Contents

Introduction

Prerequisites

Componentes Utilizados

Conventions

Problema

Solução

Windows 2008

Windows 2003

Informações Relacionadas

Introduction

Ao tentar monitorar um evento do Windows em outro servidor Windows, o disparador de eventos não é registrado.

Prerequisites

Componentes Utilizados

- Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1 ou posterior

- Disparador do Windows

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Problema

O disparador de eventos do Windows não se registra no TEO Server. Esta mensagem de erro pode ser vista:

The RPC server is unavailable.

(Exception from HRESULT: 0x800706BA)

Solução

Três regras de firewall WMI devem ser ativadas para permitir a passagem pelo firewall. Essa configuração deve ser executada no servidor TEO.

Windows 2008

Execute estas etapas para o Windows 2008:

1. Clique em Iniciar > Server Manager.

2. Vá para Configuration > Windows Firewall > Inbound Rules.

3. Para permitir a entrada desses componentes, clique com o botão direito do mouse neles e permita a ativação da regra:

- WMI (Async-In)

- WMI (Entrada de DCOM)

- WMI (Entrada WMI)

Windows 2003

Execute estas etapas para o Windows 2003:

1. Clique em Iniciar > Painel de Controle > Firewall do Windows.

2. Clique na guia Exceções, escolha a caixa de seleção WMI e clique em OK.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems