Contents

Introduction

Antes de Começar

Conventions

Prerequisites

Componentes Utilizados

Pinagens de cabo CAB-OCTAL-ASYNC

Pinagem do cabo

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece informações detalhadas sobre cabeamento em cabos CAB-OCTAL-ASYNC.

Antes de Começar

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Prerequisites

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Pinagens de cabo CAB-OCTAL-ASYNC

Os cabos CAB-OCTAL-ASYNC usam um conector de 68 pinos e cabo breakout e oferecem oito portas assíncronas de cabo enrolado RJ-45 em cada conector de 68 pinos. Você pode conectar cada porta assíncrona do cabo RJ-45 rolled à porta console ou Aux de um dispositivo. Os módulos de rede síncronos de alta densidade NM-16A ou NM-32A disponíveis para os roteadores séries 2600 e 3600 podem usar esse cabo. Para obter mais informações sobre cabeamento, consulte Guia de Cabo Serial e Guia de Cabeamento para Portas Console RJ-45 e AUX.

Observação: as portas assíncronas do conector de 68 pinos são dispositivos DTE (Data Terminal Equipment, equipamento terminal de dados). Dispositivos DTE para DTE exigem um cabo nulo (rolled). Dispositivos DTE para DCE (equipamentos de terminação de circuito) exigem um cabo straight-through. Como o cabo CAB-OCTAL-ASYNC é enrolado em si mesmo, é possível conectar cada cabo diretamente às portas do console de dispositivos com interfaces RJ-45. Entretanto, se a porta do console do dispositivo ao qual você vai se conectar tiver uma interface de 25 pinos (DCE), utilize o adaptador RJ-45 para 25 pinos (número de produto CAB-5MODCM=) identificado como "Modem" (para inverter o rolo) e concluir a conexão. Lembre-se de que, se precisar aumentar o alcance do cabo CAB-OCTAL-ASYNC, use um cabo RJ-45 straight-through para a extensão.

Os tipos de porta para Console e portas auxiliares nos Cisco routers e Switches são:

Tipo de interface

Interface DB25

Interface RJ-45

Console

DCE

DTE

AUX

DTE

DTE

Pinagem do cabo

Conector RJ45 #

Pino #

Nome do Sinal

J1 Pin #

1

8

RTS

2

7

DTR

36

6

TXC

3

5

TXC GND

37

4

RXC GND

4

3

RXC

38

2

DSR

5

1

CTS

39

2

8

RTS

6

7

DTR

40

6

TXC

7

5

TXC GND

41

4

RXC GND

8

3

RXC

42

2

DSR

9

1

CTS

43

3

8

RTS

10

7

DTR

44

6

TXC

11

5

TXC GND

45

4

RXC GND

12

3

RXC

46

2

DSR

13

1

CTS

47

4

8

RTS

14

7

DTR

48

6

TXC

15

5

TXC GND

49

4

RXC GND

16

3

RXC

50

2

DSR

17

1

CTS

51

5

8

RTS

18

7

DTR

52

6

TXC

19

5

TXC GND

53

4

RXC GND

20

3

RXC

54

2

DSR

21

1

CTS

55

6

8

RTS

22

7

DTR

56

6

TXC

23

5

TXC GND

57

4

RXC GND

24

3

RXC

58

2

DSR

25

1

CTS

59

7

8

RTS

26

7

DTR

60

6

TXC

27

5

TXC GND

61

4

RXC GND

28

3

RXC

62

2

DSR

29

1

CTS

63

8

8

RTS

30

7

DTR

64

6

TXC

31

5

TXC GND

65

4

RXC GND

32

3

RXC

66

2

DSR

33

1

CTS

67

Esse cabo possui um conector macho DB-68 (SCSI II) na extremidade do Cisco e oito conectores RJ-45 na extremidade da rede que podem ser conectados a oito adaptadores modulares DB-25 caso o dispositivo final possua uma porta de 25 pinos.

Informações Relacionadas

- Configurando um servidor de terminal/comunicação para acesso de console de roteador

- Configurando um servidor comm/terminal para acesso de console Sun

- Estabelecendo uma sessão de Telnet reversa para um modem

- Configurando linhas de terminal e suporte a modem

- Comandos de linha terminal e de suporte a modem

- Suporte Técnico - Cisco Systems