Contents

Introduction

Antes de Começar

Conventions

Prerequisites

Componentes Utilizados

Como se conectar ao RateMux

Procedimento de conexão usando HyperTerminal

Procedimento de conexão usando o programa connect.exe

Como recuperar o endereço IP do RateMux

Como alterar o endereço IP na placa de alimentação do PC do RateMux

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece procedimentos sobre como recuperar ou alterar o endereço IP do Cisco 6920 RateMux.

Observação: as informações neste documento são baseadas no Cisco RateMux versão 2.5. Para obter uma descrição do RateMux 6920, consulte a Data Sheet - Cisco 6920 RateMUX Advanced MPEG-2 Multiplexer.

Observação: depois do Cisco RateMux versão 2.3, o 6920 vem com um endereço IP fixo de 10.0.0.200. Isso serve para facilitar a configuração inicial do roteador Cisco. Se você estiver executando uma versão mais antiga, este documento descreve como recuperar o endereço IP do RateMux.

Antes de Começar

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Prerequisites

Os leitores deste documento devem estar cientes da seguinte informação:

- Programação digital

- Receptores de satélite

- Codificadores

- Transporte MPEG-2

- Modulação de Amplitude de Quadratura (QAM - Quadrature Amplitude Modulation)

- Interface de headend digital (DHEI)

- Padrões de Interface Serial Assíncrona (DVB-ASI - Digital Video Broadcasting-Asynchronous Serial Interface)

- Redução seletiva da taxa de bits

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas versões de software e hardware abaixo.

- Cisco RateMux 6920 com uma placa PowerPC

- O software connect.exe e/ou HyperTerminal carregado no PC

- Um cabo crossover de Ethernet

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Como se conectar ao RateMux

A placa PowerPC tem uma porta Ethernet e uma porta de depuração. Você pode usar essas duas portas para acessar o RateMux. Veja a Figura 1 abaixo.

Figura 1: Placa PowerPC no vídeo digital Cisco RateMux 6920

As duas seções a seguir descrevem como se conectar ao RateMux usando o HyperTerminal e o programa connect.exe.

Procedimento de conexão usando HyperTerminal

Siga as instruções fornecidas abaixo para se conectar ao RateMux usando o HyperTerminal:

1. Conecte um cabo serial RS232 da porta de depuração na placa PowerPC à porta serial do PC.

Observação: a porta do terminal não está sendo usada.

Figura 2: Topologia de conexão usando HyperTerminal

2. Inicie uma sessão do HyperTerminal em COM1 com as seguintes configurações:

- Bits por segundo = 57600

- Bits de dados = 8

- Paridade = Nenhum

- Bits de parada = 1

- Controle de fluxo = nenhum

A Figura 3 mostra uma imagem das configurações do HyperTerminal.

Figura 3: Configurações do HyperTerminal para conectar ao RateMux

3. Desligue o RateMux de energia.

4. Inicie o HyperTerminal.

5. Selecione Chamar na barra de menus do HyperTerminal.

6. Ligue o RateMux.

7. Dentro de 10 segundos após ligar o RateMux, selecione Connect no menu HyperTerminal Call.

8. Clique no cursor do mouse na janela aberta na tela do HyperTerminal.

9. Clique em Enter ou na barra de espaço aproximadamente uma vez por segundo até que a conexão seja estabelecida.

As primeiras linhas mostram o número de revisão do BootLoader e o endereço IP e MAC Ethernet que estão sendo usados pelo Cisco 6920. Veja a Figura 4 abaixo.

Figura 4: Tela no HyperTerminal após desligar e religar o RateMux

Procedimento de conexão usando o programa connect.exe

Outra maneira de acessar o RateMux é iniciando o programa connect.exe. A Cisco recomenda que você coloque um atalho deste programa no desktop ou no PC. Connect.exe estabelece uma conexão do PC com o RateMux via Ethernet. Isso pode ser feito usando-se uma conexão de rede ou um cabo Ethernet cruzado. Veja a Figura 5 abaixo.

Figura 5: Conectando usando a porta Ethernet e o programa connect.exe

Observação: se você não tiver um cabo cruzado, poderá usar dois cabos diretos conectados a um hub comum.

Ao usar um cabo cruzado ou um hub:

- Verifique se os endereços IP do PC e do RateMux estão na mesma sub-rede.

- Verifique se o gateway correto está definido no PC.

Você pode alterar as propriedades TCP/IP do seu PC para fazer isso.

Depois de conectado fisicamente, use as etapas a seguir para estabelecer comunicações.

1. Desligue o RateMux de energia.

2. Inicie o programa connect.exe clicando duas vezes no ícone.

3. Clique em Connection (Conexão).

4. Clique em Connect (Conectar) no Connection Menu (Menu de conexão), insira o endereço IP do RateMux e clique em OK.

5. Ligue o RateMux.

6. Clique no cursor na janela aberta e pressione Enter ou barra de espaço até que a conexão seja estabelecida.

A Figura 6 mostra a janela connect.exe após o estabelecimento da conexão.

Figura 6: A janela Connect.exe após a conexão com o RateMux ter sido estabelecida

Como recuperar o endereço IP do RateMux

Geralmente, um endereço IP exclusivo é atribuído ao módulo PowerPC que está no RateMux. O endereço IP fornecido está na rede 10.0.0.0. Seu navegador da Web usa esse endereço IP pré-atribuído para se comunicar exclusivamente com o Cisco 6920. Esse endereço IP é impresso em uma etiqueta no Cisco 6920.

Observação: para versões 2.3 e posteriores, o RateMux vem com o endereço IP padrão de 10.0.0.200.

Às vezes, o Cisco 6920 não tem o rótulo de endereço IP. Para determinar o endereço IP, siga o procedimento abaixo:

1. Siga as etapas no procedimento HyperTerminal para se conectar ao RateMux.

2. Quando a conexão é estabelecida, o endereço IP aparece na segunda linha da saída. No exemplo mostrado na Figura 4, o endereço IP é 10.0.0.178.

Como alterar o endereço IP na placa de alimentação do PC do RateMux

Na maioria das vezes, é desejável poder acessar o RateMux remotamente. No entanto, o endereço predefinido pode não estar no seu esquema de rede. O endereço IP geralmente aparece na rede 10.0.0.0 com uma máscara 255.0.0.0 e no gateway 10.0.0.1. Ter uma máscara 255.255.255.0 e um gateway de 10.0.0.6 também é comum.

Nesse caso, é recomendável alterar o endereço IP da placa PowerPC. Isso pode ser feito via HyperTerminal ou connect.exe. Entretanto, é recomendável usar o HyperTerminal. Observe que, ao usar o connect.exe, você deve primeiro definir as configurações de TCP/IP no PC para estar na mesma sub-rede do RateMux. Ao alterar esse endereço IP, será necessário definir as configurações de TCP/IP no PC novamente para obter a conexão.

1. Conecte-se ao RateMux usando o procedimento HyperTerminal.

2. Depois que a conexão for estabelecida, você receberá um menu semelhante ao da Figura 4. No menu, escolha a seguinte sequência de três opções:

1. Selecione C: Parâmetros De Ambiente E Partições FLASH.

2. Selecione B: Configuração do ambiente.

3. Selecione B: Alterar parâmetros de ambiente .

3. Depois disso, você será solicitado a inserir vários parâmetros diferentes. Você só precisa alterar um dos seguintes itens:

- GATEWAY

- MÁSCARA DE REDE

- IPADDR

Para os outros parâmetros, pressione ENTER. Neste exemplo, você altera:

- GATEWAY para 172.22.86.1

- NETMASK para 255.255.254.0

- IPADDR para 172.22.87.6

4. Tipo S: Salvar parâmetros de ambiente em FLASH para salvar a configuração.

5. Tipo A: Liste Parâmetros de Ambiente para ver a configuração atual utilizada para ver as definições no RateMux.

Informações Relacionadas

- Nota de campo: Suspensões da placa PowerPC do Cisco 6920 RateMux

- Data Sheet - Multiplexador MPEG-2 avançado Cisco 6920 RateMUX