Contents

Introduction

Antes de Começar

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurando o serviço

Procedimento

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como configurar um JBoss 7 Server como um serviço do Windows, para uso com o Cisco Cloud Portal.

Essa configuração permite que o JBoss Server seja iniciado automaticamente, como um processo em segundo plano, sempre que o Windows Server for inicializado. O processo não exige que um usuário conectado o inicie e, portanto, não será morto se esse usuário fizer logoff. Ele também será reiniciado automaticamente se o Windows Server for reinicializado.

Antes de Começar

Requirements

Os leitores deste documento devem estar cientes destes tópicos.

- sistema operacional Windows Server

- Serviços de Informações da Internet

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas seguintes versões de hardware e software:

- Windows Server 2008 R2

- IIS 7.5

- Jchefe 7.1.1.Final

- Cisco Service Portal, versão 9.4 ou posterior

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documentos, consulte Convenções de Dicas Técnicas da Cisco.

Configurando o serviço

Verifique se você tem acesso de administrador ao servidor Windows no qual o JBoss está instalado e se você tem um editor de texto que suporta pesquisa e substituição (como o Bloco de Notas). Também é útil, embora não obrigatório, que o servidor tenha acesso irrestrito à Web.

Procedimento

Conclua estes passos:

1. No site www.jboss.org/jbossweb/downloads, procure os pacotes atuais dos "Conectores Web Nativos do Jpatrão" e faça o download dos binários apropriados para o sistema operacional Windows que você está usando. Por exemplo, se o pacote atual estiver na versão 2.0.10, baixe o arquivo zip para binários 2.0.10-windows x64.

2. Descompacte o arquivo morto baixado no diretório raiz JBoss. Por exemplo:

C:\jboss-as-7.1.1.Final

Se solicitado, substitua todos os arquivos existentes com os mesmos nomes.

3. Use seu editor de texto para abrir o arquivo service.bat no diretório <JBOSS_ROOT>\bin. Salve uma cópia do arquivo como service.old para ter um backup.

4. Defina as propriedades SVCNAME, SVCDISP e SVCDESC para algo significativo. Por exemplo:

set SVCNAME=JBoss7server

set SVCDISP=JBoss Server for CSP release X

set SVCDESC=JBoss AS 7.1.1.Final - Windows x64 - CSP release X

5. Comente a propriedade JAVA_OPTS adicionando REM ao início da linha. Por exemplo:

REM set JAVA_OPTS=-X

6. Substituir todas as ocorrências de run.bat por standalone.bat.

7. Substitua todas as ocorrências de run.log por standalone.log.

8. Substituir todas as ocorrências do comando

- call shutdown -S < .s.lock >> shutdown.log 2>&1

com esse comando

- call jpatrão-cli.bat —connect —command=:shutdown >> shutdown.log 2>&1

9. Salve o arquivo service.bat modificado.

10. Inicie a linha de comando do Windows e execute o seguinte comando para instalar e registrar o serviço "JBoss Server for CSP release X":

service.bat install

11. Abra Server Manager > Configuration > Services e verifique se o serviço "JBoss Server for CSP release X" foi registrado.

12. (Opcional) Altere o Tipo de Inicialização deste serviço para Automático.

13. Inicie o serviço "JBoss Service for CSP release X".

14. Verifique o arquivo de log <JBOSS_ROOT>\bin\standalone.log para verificar se o servidor JBoss foi iniciado com êxito.

Informações Relacionadas

- Suporte ao Cisco Cloud Portal