Contents

Introdução

Informações de Apoio

Ignorar Sincronização Baseada em Evento

Introdução

Este documento descreve um procedimento para ignorar a sincronização baseada em eventos no Inventário do Cisco DNA Center.

Informações de Apoio

É recomendável que você tenha o software Cisco DNA Center versão 2.3.3.x ou posterior.

Ignorar Sincronização Baseada em Evento

Sempre que uma porta de acesso de um dispositivo de rede gerenciado pelo Cisco DNA Center (DNAC) oscila ou um ponto de acesso (AP) se une/desjunta, isso aciona uma sincronização interna para esse dispositivo de rede do inventário. Você percebe que, às vezes, os dispositivos estão em um estado de "sincronização" contínua e raramente chegam a um estado "Gerenciado". Esse é um comportamento esperado no Cisco DNAC porque o Cisco DNAC precisa ser atualizado sobre as alterações que ocorrem nos dispositivos de rede e para obter informações atualizadas no banco de dados de garantia.

É preciso sempre descobrir por que os flaps acontecem e corrigir esse problema na origem.

No entanto, às vezes devido a um estado de sincronização contínua, falha-se em executar algumas operações ou os dados de garantia estão incompletos.

Como solução alternativa, você pode marcar o dispositivo de rede no inventário do Cisco DNAC, o que ajudaria o Cisco DNAC a saber que esse dispositivo está marcado para ser ignorado da sincronização baseada em eventos.

1. Primeiro, crie a Tag. Observe que o nome da etiqueta deve ser INV_EVENT_SYNC_DISABLED  .

Selecione "Criar nova tag" na opção "Tag"

Adicione o nome de TAG específico, você pode especificar filtros específicos de dispositivo para esta tag.

2. Anexe a etiqueta ao dispositivo selecionado e clique em Apply  conforme mostrado na imagem.

Selecione a opção "Tag", selecione a Tag recém-criada e clique em "Aplicar"

Quando a etiqueta for aplicada com êxito, o inventário mostrará a TAG aplicada