Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Diagrama de Rede

Configurar

Verificar e solucionar problemas

Introduction

Este documento descreve a configuração do Service Graph L4-L7 com Route Peering, em que o consumidor e o provedor são externos à estrutura da Application Centric Infrastructure (ACI).

Contribuído por Zahid Hassan, engenheiro de serviços avançados da Cisco.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Grupos estáticos de VLAN que serão usados para a VLAN de encapsulamento entre os dispositivos externos e a estrutura ACI

- Domínios físicos e roteados externos que unirão o local (nó/caminho de folha) dos dispositivos externos e o pool de VLANs

- Conexão da camada 3 a uma rede externa (L3Out)

As etapas anteriores das configurações de acesso à estrutura e L3Out não são abordadas neste documento e foram presumidas que elas já foram concluídas.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

- Cisco Application Policy Infrastructure Controller (Cisco APIC) - 1.2(1m)

- Pacote de dispositivos do Adaptive Security Appliance (ASA) - 1.2.4.8

- ASA 5585 - 9,5(1)

- Nexus 3064 - 6.0(2)U3(7)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informações de Apoio

O Route Peering é um recurso que permite que um dispositivo de serviço, como um balanceador de carga ou um firewall, anuncie sua acessibilidade por meio da estrutura da ACI até uma rede externa.

O caso de uso apresentado aqui é um firewall físico que é implantado como um Gráfico de serviços de dois braços, entre dois L3Outs ou Grupos de terminais externos (EPGs). O Service Graph está associado a um contrato entre o EPG externo no Leaf 101 (N3K-1) e o EPG externo no Leaf 102 (N3K-2). A estrutura da ACI está fornecendo um serviço de trânsito para os roteadores (N3K-1 e N3K-2) e a Peering de Rota é usada, com o OSPF (Open Shortest Path First) como protocolo de roteamento, para trocar rotas entre o firewall e a estrutura da ACI.

Configurar

Diagrama de Rede

A imagem a seguir mostra como o Route Peering funciona de ponta a ponta:

Configurar

Etapa 1. Configure o Virtual Routing and Forwarding1 (VRF1), VRF2, Bridge Domain1 (BD1) e BD2. Associe BD1 a VRF1 e BD2 a VRF2, como mostrado na imagem:

Etapa 2. Carregue o pacote de dispositivos ASA em Dispositivo L4-L7, conforme mostrado na imagem, :

Configure o dispositivo L4-L7 para o ASA 5585 físico (roteado), como mostrado na imagem:

Etapa 3. Configure L3Out para N3K-1 e associe com BD1 e VRF1.

A rede roteada externa é usada para especificar a configuração de roteamento na estrutura da ACI para o Route Peering, como mostrado na imagem:

Note: Todas as interfaces L3Out que são usadas para o Peering de Rota, precisam ser configuradas como uma Interface Virtual de Switch (SVI) com encapsulamento de VLAN de acordo.

Configure o controle de rota de importação/exportação em sub-redes para N3K-1 L3Out External EPG, como mostrado na imagem:

Configure L3Out para a interface ASA-External e associe-se a BD1 e VRF1, como mostrado na imagem:

Configure o controle de rota de importação/exportação em sub-redes para ASA-External L3Out External EPG, como mostrado na imagem:

Configure L3out para ASA-Internal e associe com BD2 e VRF2, como mostrado na imagem:

Configure o controle de rota de importação/exportação em sub-redes para ASA-Internal L3Out External EPG, como mostrado na imagem:

Configure L3Out para N3K-2 e associe com BD2 e VRF2, como mostrado na imagem:

Configure o controle de rota de importação/exportação em sub-redes para N3K-2 L3Out para EPG externo, como mostrado na imagem:

Etapa 4. Crie um grupo de perfis de função e configure o perfil de função a partir do modelo existente, como mostrado na imagem:

Etapa 5. Crie um Contrato e modifique o campo Escopo para Espaço, conforme mostrado na imagem:

Etapa 6. Como mostrado na imagem, crie o Modelo de Gráfico de Serviços L4-L7 no qual a associação do Gráfico de Serviços envolve a associação de uma política de rede roteada externa e a configuração do roteador com uma Política de Seleção de Dispositivos.

:

Configuração do roteador para especificar o ID do roteador que será usado no Service Appliance (ASA 5585), como mostrado na imagem:

Altere o tipo de adjacência de L2 para L3, conforme mostrado na imagem:

Aplicar modelo de gráfico de serviço, como mostrado na imagem:

Anexe o Service Graph ao Contrato, conforme mostrado na imagem:

Adicione/altere o parâmetro L4-L7, se necessário, conforme mostrado na imagem:

Passo 7: Política de tag de rota, configurar Política de tag de rota para VRF1 (Tag:100), como mostrado na imagem:

Configure a política de etiqueta de rota para VRF2 (Tag:200), como mostrado na imagem:

Passo 8: Verifique o status e verifique a Política de seleção de dispositivo, conforme mostrado na imagem:

Verifique a instância do gráfico implantado, como mostrado na imagem:

Verificar e solucionar problemas

Configuração APIC para o espaço:

apic1# sh running-config tenant T1

# Command: show running-config tenant T1

# Time: Thu Feb 25 16:05:14 2016

tenant T1

access-list PERMIT_ALL

match ip

exit

contract PERMIT_ALL

scope tenant

subject PERMIT_ALL

access-group PERMIT_ALL both

l4l7 graph ASA5585_SGT

exit

exit

vrf context VRF1

exit

vrf context VRF2

exit

l3out ASA_IN_L3OUT

vrf member VRF2

exit

l3out ASA_OUT_L3OUT

vrf member VRF1

exit

l3out N3K-1_L3OUT

vrf member VRF1

exit

l3out N3K-2_L3OUT

vrf member VRF2

exit

bridge-domain BD1

vrf member VRF1

exit

bridge-domain BD2

vrf member VRF2

exit

application AP1

epg EPG1

bridge-domain member BD1

exit

epg EPG2

bridge-domain member BD2

exit

exit

external-l3 epg ASA_IN_EXT_NET l3out ASA_IN_L3OUT

vrf member VRF2

match ip 10.10.10.0/24

exit

external-l3 epg ASA_OUT_EXT_NET l3out ASA_OUT_L3OUT

vrf member VRF1

match ip 20.20.20.0/24

exit

external-l3 epg N3K-1_EXT_NET l3out N3K-1_L3OUT

vrf member VRF1

match ip 10.10.10.0/24

contract consumer PERMIT_ALL

exit

external-l3 epg N3K-2_EXT_NET l3out N3K-2_L3OUT

vrf member VRF2

match ip 20.20.20.0/24

contract provider PERMIT_ALL

exit

interface bridge-domain BD1

exit

interface bridge-domain BD2

exit

l4l7 cluster name ASA5585 type physical vlan-domain T1_PHY service FW function go-to

cluster-device ASA5585_Device_1

cluster-interface inside

member device ASA5585_Device_1 device-interface GigabitEthernet0/1

interface ethernet 1/2 leaf 106

exit

exit

cluster-interface outside

member device ASA5585_Device_1 device-interface GigabitEthernet0/0

interface ethernet 1/2 leaf 105

exit

exit

exit

l4l7 graph ASA5585_SGT contract PERMIT_ALL

service N1 device-cluster-tenant T1 device-cluster ASA5585 mode FW_ROUTED

connector consumer cluster-interface outside

l4l7-peer tenant T1 out ASA_OUT_L3OUT epg ASA_OUT_EXT_NET redistribute bgp,ospf

exit

connector provider cluster-interface inside

l4l7-peer tenant T1 out ASA_IN_L3OUT epg ASA_IN_EXT_NET redistribute bgp,ospf

exit

rtr-cfg ASA5585

exit

connection C1 terminal consumer service N1 connector consumer

connection C2 terminal provider service N1 connector provider

exit

rtr-cfg ASA5585

router-id 3.3.3.3

exit

exit

apic1#

Verifique a relação de vizinhança do OSPF e a tabela de roteamento na folha 101:

leaf101# show ip ospf neighbors vrf T1:VRF1

OSPF Process ID default VRF T1:VRF1

Total number of neighbors: 2

Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

1.1.1.1           1 FULL/BDR         02:07:19 192.168.1.1     Vlan8

3.3.3.3           1 FULL/BDR         00:38:35 192.168.1.5     Vlan9

leaf101# show ip route vrf T1:VRF1

IP Route Table for VRF "T1:VRF1"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.10.10.0/24, ubest/mbest: 1/0

*via 192.168.1.1, vlan8, [110/8], 01:59:50, ospf-default, intra

20.20.20.0/24, ubest/mbest: 1/0

*via 192.168.1.5, vlan9, [110/22], 00:30:20, ospf-default, inter

100.100.100.100/32, ubest/mbest: 2/0, attached, direct

*via 100.100.100.100, lo1, [1/0], 02:21:22, local, local

*via 100.100.100.100, lo1, [1/0], 02:21:22, direct

192.168.1.0/30, ubest/mbest: 1/0, attached, direct

*via 192.168.1.2, vlan8, [1/0], 02:35:53, direct

192.168.1.2/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 192.168.1.2, vlan8, [1/0], 02:35:53, local, local

192.168.1.4/30, ubest/mbest: 1/0, attached, direct

*via 192.168.1.6, vlan9, [1/0], 02:20:53, direct

192.168.1.6/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 192.168.1.6, vlan9, [1/0], 02:20:53, local, local

192.168.1.8/30, ubest/mbest: 1/0

*via 192.168.1.5, vlan9, [110/14], 00:30:20, ospf-default, intra

200.200.200.200/32, ubest/mbest: 1/0

*via 192.168.1.5, vlan9, [110/15], 00:30:20, ospf-default, intra

Verifique a relação de vizinhança do OSPF e a tabela de roteamento na folha 102:

leaf102# show ip ospf neighbors vrf T1:VRF2

OSPF Process ID default VRF T1:VRF2

Total number of neighbors: 2

Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

3.3.3.3           1 FULL/BDR         00:37:07 192.168.1.9     Vlan14

2.2.2.2           1 FULL/BDR         02:09:59 192.168.1.13    Vlan15

leaf102# show ip route vrf T1:VRF2

IP Route Table for VRF "T1:VRF2"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

10.10.10.0/24, ubest/mbest: 1/0

*via 192.168.1.9, vlan14, [110/22], 00:35:22, ospf-default, inter

20.20.20.0/24, ubest/mbest: 1/0

*via 192.168.1.13, vlan15, [110/8], 02:08:13, ospf-default, intra

192.168.1.4/30, ubest/mbest: 1/0

*via 192.168.1.9, vlan14, [110/14], 00:35:22, ospf-default, intra

192.168.1.8/30, ubest/mbest: 1/0, attached, direct

*via 192.168.1.10, vlan14, [1/0], 02:14:29, direct

192.168.1.10/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 192.168.1.10, vlan14, [1/0], 02:14:29, local, local

192.168.1.12/30, ubest/mbest: 1/0, attached, direct

*via 192.168.1.14, vlan15, [1/0], 02:09:04, direct

192.168.1.14/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 192.168.1.14, vlan15, [1/0], 02:09:04, local, local

200.200.200.200/32, ubest/mbest: 2/0, attached, direct

*via 200.200.200.200, lo4, [1/0], 02:10:02, local, local

*via 200.200.200.200, lo4, [1/0], 02:10:02, direct

Verifique a configuração, a relação de vizinhança OSPF e a tabela de roteamento no ASA 5585:

ASA5585# sh run interface

!

interface GigabitEthernet0/0

no nameif

security-level 0

no ip address

!

interface GigabitEthernet0/0.101

nameif externalIf

security-level 50

ip address 192.168.1.5 255.255.255.252

!

interface GigabitEthernet0/1

no nameif

security-level 100

no ip address

!

interface GigabitEthernet0/1.102

nameif internalIf

security-level 100

ip address 192.168.1.9 255.255.255.252

!

interface Management0/0

management-only

nameif management

security-level 0

ip address 172.23.97.1 255.255.254.0

ASA5585# sh run router

router ospf 1

router-id 3.3.3.3

network 192.168.1.4 255.255.255.252 area 0

network 192.168.1.8 255.255.255.252 area 0

area 0

log-adj-changes

!

ASA5585# sh ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

100.100.100.100   1   FULL/DR         0:00:38    192.168.1.6     externalIf

200.200.200.200   1   FULL/DR         0:00:33    192.168.1.10    internalIf

ASA5585# sh route ospf

Routing Table: T1

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

Gateway of last resort is not set

O IA     10.10.10.0 255.255.255.0

[110/18] via 192.168.1.6, 00:22:57, externalIf

O IA     20.20.20.0 255.255.255.0

[110/18] via 192.168.1.10, 00:22:47, internalIf

O        200.200.200.200 255.255.255.255

[110/11] via 192.168.1.10, 00:22:47, internalIf

ASA5585# sh access-list

access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096)

alert-interval 300

access-list access-list-inbound; 3 elements; name hash: 0xcb5bd6c7

access-list access-list-inbound line 1 extended permit tcp any any eq www (hitcnt=0) 0xc873a747

access-list access-list-inbound line 2 extended permit tcp any any eq https (hitcnt=0) 0x48bedbdd

access-list access-list-inbound line 3 extended permit icmp any any (hitcnt=6) 0xe4b5a75d

Verifique a configuração, a relação de vizinhança OSPF e a tabela de roteamento em N3K-1:

N3K-1# sh run ospf

!Command: show running-config ospf

!Time: Thu Feb 25 15:40:55 2016

version 6.0(2)U3(7)

feature ospf

router ospf 1

router-id 1.1.1.1

interface Ethernet1/21

ip router ospf 1 area 0.0.0.1

interface Ethernet1/47

ip router ospf 1 area 0.0.0.1

N3K-1# sh ip ospf neighbors

OSPF Process ID 1 VRF default

Total number of neighbors: 1

Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

100.100.100.100   1 FULL/DR          01:36:24 192.168.1.2     Eth1/47

N3K-1# sh ip ospf route

OSPF Process ID 1 VRF default, Routing Table

(D) denotes route is directly attached      (R) denotes route is in RIB

10.10.10.0/24 (intra)(D) area 0.0.0.1

via 10.10.10.0/Eth1/21* , cost 4

20.20.20.0/24 (inter)(R) area 0.0.0.1

via 192.168.1.2/Eth1/47 , cost 62

100.100.100.100/32 (intra)(R) area 0.0.0.1

via 192.168.1.2/Eth1/47 , cost 41

192.168.1.0/30 (intra)(D) area 0.0.0.1

via 192.168.1.1/Eth1/47* , cost 40

Verifique a configuração, a relação de vizinhança OSPF e a tabela de roteamento em N3K-2:

N3K-2# sh run ospf

!Command: show running-config ospf

!Time: Thu Feb 25 15:44:47 2016

version 6.0(2)U3(7)

feature ospf

router ospf 1

router-id 2.2.2.2

interface loopback0

ip ospf network point-to-point

ip router ospf 1 area 0.0.0.0

interface Ethernet1/21

ip router ospf 1 area 0.0.0.1

interface Ethernet1/47

ip router ospf 1 area 0.0.0.1

N3K-2# sh ip ospf neighbors

OSPF Process ID 1 VRF default

Total number of neighbors: 1

Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

200.200.200.200   1 FULL/DR          01:43:50 192.168.1.14    Eth1/47

N3K-2# sh ip ospf route

OSPF Process ID 1 VRF default, Routing Table

(D) denotes route is directly attached      (R) denotes route is in RIB

2.2.2.0/30 (intra)(D) area 0.0.0.0

via 2.2.2.0/Lo0* , cost 1

10.10.10.0/24 (inter)(R) area 0.0.0.1

via 192.168.1.14/Eth1/47 , cost 62

20.20.20.0/24 (intra)(D) area 0.0.0.1

via 20.20.20.0/Eth1/21* , cost 4

192.168.1.12/30 (intra)(D) area 0.0.0.1

via 192.168.1.13/Eth1/47* , cost 40

Verifique as regras de filtro do contrato no leaf e as contagens de ocorrências do pacote:.

leaf101# show system internal policy-mgr stats

Requested Rule Statistics

[CUT]

Rule (4107) DN (sys/actrl/scope-3112964/rule-3112964-s-32773-d-49158-f-33)     Ingress: 1316, Egress: 0, Pkts: 0  RevPkts: 0

Rule (4108) DN (sys/actrl/scope-3112964/rule-3112964-s-49158-d-32773-f-33)     Ingress: 1317, Egress: 0, Pkts: 0  RevPkts: 0

leaf101# show system internal policy-mgr stats

Requested Rule Statistics

[CUT]

Rule (4107) DN (sys/actrl/scope-3112964/rule-3112964-s-32773-d-49158-f-33)     Ingress: 2317, Egress: 0, Pkts: 0  RevPkts: 0

Rule (4108) DN (sys/actrl/scope-3112964/rule-3112964-s-49158-d-32773-f-33)     Ingress: 2317, Egress: 0, Pkts: 0  RevPkts: 0

leaf102# show system internal policy-mgr stats

Requested Rule Statistics

[CUT]

Rule (4103) DN (sys/actrl/scope-2752520/rule-2752520-s-49156-d-6019-f-default)     Ingress: 3394, Egress: 0, Pkts: 0  RevPkts: 0

Rule (4104) DN (sys/actrl/scope-2752520/rule-2752520-s-6019-d-49156-f-default)     Ingress: 3394, Egress: 0, Pkts: 0  RevPkts: 0

[CUT]

leaf102# show system internal policy-mgr stats

Requested Rule Statistics

[CUT]

Rule (4103) DN (sys/actrl/scope-2752520/rule-2752520-s-49156-d-6019-f-default)     Ingress: 4392, Egress: 0, Pkts: 0  RevPkts: 0

Rule (4104) DN (sys/actrl/scope-2752520/rule-2752520-s-6019-d-49156-f-default)     Ingress: 4392, Egress: 0, Pkts: 0  RevPkts: 0

[CUT]

Ensaio de acessibilidade entre N3K-1 e N3K-2:

N3K-1# ping 20.20.20.1 source 10.10.10.1

PING 20.20.20.1 (20.20.20.1) from 10.10.10.1: 56 data bytes

64 bytes from 20.20.20.1: icmp_seq=0 ttl=250 time=2.098 ms

64 bytes from 20.20.20.1: icmp_seq=1 ttl=250 time=0.922 ms

64 bytes from 20.20.20.1: icmp_seq=2 ttl=250 time=0.926 ms

64 bytes from 20.20.20.1: icmp_seq=3 ttl=250 time=0.893 ms

64 bytes from 20.20.20.1: icmp_seq=4 ttl=250 time=0.941 ms

--- 20.20.20.1 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.893/1.156/2.098 ms

N3K-2# ping 10.10.10.1 source 20.20.20.1

PING 10.10.10.1 (10.10.10.1) from 20.20.20.1: 56 data bytes

64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=0 ttl=250 time=2.075 ms

64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=1 ttl=250 time=0.915 ms

64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=2 ttl=250 time=0.888 ms

64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=3 ttl=250 time=1.747 ms

64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=4 ttl=250 time=0.828 ms

--- 10.10.10.1 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.828/1.29/2.075 ms

O arquivo de configuração XML do Espaço e o perfil de função do ASA, usados para esta demonstração, estão anexados.