Contents

Introduction

Informações de Apoio

Abreviaturas

Fluxo de trabalho do MoP

Switch Catalyst na configuração UltraM

Pré-requisito

Procedimento de substituição de switch

Introduction

Este documento descreve as etapas necessárias para substituir um switch Catalyst com falha em uma configuração Ultra-M.

Este procedimento aplica-se a um ambiente Openstack usando a versão NEWTON em que o ESC não gerencia o Cisco Prime Access Registrar (CPAR) e o CPAR é instalado diretamente na VM implantada no Openstack.

Informações de Apoio

O Ultra-M é uma solução de núcleo de pacotes móveis virtualizados, pré-embalada e validada, projetada para simplificar a implantação de VNFs. Os servidores que fazem parte da configuração Ultra-M estão conectados a três tipos diferentes de switches:

- Catalyst Switch

- Switch Folha

- Switch spine

A topologia de rede de uma configuração Ultra-M é como mostrado na imagem:

Note: A topologia de rede é apenas uma representação, as conexões entre os switches podem variar um pouco, depende da solução implantada.

Este documento destina-se ao pessoal da Cisco que conhece a configuração do Cisco Ultra-M e as operações do Switch Catalyst.

Abreviaturas

VNF

Função de rede virtual

CAT

Catalyst Switch

MOP

Método de Procedimento

LAN

Rede local

FTP

Protocolo de transferência de arquivo

TFTP

Protocolo trivial file transfer

CIMC

Controlador de gerenciamento integrado da Cisco

Fluxo de trabalho do MoP

Esta imagem mostra o fluxo de trabalho de alto nível do procedimento de substituição.

Switch Catalyst na configuração UltraM

Em uma configuração UltraM, o Switch CAT lida com essas três redes:

- Rede de gerenciamento - conecta a porta CIMC dos servidores UCS e a porta de gerenciamento dos switches Nexus.

- Openstack Provisioning Network - Conecta a porta LAN1 de todos os servidores UCS.

- Rede externa - Conecta-se ao switch do próximo salto.

Cada rack em uma configuração UltraM tem um Switch CAT para lidar com as três redes acima para os dispositivos presentes no rack. Como há apenas um switch CAT por rack e não há redundância para o switch CAT. Durante a substituição de um switch CAT defeituoso, as redes tratadas pelo switch CAT são afetadas. No entanto, nenhum tráfego de nível de serviço é transportado por essas redes, não haveria nenhum impacto no serviço durante o procedimento de substituição.

Pré-requisito

Etapa 1. Faça um backup do arquivo de configuração do switch CAT através do FTP/TFTP antes de prosseguir com a substituição do switch.

AL03-3850-POD2-01#copy running-config tftp:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Destination filename [al03-3850-pod2-01-confg]? running-config-backup

!!

1030 bytes copied in 2.489 secs (395 bytes/sec)

Etapa 2. Verifique a versão atual do software, que é executada no switch e anote-a.

AL03-3850-POD2-01#show version

Cisco IOS Software, IOS-XE Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 03.06.06E RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 17-Dec-16 00:22 by prod_rel_team

<snip>

Switch Ports Model SW Version SW Image Mode

------ ----- ----- ---------- ---------- ----

* 1 56 WS-C3850-48T 03.06.06E cat3k_caa-universalk9 INSTALL

Configuration register is 0x102

Etapa 3. Verifique a licença atual.

AL03-3850-POD2-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

Etapa 4. Anote os cabos físicos conectados ao switch e também o status da porta.

AL03-3850-POD2-01#show int status

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type

Gi1/0/1 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/2 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/3 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/4 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/5 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/6 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/7 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/8 Connected to CIMC connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/9 Connected to tools notconnect 105 auto auto 10/100/1000BaseTX

Gi1/0/10 Connected to tools connected 105 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

<snip>

Procedimento de substituição de switch

Etapa 1. Instale o novo switch no rack e conecte os cabos ao switch conforme observado. As etapas para a instalação do switch podem ser encontradas neste link:

Guia de instalação de hardware do switch Catalyst 3850

Etapa 2. Execute a Configuração expressa para inserir as informações de IP iniciais. Esta ação permite o acesso ao switch através do endereço IP para mais configuração. As etapas para executar a configuração expressa podem ser encontradas no link abaixo:

Guia de introdução ao switch Catalyst 3850

Etapa 3. Verifique a versão do software do switch CAT e atualize/rebaixe para a versão do software anterior de acordo com o link fornecido:

Técnicas de recuperação, gerenciamento e atualização do switch Catalyst 3850 Series

Etapa 4. Verifique o nível de licença do novo switch CAT e confirme se ele está de acordo com as configurações de licença antigas.

AL03-3850-POD2-01#show license right-to-use

Slot# License name Type Count Period left

----------------------------------------------------------

1 ipbase permanent N/A Lifetime

License Level on Reboot: ipbase

Etapa 5. Transfira o backup de configuração para o novo switch.

AL03-3850-POD2-01#copy tftp: running-config

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? running-config-backup

Destination filename [running-config]?

Accessing tftp://10.10.10.10/running-config-backup...

Loadingrunning-config-backup from 10.10.10.10 (via FastEthernet0/0): !

[OK - 1030 bytes]

1030 bytes copied in 9.612 secs (107 bytes/sec)

Etapa 6. Recarregue o switch depois que a configuração de backup for carregada.

AL03-3850-POD2-01#reload

Passo 7. Quando o switch estiver ativo, verifique o status da porta e confirme se está como antes.

AL03-3850-POD2-01#show int status