Contents

Introduction

O que são as saturações em uma interface serial?

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento explica as saturações em uma interface serial.

P. O que são as saturações em uma interface serial?

As saturações aparecem na saída do comando A.show interface Serial 0 quando o hardware do receptor serial não consegue entregar os dados recebidos a um buffer de hardware porque a taxa de entrada excede a capacidade do receptor de manipular os dados.

Isso ocorre devido a uma limitação do hardware. As saturações ocorrem quando o buffer First In, First Out (FIFO) do chip está cheio, mas ainda tentando lidar com o tráfego de chegada. O chip do controlador serial limitou o FIFO interno.

Alguns chips, por exemplo, possuem 256 bytes de espaço de buffer. Os dados da rede são recebidos no buffer, imediatamente após o chip tentar mover os dados do buffer para a memória compartilhada do roteador para que o CPU os processe. Se o chip não puder mover os dados de seu buffer de FIFO interno para a memória compartilhada de forma mais rápida do que a taxa na qual os dados são recebidos na interface, o buffer de FIFO interno ficará cheio, os dados que chegarem são descartados e o contador de saturação é aumentado.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems