Contents

Introduction

Prerequisites

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como ter vários servidores de aplicativos Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) relatando em um TEO Web Console.

Prerequisites

Componentes Utilizados

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 ou posterior

- Console Web do TEO

Problema

Os usuários desejam fundir todas as informações de vários servidores de aplicativos TEO em um console Web TEO.

Solução

Execute estas etapas para resolver o problema:

1. Vá para o servidor onde o TEO Web Console está instalado.

2. Vá para o diretório de instalação do TEO (C:\Program Files (x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator).

3. Abra o diretório WebConsole.

4. Procure o arquivo Web.config, abra-o e edite-o.

5. Procure a marca <appSettings> e a marca <add key>.

6. Dentro da marca <add key>, você verá key="WebServiceUris" e depois value="<server http endpoint>".

7. Coloque todos os Endpoints HTTP do servidor na variável de valor e separe por vírgulas:

value="http://TEO1:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,

http://TEO2:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,

http://TEO3:61525/TidalEnterpriseOrchestrator"

8. Salve o arquivo e reinicie o IIS, se necessário.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems