Contents

Qual é uma configuração básica de exemplo para uma interface de cabo em um Cisco uBR7200 Series?

Qual é uma configuração básica de exemplo para uma interface de cabo em um Cisco uBR7100 Series?

Como configuro o CMTS (Cable Modem Termination System, sistema de terminação de modem a cabo) para executar o ToD (Time of Day, hora do dia), o TFTP (Trivial File Transfer Protocol, protocolo de transferência trivial de arquivos) e o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, protocolo de configuração dinâmica de host) todos em um?

O Cisco Cable Modem Termination Systems (CMTS) pode ser configurado como uma bridge?

O Cisco CMTS é compatível com PPPoE?

Como configuro Baseline Privacy em DOCSIS1.0?

Como configuro empacotamento em um Cisco CMTS?

Como é a configuração de Bridging padrão em um Cisco Cable Modem?

Como configuro o Cisco Cable Modem para roteamento?

Como configuro o modem a cabo como um roteador que faz a Network Address Translation (NAT)?

Como configuro gateways de cabo para fazer VoIP estaticamente sem um gatekeeper?

Como configuro o VoIP RAS H.323 no ambiente de cabo?

Como configuro IPSec em um modem a cabo?

Como configuro GRE em um modem a cabo?

Quem é responsável pela especificação DOCSIS e onde posso encontrar as especificações?

Qual é a diferença entre um arquivo de configuração DOCSIS e um arquivo de configuração IOS?

Quais são os requisitos mínimos do protocolo DOCSIS para que um modem a cabo fique on-line?

Onde posso obter os arquivos de configuração do Cisco Template DOCSIS bronze.cm, silver.cm, gold.cm e platinum.cm?

O que é DOCSIS 1.0+?

Os modems a cabo DOCSIS 1.0 são compatíveis com DOCSIS 1.0+ CMTS?

Quais são as extensões de QoS privadas?

Como funciona a arquitetura DOCSIS 1.0+?

Como garantimos que um assinante do ITCM provisionado para duas linhas de telefone virtual obtenha apenas duas SIDs de QoS de CBR dinâmicas de alta qualidade em tempo de execução?

Preciso provisionar separadamente linhas de voz e fax?

Existe fragmentação no DOCSIS 1.0+?

Como faço para provisionar QoS no sistema DOCSIS 1.0+?

Preciso de um editor de arquivos de configuração especial para provisionar extensões DOCSIS 1.0+?

Existem outros problemas de configuração em toda a rede que precisam ser levados em conta no ambiente DOCSIS 1.0+?

Existe uma configuração ideal no uBR7200 para maximizar o número de chamadas VoIP para cada porta upstream?

Qual versão do Cisco IOS Software suporta DOCSIS 1.0+?

Qual é o plano de migração para DOCSIS 1.0+ e DOCSIS 1.1?

Que versão do IOS suporta DOCSIS 1.1 no CMTS da Cisco?

Quais plataformas de hardware da Cisco suportam DOCSIS 1.1?

Quais são as principais diferenças entre DOCSIS 1.0 e DOCSIS 1.1?

Quais são os novos recursos de software no DOCSIS 1.1?

Há alguma nova MIBs suportada no DOCSIS 1.1?

Que versão do Cisco IOS suporta Telco-Return?

Posso usar a ferramenta DOCSIS CPE Configurator padrão para criar e manter arquivos de configuração DOCSIS que suportam recursos DOCSIS 1.1?

Os modems a cabo compatíveis com DOCSIS 1.0 funcionarão em um ambiente DOCSIS 1.1?

Como acesso o CNR remotamente?

Como acesso o CNR remotamente se o servidor CNR estiver por trás de um firewall?

O que é uma política no CNR e como configurá-la?

O que é um escopo no CNR e como configurá-lo?

Como configuro o Processamento de Classe de Cliente via GUI do CNR?

Como calcular o valor hexadecimal para a opção 2 de DHCP (deslocamento de tempo)

Como o CMTS sabe a diferença entre PCs e modems?

Por que a opção cable relay-agent-option não funciona no código 12.0?

Como medir o sinal de RF de upstream?

Como medir o sinal de alimentação downstream da placa MC-xx?

Como meço o sinal de potência de downstream na saída do conversor ascendente?

Por que é que, nos conversores GI superiores, a frequência deve ser definida a 1,75 MHz a menos do que a frequência central para um canal NTSC específico?

O que significa "ganho de unidade?"

Qual é a correlação entre o tamanho do minislot e a largura do canal?

O que significam os estados "Show Cable Modem"?

O que é que o"*" e o "!" significa para a leitura do nível de potência no comando "show cable modem"?

Como fazer a decodificação da lista de batimentos de cabos?

Quantos dispositivos de Customer Premises Equipment (CPE) podem ser conectados atrás de um Cisco Cable Modem no modo de Bridging?

Quantos dispositivos de CPE podem ser conectados subordinados a um Modem a Cabo Cisco no modo de roteamento?

Como o valor de profundidade de intercalação afeta o desempenho?

Qual é o número máximo de usuários por CMTS?

O que é token bucket de limite de taxa?

Qual é a diferença entre as várias placas MC suportadas na série Cisco uBR7200?

O que é o roteador de acesso a cabo Cisco uBR905?

Qual é uma aplicação típica do Cisco uBR905 Cable Access Router?

Por que o roteador de acesso a cabo Cisco uBR905 é um "roteador de acesso a cabo" e não um "modem a cabo"?

Quais são as diferenças entre o roteador de acesso a cabo Cisco uBR924 e o roteador de acesso a cabo Cisco uBR905?

Quais são as principais diferenças entre o Cisco CVA120 Series e o Cisco uBR900 Series?

Que conjuntos de recursos de software estão disponíveis para o Cisco uBR905 Cable Access Router no primeiro envio de cliente (FCS)?

Quais são os LEDs DS, US e DSNR na parte frontal do roteador de acesso a cabo Cisco uBR905 e quais informações eles fornecem?

O roteador de acesso a cabo Cisco uBR905 CableLabs está certificado?

Existe uma versão EuroDOCSIS do Cisco uBR905 Cable Access Router?

Onde posso encontrar uma FAQ mais detalhada para uBR905?

Que documentos no CCO estão disponíveis para me ajudar a entender o SNMP?

Onde posso encontrar informações gerais sobre solução de problemas e configuração de SNMP no CCO?

O que é uma armadilha de SNMP?

Como configuro o Cisco CMTS (uBR7200, uBR7100 e/ou uBR10000) para enviar uma armadilha para um sistema de gerenciamento de rede?

Quais MIBs são suportados nos Cisco uBR7200 Series Routers?

O que são MIBs de cabo específicos, incluindo DOCSIS?

Quais são os suportes MIBs específicos de cabo/DOCSIS para DOCSIS 1.0, DOCSIS 1.0+, e DOCSIS 1.1 necessários para executar um gerenciamento básico de uma rede a cabo e sua seqüência de carregamento?

Como definir as séries de comunidade SNMP para gerenciar modems a cabo?

O que é a consulta remota de SNMP e qual Cisco IOS Software Release preciso em um Cisco CMTS?

Como configuro uma consulta remota de SNMP em um CMTS Cisco?

Como posso exibir informações de consulta remota a partir do CMTS?

Por que as informações da consulta remota exibem valores de 0.0 quando estou recuperando as informações?

Posso controlar consultas de SNMP de uma estação de trabalho UNIX?

Como posso configurar o filtro em um modem a cabo?

Quais são os Objetos MIB/OIDs mais comuns usados em um ambiente de cabos e em qual MIB eu posso encontrá-los?

Onde pode ser encontrada uma ferramenta on-line para converter armadilhas e IDs de objeto MIB Cisco em nomes de objetos e vice-versa?

Informações Relacionadas

P. Qual é uma configuração básica de exemplo para uma interface de cabo em um Cisco uBR7200 Series?

Clique A.aqui.

P. Qual é uma configuração básica de exemplo para uma interface de cabo em um Cisco uBR7100 Series?

Clique A.aqui.

P. Como configuro o CMTS (Cable Modem Termination System, sistema de terminação de modem a cabo) para executar o ToD (Time of Day, hora do dia), o TFTP (Trivial File Transfer Protocol, protocolo de transferência trivial de arquivos) e o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, protocolo de configuração dinâmica de host) todos em um?

Para obter uma visão geral desta configuração, clique A.aqui.

Para uma discussão mais completa sobre esta configuração, consulte Configurando serviços DHCP, ToD e TFTP no CMTS da Cisco: Configuração completa.

P. O Cisco Cable Modem Termination Systems (CMTS) pode ser configurado como uma bridge?

Clique A.aqui.

P. O Cisco CMTS é compatível com PPPoE?

Clique A.aqui.

P. Como configuro Baseline Privacy em DOCSIS1.0?

Clique A.aqui.

P. Como configuro empacotamento em um Cisco CMTS?

Clique A.aqui.

P. Como é a configuração de Bridging padrão em um Cisco Cable Modem?

Para obter uma visão geral desta configuração, clique A.aqui.

Para uma discussão mais completa sobre essa configuração, consulte Configurando o Cable Modem Bridging.

P. Como configuro o Cisco Cable Modem para roteamento?

Para obter uma visão geral desta configuração, clique A.aqui.

Para uma discussão mais completa sobre esta configuração, consulte:

- Configurando o Cable Modem Bridging e

- Exemplo de Configuração e Verificação do Cabo no Modo de Roteamento

P. Como configuro o modem a cabo como um roteador que faz a Network Address Translation (NAT)?

Para obter uma visão geral desta configuração, clique A.aqui.

Para uma discussão mais completa sobre essa configuração, consulte Configurando NAT em modem a cabo.

P. Como configuro gateways de cabo para fazer VoIP estaticamente sem um gatekeeper?

Consulte A.Configurando voz de modem a cabo usando mapeamento estático H323v2.

P. Como configuro o VoIP RAS H.323 no ambiente de cabo?

Consulte A.Configuração de Voz de Modem a Cabo Usando Mapeamento Dinâmico H323v2 com Gatekeeper.

P. Como configuro IPSec em um modem a cabo?

Consulte A.IPSec sobre configurações de exemplo de cabo e depurações.

P. Como configuro GRE em um modem a cabo?

Consulte A.Configurando o túnel GRE sobre o cabo.

P. Quem é responsável pela especificação DOCSIS e onde posso encontrar as especificações?

Consulte A.Especificações do CableLabs Cable Modem DOCSIS.

P. Qual é a diferença entre um arquivo de configuração DOCSIS e um arquivo de configuração IOS?

Clique A.aqui.

P. Quais são os requisitos mínimos do protocolo DOCSIS para que um modem a cabo fique on-line?

Clique A.aqui.

P. Onde posso obter os arquivos de configuração do Cisco Template DOCSIS bronze.cm, silver.cm, gold.cm e platinum.cm?

Clique A.aqui.

P. O que é DOCSIS 1.0+?

Clique em .A.

P. Os modems a cabo DOCSIS 1.0 são compatíveis com DOCSIS 1.0+ CMTS?

Clique A.aqui.

P. Quais são as extensões de QoS privadas?

Clique A.aqui.

P. Como funciona a arquitetura DOCSIS 1.0+?

Clique A.aqui.

P. Como garantimos que um assinante do ITCM provisionado para duas linhas de telefone virtual obtenha apenas duas SIDs de QoS de CBR dinâmicas de alta qualidade em tempo de execução?

Clique A.aqui.

P. Preciso provisionar separadamente linhas de voz e fax?

Clique A.aqui.

P. Existe fragmentação no DOCSIS 1.0+?

Clique A.aqui.

P. Como faço para provisionar QoS no sistema DOCSIS 1.0+?

Clique A.aqui.

P. Preciso de um editor de arquivos de configuração especial para provisionar extensões DOCSIS 1.0+?

Clique A.aqui.

P. Existem outros problemas de configuração em toda a rede que precisam ser levados em conta no ambiente DOCSIS 1.0+?

Clique A.aqui.

P. Existe uma configuração ideal no uBR7200 para maximizar o número de chamadas VoIP para cada porta upstream?

Clique A.aqui.

P. Qual versão do Cisco IOS Software suporta DOCSIS 1.0+?

Para obter uma resposta breve, clique A.aqui.

Para uma discussão mais completa sobre esse problema, consulte Melhorias da qualidade de serviço do DOCSIS 1.0+

P. Qual é o plano de migração para DOCSIS 1.0+ e DOCSIS 1.1?

Clique A.aqui.

P. Que versão do IOS suporta DOCSIS 1.1 no CMTS da Cisco?

Clique A.aqui.

P. Quais plataformas de hardware da Cisco suportam DOCSIS 1.1?

Clique A.aqui.

P. Quais são as principais diferenças entre DOCSIS 1.0 e DOCSIS 1.1?

Clique A.aqui.

P. Quais são os novos recursos de software no DOCSIS 1.1?

Para obter uma visão geral deste problema, clique A.aqui.

Para uma discussão mais completa sobre essa configuração, consulte DOCSIS 1.1 para Cisco uBR7200 Series Universal Broadband Routers.

P. Há alguma nova MIBs suportada no DOCSIS 1.1?

Clique A.aqui.

P. Que versão do Cisco IOS suporta Telco-Return?

As versões do Cisco IOS que suportam Telco-return são as versões EC, XR e T, incluindo o conjunto de recursos Telco-Return (t).A.

P. Posso usar a ferramenta DOCSIS CPE Configurator padrão para criar e manter arquivos de configuração DOCSIS que suportam recursos DOCSIS 1.1?

Clique A.aqui.

P. Os modems a cabo compatíveis com DOCSIS 1.0 funcionarão em um ambiente DOCSIS 1.1?

Clique A.aqui.

P. Como acesso o CNR remotamente?

Clique A.aqui.

P. Como acesso o CNR remotamente se o servidor CNR estiver por trás de um firewall?

Clique A.aqui.

P. O que é uma política no CNR e como configurá-la?

Clique A.aqui.

P. O que é um escopo no CNR e como configurá-lo?

Clique A.aqui.

P. Como configuro o Processamento de Classe de Cliente via GUI do CNR?

Clique A.aqui.

P. Como calcular o valor hexadecimal para a opção 2 de DHCP (deslocamento de tempo)

Para obter uma visão geral deste problema, clique A.aqui.

Para uma discussão mais completa sobre esse problema, consulte Como calcular o valor hexadecimal para a Opção 2 de DHCP (deslocamento de tempo).

P. Como o CMTS sabe a diferença entre PCs e modems?

Clique A.aqui.

P. Por que a opção cable relay-agent-option não funciona no código 12.0?

Clique A.aqui.

P. Como medir o sinal de RF de upstream?

Para obter uma visão geral deste problema, clique A.aqui.

Para uma discussão mais completa sobre esse problema, consulte Conectando o Cisco uBR7200 Series Router ao Cabeçalho do Cabo.

P. Como medir o sinal de alimentação downstream da placa MC-xx?

Clique A.aqui.

P. Como meço o sinal de potência de downstream na saída do conversor ascendente?

Clique A.aqui.

P. Por que é que, nos conversores GI superiores, a frequência deve ser definida a 1,75 MHz a menos do que a frequência central para um canal NTSC específico?

Clique A.aqui.

P. O que significa "ganho de unidade?"

Clique A.aqui.

P. Qual é a correlação entre o tamanho do minislot e a largura do canal?

Clique A.aqui.

P. O que significam os estados "Show Cable Modem"?

Clique A.aqui.

P. O que é que o"*" e o "!" significa para a leitura do nível de potência no comando "show cable modem"?

Clique A.aqui.

P. Como fazer a decodificação da lista de batimentos de cabos?

Clique A.aqui.

P. Quantos dispositivos de Customer Premises Equipment (CPE) podem ser conectados atrás de um Cisco Cable Modem no modo de Bridging?

Clique A.aqui.

P. Quantos dispositivos de CPE podem ser conectados subordinados a um Modem a Cabo Cisco no modo de roteamento?

Clique A.aqui.

P. Como o valor de profundidade de intercalação afeta o desempenho?

Clique A.aqui.

P. Qual é o número máximo de usuários por CMTS?

Consulte A.Qual é o número máximo de usuários por CMTS?

P. O que é token bucket de limite de taxa?

Clique A.aqui.

P. Qual é a diferença entre as várias placas MC suportadas na série Cisco uBR7200?

Clique A.aqui.

P. O que é o roteador de acesso a cabo Cisco uBR905?

Clique A.aqui.

P. Qual é uma aplicação típica do Cisco uBR905 Cable Access Router?

Clique A.aqui.

P. Por que o roteador de acesso a cabo Cisco uBR905 é um "roteador de acesso a cabo" e não um "modem a cabo"?

Clique A.aqui.

P. Quais são as diferenças entre o roteador de acesso a cabo Cisco uBR924 e o roteador de acesso a cabo Cisco uBR905?

Clique A.aqui.

P. Quais são as principais diferenças entre o Cisco CVA120 Series e o Cisco uBR900 Series?

Clique A.aqui.

P. Que conjuntos de recursos de software estão disponíveis para o Cisco uBR905 Cable Access Router no primeiro envio de cliente (FCS)?

Clique A.aqui.

P. Quais são os LEDs DS, US e DSNR na parte frontal do roteador de acesso a cabo Cisco uBR905 e quais informações eles fornecem?

Clique A.aqui.

P. O roteador de acesso a cabo Cisco uBR905 CableLabs está certificado?

Clique A.aqui.

P. Existe uma versão EuroDOCSIS do Cisco uBR905 Cable Access Router?

Clique A.aqui.

P. Onde posso encontrar uma FAQ mais detalhada para uBR905?

Leia A.Q & A Cable Access Router Cisco uBR905 para ver as perguntas mais detalhadas sobre o uBR905.

P. Que documentos no CCO estão disponíveis para me ajudar a entender o SNMP?

Consulte Internetworking Technology Overview - Simple Network Management Protocol (SNMP).A.

P. Onde posso encontrar informações gerais sobre solução de problemas e configuração de SNMP no CCO?

Consulte A.Perguntas frequentes de SNMP para redes a cabo.

P. O que é uma armadilha de SNMP?

Para obter uma visão geral desse problema, clique A.aqui.

Para uma discussão mais completa sobre esse problema, consulte Entendendo armadilhas do SNMP (Simple Network Management Protocol).

P. Como configuro o Cisco CMTS (uBR7200, uBR7100 e/ou uBR10000) para enviar uma armadilha para um sistema de gerenciamento de rede?

Clique A.aqui.

P. Quais MIBs são suportados nos Cisco uBR7200 Series Routers?

Consulte as A.listas de suporte MIB UBR7200 Series.

Para obter uma lista completa de MIBs para todos os produtos da Cisco, acesse MIBs da Cisco.

P. O que são MIBs de cabo específicos, incluindo DOCSIS?

Clique A.aqui.

P. Quais são os suportes MIBs específicos de cabo/DOCSIS para DOCSIS 1.0, DOCSIS 1.0+, e DOCSIS 1.1 necessários para executar um gerenciamento básico de uma rede a cabo e sua seqüência de carregamento?

Clique A.aqui.

P. Como definir as séries de comunidade SNMP para gerenciar modems a cabo?

Clique A.aqui.

P. O que é a consulta remota de SNMP e qual Cisco IOS Software Release preciso em um Cisco CMTS?

Clique A.aqui.

P. Como configuro uma consulta remota de SNMP em um CMTS Cisco?

Para obter uma visão geral deste problema, clique A.aqui.

Para obter informações mais detalhadas sobre o comando remote-query, consulte Configuração do Comando cable modem remote-query.

P. Como posso exibir informações de consulta remota a partir do CMTS?

Clique A.aqui.

P. Por que as informações da consulta remota exibem valores de 0.0 quando estou recuperando as informações?

Clique A.aqui.

P. Posso controlar consultas de SNMP de uma estação de trabalho UNIX?

Clique A.aqui.

P. Como posso configurar o filtro em um modem a cabo?

Clique A.aqui.

P. Quais são os Objetos MIB/OIDs mais comuns usados em um ambiente de cabos e em qual MIB eu posso encontrá-los?

Clique A.aqui.

P. Onde pode ser encontrada uma ferramenta on-line para converter armadilhas e IDs de objeto MIB Cisco em nomes de objetos e vice-versa?

Você pode encontrar o SNMP Object Navigator na página A.Cisco IOS MIB Tools.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems