Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Exemplo de um ambiente misto de Telco-Return e bidirecional

Processo de decisão do modem a cabo para saber se o sistema é de caminho de retorno Telco ou retorno bidirecional.

Modos de comutação em um modem de retorno duplo automaticamente

Maneiras de comutar o modem a cabo duplo da Telco-Return para os modos bidirecionais manualmente

Usando o arquivo de configuração DOCSIS

Usando SNMP

Reinicializando no padrão de fábrica

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento explica como executar um cut-over de um cenário Telco-Return (unidirecional) para um caminho de retorno de Radiofrequência (RF) bidirecional. Em um cenário de fábrica bidirecional, os modems a cabo usam um upstream de RF em vez de um caminho de retorno de PPP (Point-to-Point Protocol) assíncrono por meio da PSTN (Public Switched Telephone Network) (consulte a Figura 1). Esse processo de cut-over é geralmente feito depois que uma planta de cabos atualizou seus amplificadores unidirecionais para bidirecionais e pode, portanto, suportar uma transmissão de RF nos caminhos de frente e de retorno. O desafio para MSOs (Multiple Service Operators, Operadoras de Vários Serviços) é fazer o cut-over com um impacto mínimo no pagamento de assinantes em uma rede HFC (Hybrid Fiber-Coaxial, Fiber Coaxial Híbrida).

Figura 1: Diagrama de retorno de telecomunicações

A capacidade de executar tal cut-over parece complexa fisicamente e pode potencialmente interromper o serviço ao perder a conectividade com a Internet por períodos mais longos do que o desejável. No entanto, esse não deve ser o caso se executado corretamente. Isso porque um Cisco uBR7246 Cable Modem Termination System (CMTS) pode suportar ambos os modos: Telco-Return e caminhos de retorno bidirecionais ao mesmo tempo no mesmo headend e na mesma placa de linha de cabo.

Observação: é importante saber que, antes de converter todos os seus modems em bidirecionais, você deve selecionar cuidadosamente a frequência de upstream (o exemplo usa 24000000 MHz). Além disso, certifique-se de que o caminho de retorno esteja disponível e limpo usando um analisador de espectro. Para saber como medir o upstream, consulte Perguntas frequentes sobre cabos. Ao executar um cut-over de Telco-Return para bidirecional, recomenda-se primeiro experimentar o cut-over com alguns modems a cabo dentro do headend da planta de cabos e uma pequena amostra no campo. Isso pode ser feito inicialmente como um teste para verificar se há algum problema no caminho de retorno antes de implementar o cut-over.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento usa estas versões específicas de software e hardware:

- uBR7223 com software Cisco IOS® 12.0(5)T

- Cisco Network Registrar (CNR) versão 3.5.3

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Exemplo de um ambiente misto de Telco-Return e bidirecional

Esta parte de uma configuração CMTS mostra os comandos necessários que são relevantes para Telco-Return.

interface Cable2/0

ip address 10.10.169.1 255.255.255.0 secondary

ip address 10.10.168.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

cable helper-address 172.16.135.20

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no keepalive

cable insertion-interval automatic 25 500

cable dhcp-giaddr policy

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 117000000

cable upstream 0 frequency 24000000

cable upstream 0 power-level 0

cable upstream 0 range-backoff 0 6

no cable upstream 0 shutdown

cable Telco-Return enable

cable Telco-Return spd 1 factory-default

cable Telco-Return spd 1 threshold 255

cable Telco-Return spd 1 dial-timer 1200

cable Telco-Return spd 1 manual-dial

cable Telco-Return spd 1 dhcp-authenticate

cable Telco-Return spd 1 dhcp-server 172.16.135.20

cable Telco-Return spd 1 ppp-authenticate pap

cable Telco-Return spd 1 phonenum 2489888

cable Telco-Return spd 1 username test

cable Telco-Return spd 1 password test

!

Para obter uma configuração completa de Telco-Return e uma explicação dos comandos usados no exemplo anterior, consulte Telco-Return para o Cisco uBR7200 Series Universal Broadband Router.

O próximo exemplo é o show cable qos profile e a show cable modem output em relação à configuração de trabalho. A saída mostra um exemplo de um ambiente misto de Telco-Return e dois-way no mesmo CMTS. Observe que todos os modems a cabo mostrados aqui estão na mesma interface de cabo (Cable2/0).

Observação: os modems que têm um T são para Telco-Return e aqueles com um U0 são para modems bidirecionais que usam a porta upstream 0. Os dois modos estão no mesmo cabo de interface da placa MC16C2/0.

ubr7223#show cable modem

Interface   Prim Online    Timing     Rec       QoS    CPE IP address      MAC address

Sid   State    Offset     Power

Cable2/0/T  94   online     0          0.00     3      2   10.10.169.151     0020.4066.b6b0

Cable2/0/T  95   online     0          0.00     3      1   10.10.168.18      0020.4061.db5e

Cable2/0/T  96   online     0          0.00     3      1   10.10.169.240     0020.4066.b644

Cable2/0/U0 97   online    307         0.25     4      1   10.10.168.108     0020.4002.fc7c

Cable2/0/T  98   online     0          0.00     3      1   10.10.169.245     0020.4003.65fe

Cable2/0/U0 99   online    332         0.25     4      0   10.10.168.110     0020.400b.9b40

Cable2/0/U0 100  online    277         0.25     4      1   10.10.169.114     0020.4002.ff42

Cable2/0/T  101  online     0          0.00     3      1   10.10.169.175     0020.4066.b6c8

Cable2/0/U0 102  online    272         0.25     4      1   10.10.168.115     0020.400b.9b84

Cable2/0/T  103  online     0          0.00     3      1   10.10.168.204     0020.4003.6788

Cable2/0/T  104  online     0          0.00     3      1   10.10.168.66      0020.400b.9af6

Cable2/0/T  105  online     0          0.00     3      1   10.10.169.107     0020.4065.d75e

Cable2/0/T  106  online     0          0.00     3      2   10.10.168.193     0020.4065.9148

Cable2/0/T  107  online     0          0.00     3      2   10.10.168.96      0020.4066.d2b0

Cable2/0/T  108  online     0          0.00     3      1   10.10.169.118     0020.4003.7110

Cable2/0/T  109  online     0          0.00     3      1   10.10.168.202     0020.4003.6b22

Cable2/0/U0 111  online    227         0.25     4      1   10.10.169.117     0020.4002.fd0e

Cable2/0/T  112  online     0          0.00     3      0   10.10.169.127     0020.4062.1ba0

Cable2/0/T  113  online     0          0.00     3      1   10.10.169.109     0020.400b.9a22

Cable2/0/T  114  online     0          0.00     3      1   10.10.168.229     0020.4061.65ee

Cable2/0/T  115  online     0          0.00     3      1   10.10.169.173     0020.4002.ffb4

Cable2/0/T  116  online     0          0.00     3      1   10.10.169.38      0020.407e.a54c

Cable2/0/T  117  online     0          0.00     3      1   10.10.168.77      0020.4084.1780

Um ponto interessante a observar é que ambos os modos (Telco-Return e bidirecional) estão usando arquivos de configuração DOCSIS diferentes, como visto na saída show cable qos profile em comparação ao comando show cable modem. Todos os modems Telco-Return on-line estão usando QoS nº 3 e bidirecionais estão usando QoS nº 4.

Neste exemplo, há dois arquivos de configuração DOCSIS. Um arquivo usa Telco-Return com QoS #3, o outro arquivo usa bidirecional com QoS #4.

ubr7223#show cable qos profile

Service Prio   Max         Guarantee   Max         Max tx     TOS   TOS    Create     B

class          upstream    upstream    downstream  burst      mask  value  by         priv

bandwidth   bandwidth   bandwidth                                      enab

1       0      0           0           0           0           0x0  0x0    cmts(r)    no

2       0      64000       0           1000000     0           0x0  0x0    cmts(r)    no

3       1      128000      0           512000      0           0x0  0x0    cm         no

4       7      32000       0           265000      0           0x0  0x0    cm         no

Processo de decisão do modem a cabo para saber se o sistema é de caminho de retorno Telco ou retorno bidirecional.

Os modems da placa SURF SB2100D e 3100D da General Instruments (GI)têm a capacidade de fazer duas vias e Telco-Return. O D em 2100D e 3100D significa capacidade dupla. Quando o modem duplo sai da caixa e é instalado no sistema pela primeira vez, ele é inicializado em um estado desconhecido. No estado desconhecido, o modem a cabo escuta mensagens no downstream para aprender como adquirir um upstream. Se o modem a cabo ouvir UCD (Upstream Channel Descriptors), ele tentará fazer uma conexão no caminho de retorno de RF. Se o modem a cabo ouvir TCD (Telephone Channel Descriptors, descritores de canal de telefone), ele tentará fazer uma conexão upstream usando o modem PPP interno (dentro do modem GI) através da PSTN depois de não conseguir adquirir o caminho de retorno de RF upstream. Normalmente, os modems a cabo GI duplos procuram primeiro os UCDs. Se o modem a cabo estiver usando Telco-Return, uma mensagem UCD não será recebida. O modem a cabo começa procurando por TCDs.

Modos de comutação em um modem de retorno duplo automaticamente

Um modem D duplo Telco-Return não tem a capacidade de alternar automaticamente entre modos. Quando o modem a cabo duplo adquire um upstream com êxito, independentemente do modo, o modem duplo permanece nesse modo até ser modificado pelo operador do sistema. A SB2100D e a SB3100D não têm a capacidade de alternar automaticamente entre os modos RF e Telco-Return. Depois que o modem tiver se registrado no modo Telco-Return, ele ignorará os UCDs.

Maneiras de comutar o modem a cabo duplo da Telco-Return para os modos bidirecionais manualmente

O operador do sistema pode usar três maneiras diferentes para alterar o modem duplo para modo bidirecional RF:

- Usando o arquivo de configuração DOCSIS

- Usando SNMP

- Reinicializando no padrão de fábrica

Usando o arquivo de configuração DOCSIS

O arquivo de configuração DOCSIS pode ser modificado. Altere o valor do ID do canal upstream que dita o modo:

- 0 = Telco-Return

- 1 ou maior = RF Return

Figura 2: Configurador Cisco DOCSIS CPE V3.0a

Esta é uma captura de tela do Cisco DOCSIS Configurator V3.0 usado para definir o ID do canal upstream para o caminho de retorno de RF.

Para executar um cut-over, você pode criar um ou dois arquivos de configuração DOCSIS. Isso depende da rapidez com que você deseja realizar a transição. Se quiser alterar todos os modems de Telco-Return para bidirecional em uma etapa, você só precisará editar o arquivo de configuração DOCSIS Telco-Return atual no campo Upstream Channel ID (veja a Figura 2) de 0 para 1 ou em branco. Depois, desligue e ligue os modems, forçando-os a pegar os novos parâmetros. Isso ativa o modo bidirecional. Se você quiser executar um cut-over mais gradual, onde apenas uma porcentagem dos modems Telco-Return é convertida em modems bidirecionais, você precisa de dois arquivos de configuração DOCSIS, como mostrado na Figura 2. Também é necessário habilitar o Processamento de Classe de Cliente no CNR. Para minimizar os riscos, recomenda-se que a transição seja efetuada gradualmente num ambiente de produção.

Usando SNMP

O segundo método é alternar o modo por meio do Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol) usando a Base de Informações de Gerenciamento Pública (MIB - Management Information Base) fornecida pela 3Com: TelcoReturnCABLE-DEVICE-MIB.

Usando o objeto MIB docsTrCmMode, você pode ajustar a seleção de upstream como mostrado na tabela de valores de propriedades MIB. Este objeto, que tem o OID de 1.3.6.1.2.1.10.128.1.1.2, representa o modo operacional do modem a cabo. Um modem a cabo pode estar operando nesses modos com os valores inteiros MIB conforme indicado nesta tabela.

Modo

Valor do número inteiro MIB

Outro

1

Telco-Return

2

Dois sentidos

3

Usando a DOCSIS Configurator Tool (consulte a Figura 3), você pode definir o objeto docsTrCmMode MIB do modo Telco-Return para o modo bidirecional durante um cut-over, definindo o valor inteiro igual a 3.

Figura 3 - Configurador Cisco DOCSIS CPE V3.0a

Esta é uma captura de tela do uso do Cisco DOCSIS Configurator V3.0 para definir o MIB docTrCmMode.

Esta é uma parte da definição MIB que contém o objeto MIB docsTrCmMode:

Name: docsTrCmMIB

Type: MODULE-IDENTITY

OID: 1.3.6.1.2.1.10.128

Full path:

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).transmission(10).docsTrCmMIB(128)

Module: TelcoReturnCABLE-DEVICE-MIB

Parent: transmission

First child: docsTrCmMIBObjects

Prev sibling: docsIfMib

Last updated: July 28, 98 at 09:20 GMT (9807280920Z)

Organization: 3Com - Cable Access

Contact:   Jack Fijolek/Srinivyasa Murthy  Adiraju

Postal: 3Com

3800 Golf Road

Rolling Meadows, IL 60008

Tel:    +1 847 2622201  +1 847 2622205

Fax:    +1 847 2620258

E-mail: Srinivyasa_Adiraju@3Com.com

Description: Telco-Return MIB for Data Over Cable Access modems and termination systems

Reinicializando no padrão de fábrica

Esse método envolve o modem a cabo e o PC.

A terceira maneira de mudar do modo Telco-Return para o modo bidirecional é fazer com que você redefina para o padrão de fábrica. Esse método é realizado usando uma página da Web Interface do usuário do Gerenciador de configuração de HTML. Com essa ferramenta, você pode fazer o modem pensar que está "pronto para uso" em um estado desconhecido. Nesse estado desconhecido, o modem procura o melhor caminho de retorno na próxima inicialização.

Quando o modem é redefinido para o padrão de fábrica, ele escuta UCDs e tenta fazer uma conexão na RF de volta. Se o modem não puder encontrar um caminho de upstream, ele ouvirá TCDs.

Para acessar a Interface do usuário do Gerenciador de configuração de HTML, faça o seguinte:

1. Conecte um cabo Ethernet direto do PC à porta Ethernet RJ-45 do modem a cabo duplo de Telco-Return.

2. Digite http://192.168.100.1/config.html em seu navegador.

3. Configure as propriedades TCP/IP com um endereço IP na mesma sub-rede de 192.168.100.0/24.

Por exemplo, você pode definir o endereço IP 192.168.100.2 com uma máscara de 255.255.255.0 e um gateway padrão de 192.168.100.1. Depois de definir as propriedades do TCP/IP e conseguir fazer ping no endereço IP 192.168.100.1 do PC, você poderá iniciar a ferramenta de diagnóstico com um navegador. Uma página do Diagnostic HTML Configuration Manager é aberta e permite redefinir o modem para o padrão de fábrica. A Figura 4 mostra como redefinir para o padrão de fábrica clicando no botão Reset to Defaults (Redefinir para padrões). Observe que esta imagem mostra apenas a parte inferior da página da Web.

Observação: esse método é o menos desejável, pois você deve ter usuários finais (assinantes) envolvidos no processo de cut-over ou engenheiros de campo podem ser enviados ao seu local para executar o processo de cut-over.

Figura 4 - Tela Reset To Fatory em um modem Telco-Return da placa-mãe SB3100D

Informações Relacionadas

- Telco-Return para o Cisco uBR7200 Series Universal Broadband Router

- Retorno de telefone para o Cisco uBR7200 Series Cable Router

- Gerenciamento avançado de espectro e retorno de telefone para o roteador de cabo Cisco uBR7200 Series

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems