblioteca de serviços de sinalização NextPort.

Nenhum

debug nextport spe [api | cli | pormenor]

Para depurar o NextPort SPE Manager.

Nenhum

debug nextport ssm [api | comando | pormenor | mir | resposta]

Para depurar o Nextport Session e o Service Manager.

Nenhum

test nextport Bs [crash_info | keepalive]

Para testar a instalação de teste da unidade de bootstrap.

Nenhum

test nextport ddsm api [get-llc-parameters | get-state | set-ppp-escape-map]

Para testar a interface de programação de aplicativos (API) NextPort do Cisco IOS DDSM.

Nenhum

test nextport ddsm command [get-llc-parameters | get-running-parms | get-state | set-ppp-escape-map]

Para testar as mensagens do comando NextPort do DDSM.

Nenhum

test nextport EST [adicionar | cmdnak | suprimir | excesso | lidas | tempo real | comunicação | rastreio | escrita]

Para testar a instalação de teste de unidade do EST Manager.

Nenhum

test nextport mm [adicionar | país | acidente | suprimir | descarregado | hiirq | keepalive | loirq | nak1 | nak2 | nak3 | não | norestart | excesso | qfail | qok | comunicação | reiniciar | reinício | tempo de execução | segundo trimestre]

Para testar o recurso de teste do Gerenciador de módulos.

Nenhum

test nextport NP-address <1-6>

Para alterar o número de sessões por SPE.

Nenhum

testar o limiar de recuperação nextport <1-10>

Para testar a contagem de falhas que aciona a recuperação.

Nenhum

test nextport set [dfc | módulo | porto | slot | spe] número

Para definir os parâmetros de teste.

Nenhum

test nextport siglib [api | comando]

Para testar a instalação de teste da unidade da biblioteca de sinalização.

Nenhum

test nextport spesm information [buffers] | sobre [slot[/spe]]

Para testar os comandos de teste SPE SM.

Nenhum

test nextport ssm [api | retorno de chamada | comando | set [base-params | bloqueio | contagem de parâmetros | tipo de serviço]

Para testar a unidade de teste.

Nenhum

test port modem back-to-back slot/spe slot/spe

Para executar testes de modem back-to-back.

teste modem back-to-back slot/port slot/port

test oir [slot <1-8> [inserir | remover]

Para testar a simulação de OIR (Online Insertion and Removal, inserção e remoção on-line).

Nenhum

busyout <número do slot>

Para testar a remoção OIR normal.

Nenhum

Conversões de comandos MICA para Nextport

Comandos exec

Comando

Descrição

Comandos NextPort equivalentes

show modem [slot/port]

Mostrar as estatísticas do histórico de serviços de modem para SPEs especificados.

show spe modem summary | [slot/spe] [slot/spe]

show modem

Mostrar as estatísticas de todas as chamadas ativas em SPEs especificados.

show spe modem ative [slot/spe] [slot/spe]

show modem call-stats

Para exibir todos os motivos de desconexão do modem para os SPEs especificados.

show spe modem disconnect-reason [slot[/spe] [slot[/spe]] | [slot [slot] [resumo]

show modem speed

Para exibir o número total de conexões que foram negociadas em cada modulação ou codec (codec) para um intervalo específico de SPEs.

show spe modem high speed [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

show modem speed

Para exibir as velocidades de conexão negociadas em cada modulação ou codec de baixa velocidade para um intervalo específico de SPEs ou para todos os SPEs.

show spe modem low speed [slot[/spe] slot[/spe] [summary]

show modem mapping

Para exibir todas as versões de firmware MICA e NextPort armazenadas na Flash e o firmware atribuído a cada SPE.

show spe version [slot[/spe] slot[/spe]]

show modem log

Para exibir os eventos gerados pelas sessões do modem.

show port modem log [reverse] [slot[/port] slot[/port]]

show modem operational-status

Para exibir as estatísticas da sessão ativa atual.

show port operational-status [slot[/port] slot[/port]]

show modem config

Para exibir os parâmetros de configuração da sessão ativa atual.

show port config [slot[/port] slot[/port]]

clear modem counters

Para limpar todas as estatísticas.

clear spe counters [slot[/spe] slot[/spe]]

clear modem log

Para limpar todas as entradas de log para SPEs especificados.

clear spe log [slot]

clear modem

Para ativar o shut e sem o shut nas portas especificadas.

clear port [slot/porta slot/porta]

clear modem log

Para limpar todas as entradas de log das portas especificadas.

clear port log [slot/porta] [slot/porta]

show modem calltracker

Para exibir informações do rastreador de chamadas. Para obter mais informações, consulte Aprimoramentos do Rastreador de Chamadas mais ISDN e AAA para o Cisco AS5300 e o Cisco AS5800.

show port modem calltracker [slot[/port] slot[/port]]

show modem test

Para exibir os resultados do teste de modem de porta.

show port modem test [slot[/port] slot[/port]]

Comandos de configuração de SPE

Comando

Descrição

Comandos NextPort equivalentes

país do modem

Para definir o código do país do sistema.

país da região

modem buffer-size

Para definir as entradas de log máximas para cada porta.

spe log-size

sondagem de modem

Para definir o intervalo de sondagem de estatística.

spe poll [auto | hora][nova tentativa]

modem call-record

Para gerar um registro de chamada de modem no final de cada chamada.

spe call-record

(Já implementado nas plataformas AS5300 e AS5800.) spe [slot/spe slot/spe]

Para configurar o SPE.

spe [slot/spe [slot/spe]]

modem busyout

Para fazer um busyout de chamadas ativas.

busyout

modem shutdown

Para desativar todas as chamadas ativas nos SPEs especificados.

fechamento

modem autotest

Para ativar o teste automático do modem.

port modem autotest

modem startup-test

Para executar um teste de inicialização em todos os modems quando o sistema for inicializado.

port modem startup-test

upgrade de firmware [busyout | reinicialização | recuperação] (já implementado na plataforma 5300.)

Para especificar o método de atualização.

upgrade de firmware [busyout | reinicialização | recuperação]

nome do arquivo de localização do firmware (já implementado nas plataformas 5300 e 5800).

Para especificar o arquivo de firmware a ser atualizado.

nome do arquivo de localização do firmware

Comandos de configuração de porta

Comando

Descrição

Comandos NextPort equivalentes

intervalo de modem

Para configurar o intervalo de portas.

porta [slot/porta slot/porta]

busyout de modem padrão

Para exibir o valor do comando ao seu valor padrão.

padrão [busyout | encerramento]

modem busyout

Para ocupar uma porta.

busyout

modem shutdown

Para fechar uma porta.

fechamento

Teste e depuração

Comando

Descrição

Comandos NextPort equivalentes

debug modem maintenance

Para depurar a manutenção do modem.

debug port modem [manutenção] [slot[/spe] slot[/spe]]

debug modem mica download

Para exibir a manutenção de download do gerenciamento de portas.

debug spe download-maintenance

debug modem maintenance

Para depurar o gerenciamento do firmware.

debug spe fm

debug modem [csm | trace]

Para exibir estatísticas de modem SPE.

debug spe modem [erro | estatísticas | trace]

debug modem csm

Para exibir informações de chamada de modem do módulo de comutação de chamadas (CSM - Call Switching Module).

debug csm modem [group] [slot/spe]

debug csm busyout

Para exibir eventos de saída de serviço do CSM.

debug csm busyout

debug csm neat

Para exibir eventos de rede CSM.

debug csm neat

debug modem oob

Para depurar a fila secundária da mensagem de controle.

debug nextport secondary aryq

teste modem back-to-back slot/port slot/port

Para executar testes de modem back-to-back.

test port modem back-to-back slot/spe slot/spe

Informações Relacionadas

- Página de suporte de tecnologia de acesso discado

- Gerenciamento de serviços de porta no servidor de acesso universal Cisco AS5400

- Gerenciamento e solução de problemas do Universal Port Dial Feature Card

- Suporte Técnico - Cisco Systems